LIBRARY rwxtb60

EXPORTS 
	ueLocateB                      
	ueLocateP                      
	ueReportsExecute               
        ueGraphicsExecute              
        ueFormsExecute                 
	ueReportsExecute20             
   	ue_ok						
  	ue_err		
	ue_mb	
        ue_emp_plan				

