ヘルプの項目がありません。オンライン･ヘルプのキーワードで関連項目を確認してください。


データベースへの接続

データベースに接続するには、次のいずれかの方法を使用します。

•	明示的ログイン

•	自動ログイン

•	リモート・ログイン


Reports Runtimeからのレポートの実行

  関連項目

Reports Runtimeから、repファイル（実行ファイル）または、rdfファイル（レポート定義ファイル）を実行するには:

1	データベースに接続します。

2	（オプション）「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスでパラメータ値を指定します。

3	「ファイル」 [image] 「実行」を選択します。

4	ファイル選択ダイアログ･ボックスでレポート名を検索してオープンします。

5	ランタイム・パラメータ・フォームが表示されたら、パラメータ値を入力または選択し、ツールバーの [image] をクリックします。

6	レポート出力をプレビューアに表示します。


コマンド・ラインからのレポートの実行

  関連項目

コマンド・ラインから、repファイル（実行ファイル）または、rdfファイル（レポート定義ファイル）を実行するには:

1	ORACLE_HOME\BIN\RWRUN60を入力した後、テキスト・ファイルを指定します。

2	バッチ･モードでレポートを実行し、ファイルに出力を送信した場合（DESTYPE=file DESNAME=filename BATCH=yes）は、そのファイルをオープンまたは印刷して出力を確認します。


コマンド・ファイルを使用したレポートの実行

  関連項目

コマンド・ファイルを使用して、repファイル（実行ファイル）または、rdfファイル（レポート定義ファイル）を実行するには:

1	選択したワード・プロセッサを使用して、レポート名と希望する引数を指定したテキスト・ファイルを作成します。

2	ORACLE_HOME\BIN\RWRUN60を入力した後、そのテキスト・ファイル名を指定します。

3	バッチ･モードでレポートを実行し、ファイルに出力を送信した場合（DESTYPE=file DESNAME=filename BATCH=yes）は、そのファイルをオープンまたは印刷して出力を確認します。


「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスを使用したパラメータ値の指定

「ランタイム・オプション」ダイアログ･ボックスを使用してパラメータ値を指定するには:

1	「編集」 [image] 「ランタイム・オプション」を選択して、「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスを表示します。

2	希望どおりに設定を変更します。

3	「OK」をクリックします。


プレビューアでのレポート出力の表示

  関連項目

レポート出力を表示するとき、次のプレビューア機能のいずれかを使用できます。

•	スクロールおよびページング

•	水平方向および垂直方向の分割

•	出力の拡大または縮小

•	複数のプレビューアのオープン


レポート出力のスクロールおよびページング

スクロール・バーおよびページング・ボタンを使用して、レポートのページ間を移動するには:

•	マウス・カーソルを使用して、水平および垂直スクロール・バーをドラッグし、現行のページ内を移動します。

•	ツールバーの [image] 、 [image] 、 [image] および、 [image] をクリックして、レポートの指定したページを表示します。

•	特定のページを表示するには、「ページ」フィールドにページ番号を入力します。


水平方向および垂直方向の分割

プレビューアの画面を水平または垂直方向に分割して、レポート出力の表示を2つ作成するには: 注意

1	垂直スクロール・バーの上のボックスをドラッグ（水平に分割）するか、または水平スクロール・バーの左のボックスをドラッグ（垂直に分割）します。

2	表示領域を分割する位置で、マウス・ボタンを放します。

各表示内でスクロールおよびページングができるので、他方の表示を変えずに、一方の表示の内容を動かせます。


表示領域を、水平と垂直の両方向に同時に分割することはできません。


出力の拡大または縮小

レポートの見づらい部分を拡大したり、レポート全体のレイアウトの印象を見るために縮小するには:

•	表示領域に表示された出力を拡大するには、ツールバーの [image] をクリックします。

•	出力の表示サイズを縮小するには、ツールバーの [image] をクリックします。


複数のプレビューアのオープン

現行のプレビューアと同じ内容で、新しいプレビューアをオープンするには:

•	ツールバーの [image] をクリックします。


プレビューアからのレポートの印刷

 関連項目

レポートを印刷するには:

1	ツールバーの [image] をクリックし、プリンタの設定を確認します。

2	プレビューアが表示されたら、ツールバーの [image] をクリックします。

3	ダイアログ・ボックスで、印刷範囲と印刷部数を入力します。

DESTYPE=SCREENでレポートを実行すると、印刷前にレポートをDESTYPE=PREVIEWで実行するように求める警告が表示されます。DESTYPE=PREVIEWでは、PostScript出力が生成されます。 これは、ビットマップ・レポートには特に必要になります。

4	「OK」をクリックします。


プリンタ定義ファイルの使用

プリンタ定義を使うには（キャラクタ・モード・プラットフォームでレポートを実行する場合にのみ使用）:

1	DESFORMATシステム・パラメータを、プリンタ定義ファイルの名前に設定します。

2	DESTYPEをPrinterに、DESNAMEをプリンタ名に設定します。


バッチ・モードでのレポートのメール送信

  例	  関連項目

バッチ・モードでレポートをメール送信するには: 注意

1	メール・クライアント・アプリケーションを使用して、メール・システムにログインします（例: Microsoft Exchangeの起動）。

2	BATCH=yesおよびDESTYPE=mail、DESNAME=recipient1,recipient2,recipient3などを指定し、コマンド・ラインからレポートを実行します。


Reports Runtimeからのレポートのメール送信

  例	 関連項目

プレビューを行わずに、Reports Runtimeからレポートをメール送信するには:

1	メール・クライアント・アプリケーションを使用して、メール・システムにログインします（例: Microsoft Exchangeの起動）。

2	まだ接続していない場合は、データベースに接続します。

3	「ファイル」 [image] 「メール」を選択します。

4	ファイル選択ダイアログ･ボックスでレポート名を検索してオープンします。

5	ランタイム・パラメータ・フォームで、「宛先タイプ」を「Mail」に設定します。「宛先名」の値はブランクのままにしておきます。

6	ツールバーの [image] をクリックします。

7	「メール」ダイアログ・ボックスで、電子メール・レポートの受信者および件名を指定します。

プレビューを行ってから、Reports Runtimeからレポートをメール送信するには:

1	メール・クライアント・アプリケーションを使用して、メール・システムにログインします（例: Microsoft Exchangeの起動）。

2	まだ接続していない場合は、データベースに接続します。

3	（オプション）「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスでパラメータ値を指定します。

4	「ファイル」 [image] 「実行」を選択します。

5	ファイル選択ダイアログ･ボックスでレポート名を検索してオープンします。

6	ランタイム･パラメータ･フォームで、「宛先タイプ」を「Preview」に設定します。「宛先名」の値はブランクのままにしておきます。

7	ツールバーの [image] をクリックします。

8	レポート出力をプレビューアに表示します。


メール送信前にレポートを表示しない場合は、「ファイル」 [image] 「メール」を選択することもできます。


セッションの終了

Reports Runtimeセッションを終了するには:

1	レポートがプレビューアに表示されている場合は、ツールバーの [image] をクリックします。

2	「ファイル」 [image] 「終了」を選択します。


パラメータについて

ランタイム・パラメータ・フォームに表示されるシステム・パラメータおよびユーザー・パラメータを使用して、レポートの実行を制御します。レポートの送信先およびレポートを表示する言語、特定のフィールドのフォーマットに使用する規則、印刷部数などの詳細な指定ができます。


システム・パラメータについて

システム・パラメータはすべてのレポートに共通です。ただし、レポート開発者は、ランタイム・パラメータ・フォームで任意の、またはすべてのパラメータを非表示にできます。このような設計上の決定を上書きすることはできませんが、パラメータに新しい値を指定することはできます。Report Builderでは、11のシステム・パラメータが生成されます。これらのデフォルト値を変更する必要がない場合、レポート開発者はランタイム・パラメータ・フォームにシステム・パラメータを含める必要はありません。

各システム・パラメータには、RWRUN60と一緒に使用できる等価のキーワードと、「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスで指定できる等価のオプションがあります。


ユーザー・パラメータについて

ユーザー・パラメータはレポート開発者により作成され、これを使用してレポートで使うデータの制限または範囲を変更できます。


バッチ・レポートについて

  関連項目

プレビューアでレポート出力を検査する必要がない場合（十分にテストされたレポートから大量に出力する必要がある場合、または複数のレポートを連続して実行する必要がある場合など）、レポートをバッチで実行できます。これにより、レポートを実行しながらその他の作業を自由に行うことができます。

コマンド・ラインからレポートをバッチ・モードで実行することも、コマンド・ファイルを使用して引数を指定することもできます。コマンド・ファイルを使えば、同じ引数を使用して複数のレポートを実行する場合に、入力の手間を大幅に省くことができます。


MAPIについて

Windows 95およびWindows NT上では、Microsoft Messaging Application Programming Interface（MAPI）を介して、レポートをメール送信できます。

MAPIサポートにより、電子メールを使用して、システム上の他のユーザーにレポート出力を送ることができます。ビットマップ（デフォルト）のレポートは、カプセル化されたPostScript形式の電子メール添付ファイルとして送られます。キャラクタ・モードのレポートは、ASCIIテキスト形式の添付ファイルとして送られます。

前提条件: Microsoft Exchangeなどの適切なMAPIメール・クライアント・アプリケーションを、Windows 95またはWindows NTのいずれかでインストールする必要があります。詳細は、ご使用のオペレーティング・システムのマニュアルで、電子メール機能に関するマシンの構成方法を参照してください。


データベース・ロールについて

データベース・ロールによって、アクセス権限がない表に問合せを行うレポートを実行できます。データベース・ロールがなければ、これらのレポートを実行できません。

表に特別なアクセス権限が必要な場合、必要な権限がなければ、その表からデータを取り出すレポートを実行できません。ただし、レポート開発者によってデータベース・ロールがそのレポートに定義されている場合、そのロールの権限を付与されていれば、レポートを実行できます。複数のレポートを実行する場合、Reports Runtimeは現行のレポートに定義されたロールに自動的に切り替わります。


データベース・ロールが定義されたレポートを実行するには、.repファイルではなく、.rdfファイルを実行する必要があります。


Adobe Acrobat Readerなどのスタンドアロンまたはプラグイン表示ソフトで、PDFファイルを表示することができます。


ランタイム・パラメータ・フォーム

ランタイム・パラメータ・フォームは、レポートを実行するためのパラメータ値を設定できるダイアログ・ボックスです。使用可能（PARAMFORM=YES）の場合、ランタイム・パラメータ・フォームは、「ファイル」 [image] 「実行」を選択した直後に表示されます。ランタイム・パラメータ・フォームでは、実行時のプリンタ名、メールID、作成する部数、バインドおよび文字パラメータの値などを指定できます。

注意: レポート開発者は、ランタイム・パラメータ・フォームを表示しないように指定することもできます。このような設計上の決定は上書きできません。


プレビューア

 関連項目

レポートを実行する際、出力を複数の宛先に送ることができますが、そのうちの1つがプレビューアです（DESTYPE=SCREENまたはDESTYPE=PREVIEW）。プレビューアでは、レポート出力の1ページのスクロール、およびレポート全体にわたるページのスクロール、同じレポートの異なるセクションを同時に見るための画面分割が可能です。

物理ページ（パネル）はプリンタで出力されるページのサイズです。論理ページは実際のレポートの1ページのサイズです（任意の数の物理ページの幅または長さに設定できます）。プレビューアでは、レポート出力の論理ページが1ページずつ表示されます。

プレビューアを使用して、次の操作を実行できます。

•	ディテール・レポートへのドリルダウン: レポートには、PL/SQLアクションを関係付けたボタンを組み込むことができます。たとえば、レポート開発者は、パッケージ・プロシージャSRW.RUN_REPORTを使用して、別のレポートをコールするアクションをボタンに定義できます。この二次（ディテール）レポートは、専用のモーダル・プレビューアに表示されます。この方法でドリルダウン可能なレベル数について、制限はありません。

•	マルチメディア・オブジェクトへのアクセス: レポートには、マルチメディア・オブジェクト（たとえば、ビデオやサウンド）に対するボタンを含むことができます。これらのオブジェクトはプレビューア内のボタンをクリックして起動できます。

•	OLE2準拠アプリケーションのオープン: レポートにOLE2オブジェクトが含まれる場合には、プレビューアでこれらのオブジェクトをダブルクリックすると関係付けられたサーバー・アプリケーションがオープンします（オブジェクトがリンクされている場合には、そのソース・オブジェクトが表示されることに注意してください）。


「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックス

  関連項目

「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスでは、ほとんどのRWRUN60引数を指定できます。「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスで指定した設定は、レポートと一緒に保存されませんが、その設定を変更するか、またはReports Runtimeセッションからログアウトするまでレポートに影響を与えます。

•	ランタイム値

•	ランタイム設定

ダイアログ・ボックスには、REPORTまたはBATCH、CMDFILE、USERIDなどの一部のキーワードに対応する設定がないことに注意してください。これらの項目は、対話形式の環境では必要ありません。

「ランタイム・オプション」ダイアログ・ボックスは、一部共通の設定を持つ複数のレポートを実行する必要があるときに便利です。


ランタイム値

説明  「ランタイム値」では、現行セッション中のレポート実行時に使用される値を指定します。（特定のレポートに対してこれらの設定のデフォルト値を永続的に変更するには、レポート開発者は、そのレポートの定義で該当するパラメータの初期値を更新する必要があります。）

バックグラウンド	BACKGROUND

部数	COPIES

通貨記号	CURRENCY

小数点記号	DECIMAL

宛先フォーマット	DESFORMAT

宛先名	DESNAME

宛先タイプ	DESTYPE

モード	MODE

印刷方向	ORIENTATION

印刷ジョブ	PRINTJOB

3桁区切り	THOUSANDS


ランタイム設定

  制限

説明  「ランタイム設定」では、現行セッション中のレポート実行時に使われる設定を指定します。（特定のレポートに対してこれらの設定のデフォルト値を永続的に変更するには、レポート開発者はそのレポートの定義で該当するパラメータの初期値を更新する必要があります。

配列サイズ	ARRAYSIZE

自動コミット	AUTOCOMMIT

空白ページ	BLANKPAGES

バッファ	BUFFERS

エラー・ファイル	ERRFILE

チャンク長	LONGCHUNK

非ブロック化SQL	NONBLOCKSQL

失敗時	ONFAILURE

成功時	ONSUCCESS

ページ幅x高さ	PAGESIZE

パラメータ･フォーム	PARAMFORM

作業環境	PROFILE

読込み専用	READONLY

ロール	ROLE

デバッグ実行	RUNDEBUG


ランタイム設定の制限

•	「ランタイム設定」タブで指定した任意の値は、コマンド・ラインで指定した値やレポート定義で保存された初期値よりも優先されます。ただし、ランタイム･パラメータ･フォームで設定を変更することはできます（宛先タイプ、宛先フォーマット、通貨記号など）。


「接続」ダイアログ･ボックス

説明  「接続」ダイアログ･ボックスでは、OracleまたはOracle以外のデータ・ソースに接続できます。各フィールドに1つずつ入力しても、「ユーザー名」に次の接続文字列をいくつかまとめて入力してもかまいません。

username[/password]

username[/password][@database]

[user[/password]]@ODBC:datasource[:database] or [user[/password]]@ODBC:*

ダイアログ・ボックスの内容は次のとおりです。

データベース	接続するデータベースの名前です。256バイトを超えない有効なデータベース文字列を入力します。この値には、ローカル・データベースの名前、またはリモート・データベースにアクセスするための通信プロトコル、（Oracle以外のデータ・ソースにアクセスする場合の）ODBCデータ・ソース名を指定できます。入力する通信プロトコルは、使用しているオペレーティング・システムによって異なります。詳細は、使用しているシステムのSQL*Netマニュアルを参照するか、DBAに問い合せてください。

パスワード	本人であることを証明するのに使われる文字列です。30バイトを超えない有効なパスワードを入力します。

ユーザー名	データベースに接続するのに使われる名前です。512バイトを超えない有効なユーザー名を入力します。コンピュータへのログオンに使われるユーザー名とは異なる場合があります。


「デリミタ付き出力」ダイアログ・ボックス

  関連項目

説明  「デリミタ付き出力」ダイアログ・ボックスでは、デリミタ付きレポート出力の作業環境を定義します。

ダイアログ・ボックスの内容:

デリミタ

日付書式マスク

数値書式マスク

セルの囲み


デリミタ

  関連項目

説明  「デリミタ」は、デリミタ付きレポート出力の各セルを区切る文字の値です。

値

タブ	各セルをタブで区切ります。
,	各セルをカンマで区切ります。
:	コロンで各セルを区切ります。
;	セミコロンで各セルを区切ります。
|	垂直バーで各セルを区切ります。
?	疑問符で各セルを区切ります。
$	ドル記号で各セルを区切ります。
.	各セルをピリオドで区切ります。
スペース	各セルをスペースで区切ります。
リターン	各セルを改行で区切ります。
任意の英数字または英数字の文字列	テキスト・ボックスに入力する文字で各セルを区切ります。
デフォルト

タブ

使用上の注意

ASCIIキャラクタ・セットに基づくエスケープ・シーケンスを使用することもできます。


日付書式マスク

説明  「日付書式マスク」では、デリミタ付きレポート出力で日付値を表示する方法を指定します。

値

任意の有効な日付書式マスク

デフォルト

なし

使用上の注意

•	このオプションは、デリミタを選択した場合にのみ使用できます。

書式マスクは日付データにのみ適用されます。


数値書式マスク

説明  「数値書式マスク」では、区切りレポート出力で数値を表示する方法を指定します。

値

任意の有効な数値書式マスク

デフォルト

なし

使用上の注意

•	このオプションは、デリミタを選択した場合にのみ使用できます。

•	書式マスクはレポート出力のすべての数値データにのみ適用されます。


セルの囲み

説明  「セルの囲み」は、デリミタ付きレポート出力の各セルの周囲に表示する文字の値です。

値

なし	セルの囲みを表示しません。
"	セルの両側に二重引用符を表示します。
'	セルの両側に一重引用符を表示します。
スペース	セルの両側にスペースを表示します。
任意の英数字または英数字の文字列	テキスト・ボックスに入力する文字をセルの両側に表示します。
デフォルト

なし

使用上の注意

•	このオプションは、デリミタを選択した場合にのみ使用できます。

•	ASCIIキャラクタ・セットに基づくエスケープ・シーケンスを使用することもできます。


「配布」ダイアログ・ボックス

  関連項目

説明  「配布」ダイアログ・ボックスでは、レポートまたはセクション（あるいはその両方）の出力に複数の宛先を指定することや、配布リストから宛先を削除することができます。

ダイアログ・ボックスの内容:

配布リスト	現行のレポートまたはセクションの配布リストの宛先が一覧表示されます。
配布ID	宛先の識別子です。
DESNAME	レポート出力の送り先となるパスとファイルの名前、プリンタ、または電子メールID（あるいは配布リスト）です。注意: ファイルを指定する場合は、パスの中のディレクトリがすでに存在している必要があります。
	デフォルト repname repnamem reponameh repnamet	レポート メイン・セクション ヘッダー・セクション トレーラ・セクション
DESFORMAT	DESTYPEがFILEのときに使用される宛先のフォーマット、またはプリンタ・ドライバです。
	値
	BITMAP	Builderに表示されるのと同じビットマップ形式を指定します。プリンタに送ることができます。
	HTML	HTML3.0準拠のブラウザで読み込めるHTML形式を指定します。
	HTMLCSS	カスケード・スタイル・シートをサポートするHTML3.0準拠のブラウザで読み込めるHTML形式を指定します。
	PDF	PDFビューアで読み込めるPDF形式を指定します。PDF出力は、ご使用のシステム用に現在構成されているプリンタをベースにしています。現在選択されているプリンタのドライバが、出力の作成に使用されます。レポートを実行しているマシン用に、プリンタを構成しなければなりません。
	ASCII	文字(ASCII)形式を指定します。MAPI準拠の電子メール・アプリケーションに送ることができます。
	RTF	標準のワード・プロセッサ（Microsoft Wordなど）で読み込めるRTF形式を指定します。
	デフォルト BITMAP
DESTYPE	レポート出力を受け取る宛先デバイスの種類です。
	値
	FILE	ファイル（DESNAMEで指定された）を指定します。
	MAIL	電子メール（DESNAMEで指定されたメールID）を指定します。MAPI準拠またはサービス・プロバイダ・ドライバがインストールされているメール・システムであれば、メールを送ることができます。レポートは、添付ファイルとして送られます。
	PRINTER	プリンタ（DESNAMEで指定された）を指定します。
	デフォルト FILE
COPIES	配布する部数です。
新規作成	「設定」セクションの配布定義を配布リストに追加し、新しい配布定義の新規行をオープンします。
削除	選択した配布定義を配布リストから削除します。
すべて削除	配布リストを消去します。


MAPI (Windows) 電子メールの例: 氏名による受信者
電子メールの例

次の例は、バッチ・モードでレポートをメール送信する場合に、電子メールの受信者を氏名で指定する方法を示しています。注意

RWRUN60 monthly.rdf USERID=scott/tiger DESTYPE=mail DESNAME="John Robertson,Mary Johnson,Anne" BATCH=yes


MAPI (Windows) 電子メールの例: 名前にアポストロフィが含まれる受信者
電子メールの例

次の例は、バッチ・モードでレポートをメール送信する場合に、電子メールの受信者の名前にアポストロフィが含まれる場合（O'Hara）の指定方法を示しています。注意

RWRUN60 monthly.rdf USERID=scott/tiger DESTYPE=mail DESNAME="John,Tim O''Hara,Mary Johnson,Anne" BATCH=yes


MAPI (Windows) 電子メールの例: 氏名による受信者
電子メールの例

次の例は、電子メールの受信者を氏名で指定する方法を示しています。注意

"John Robertson,Steve Johnson,Paul"


MAPI (Windows) 電子メールの例: 名前にアポストロフィが含まれる受信者
電子メールの例

次の例は、電子メールの受信者の名前にアポストロフィが含まれる場合（O'Hara）の指定方法を示しています。注意

"John,Tim O''Hara,Steve Johnson,Paul"


Oracle*Mail（UNIX）電子メールの例: 複数の受信者
電子メールの例

次の例は、電子メールの受信者を複数指定する方法を示しています。注意

(JROBERTS, SJOHNSON, PHARVEY)


BATCH=yesの場合、題名およびccリストはブランクです。題名およびccリストを指定するには、Reports Runtimeから対話形式でレポートを実行する必要があります。


複数の電子メールIDを二重引用符で囲み、それぞれをカンマで区切ります。


"O'Hara"のように2個の一重引用符を使用します。


複数の電子メールIDを丸カッコで囲み、それぞれをカンマで区切ります。


実行プログラム名

  関連項目

実行プログラムのGUIモードが、システム固有のGUI以外のものかどうかを示すために、前記の実行プログラム名に文字を追加します。たとえば、「a」はApple MacintoshのGUIモード、「m」はMotifのGUIモードを示します（文字が追加されていない場合は、実行プログラムのGUIモードがそのシステム固有のGUIであることを示します）。さらに、「x」は、ユーザー・イグジットがその実行プログラムにリンクされているかどうかを示すのに使用されます。


実行プログラムの起動

  関連項目

実行プログラムは、次の2つの方法のいずれかで起動できます。

•	コマンド・ラインを使用します。

•	実行プログラムのアイコンをダブルクリックします。

実行引数  実行プログラムを起動するとき、実行プログラムの動作を制御する実行引数を入力できます。コマンド・ラインを介して実行プログラムを起動する場合、コマンド・ラインで、実行プログラム名の後に実行引数を入力します。


コマンド・ライン・オプションのヘルプ

  関連項目

コマンド・ラインを使用している場合、実行プログラム名の後に空白1つと疑問符1つを入力して[Return]リターン・キーを押すと、実行プログラムのコマンド・ライン・オプションを表示できます。たとえば、rwrun60 "?"のように入力します。

注意: 疑問符を引用符で囲む必要があるオペレーティング・システムもあります。たとえば、UNIXのCシェルでRWRUN60実行プログラムのコマンド・ライン・オプションを表示するには、rwrun60 "?"と入力する必要があります。


実行プログラム構文の制限

  関連項目

•	コマンド・ラインに実行プログラムを入力する場合、一般には次のような形式になります。

executable_name  keyword1=value1  keyword2=value2 ...

•	オペレーティング・システムに使用可能なコマンド・ラインがなく（Apple MacintoshまたはWindowsなど）、アイコンを使用して実行プログラムを起動する場合、実行引数の値を入力できるダイアログ・ボックスが表示されるか、実行引数の指定に「作業環境」ダイアログ・ボックス（「ツール」 [image] 「作業環境」）の「ランタイム値」および「ランタイム設定」タブが使用されることが必要な場合があります。

•	各keyword=valueは、実行引数と呼ばれます。キーワードを毎回入力するのは面倒なので、省略できます。

•	引数の等号の前後には、空白を入れません。

•	引数は、1つ以上の空白で区切ります。引数を区切るのにカンマを使用しないでください。

•	引数の値を一重または二重引用符で囲むことができます。一重または二重引用符の機能は、オペレーティング・システムによって異なります。

•	すべての引数のkeyword=の部分は、大/小文字の区別をしません。SOURCEおよびDEST、CMDFILE、TERM、DESNAME、DESFORMAT、DNAME、SNAME引数の値の部分は、使用しているオペレーティング・システムによって、大/小文字の区別が必要な場合があります。その他すべての引数の値の部分は、大/小文字の区別をしません。

•	キーワードは省略される場合があります。

•	コマンド・ラインから一重引用符を渡すには、2つの引用符（1つはエスケープとして、もう1つは実際の引用符として）を入力する必要があります。次に例を示します。

rwrun60 module=myrep destype=file desname=run.out batch=yes
p_value="Roy''s Batch Report"

FormsのRUN_PRODUCTパッケージ・プロシージャを使用して一重引用符の付いたパラメータ値を渡すには、4つの一重引用符を入力する必要があります（PL/SQLやReport Builderでは、2つの引用符を1つと見なします）。たとえば、次のリテラル値をReportsのパラメータに渡す場合、次のように入力します。

where '='

RUN_PRODUCTでは、次の文字列を入力します。

'where ''''='''''

•	引数に値として空の文字列を指定するには、keyword=またはkeyword =""を入力します。このように空の文字列を入力すると、ランタイム・パラメータ・フォームでは、初期値のかわりに引数の空の文字列を表示します。

•	すべてのファイルを参照するために、フル・パス名がサポートされています（desname=/revenues/q1/nwsalesなど）。フル・パスを指定しないと、ファイルの検索にはファイル・パス検索順序が使用されます。注意: レポートの移植性を確実にするために、Reports固有の環境変数REPORTS60_PATHを使用して、レポート、外部問合せ、外部PL/SQLライブラリ、テキスト・ファイル、図形などを参照できます。REPORTS60_PATHを使用すると、自分のレポートにディレクトリ・パスをハードコードしなくても、Report BuilderまたはReports Runtimeの外部に格納されているファイルにアクセスできます。

•	ランタイム・パラメータ・フォームから入力された値は、コマンド・ラインに入力された値を上書きします。たとえば、コマンド・ラインで、RWRUN60をCOPIES=1にして指定しても、ランタイム・パラメータ・フォームでCOPIES=2と指定すると、レポートのコピーは2つ生成されます。

同様に、コマンド・ラインに入力された値は、コマンド・ファイルで指定された値を上書きします。たとえば、コマンド・ラインからRWRUN60をCOPIES=1およびCMDFILE=RUNONE（コマンド・ファイル）として指定するとします。RUNONEでは、COPIESはRWRUN60コマンドによって2に設定されています。この場合、生成されるレポートのコピーは1つのみです。

DESTYPE、DESNAME、DESFORMAT、ORIENTATIONおよびCOPIESの値は、いろいろな場所で指定できます。次のリストは、これらの値を指定する場所の優先順位を示しています。リストの最初の項目は他すべての項目よりも優先順位が高く、2番目の項目は最初の項目を除くすべての項目よりも優先順位が高い、というようになります。

•	「印刷ジョブ」ダイアログ・ボックス

•	ランタイム・パラメータ・フォーム

•	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム値」タブおよび「ランタイム設定」タブ

•	コマンド・ライン上のキーワード

•	レポート定義で指定された値

•	「印刷」ダイアログ


キーワードの使用方法

各引数のkeyword=の部分は、引数が構文で指定される順で入力される限り、オプションです。引数の1つをスキップする場合は、スキップした引数の後にキーワードを使用する必要があります。

実行プログラムに4つの引数があり、1、2、4番目の引数のみを指定する場合、最初の2つはキーワードなしで指定できます。4番目の引数は、構文で指定された順で入力しないので、キーワードが必要です。

例（有効）:

次は、有効なコマンド・ライン・シーケンスの例です。

rwrun60 userid=scott/tiger paramform=no destype=mail
  desname=rmiller

rwrun60 scott/tiger no destype=mail desname=rmiller

この例では、キーワードDESTYPEを使用した後に、後続のすべての引数でもキーワードを使用していることに注意してください。一度キーワードを入力すると、コマンド・ラインの残りの引数もキーワードを使用する必要があります。

例（無効）:

次は、無効なコマンド・ライン・シーケンスの例です。

rwrun60 paramform=no scott/tiger destype=mail
  desname=rmiller

前述のシーケンスは、scott/tigerの入力が順序どおりではなく、USERIDキーワードが使用されていないので無効です。

rwrun60 scott/tiger mail rmiller no

前述のシーケンスは、値NOの入力が順序どおりではなく、PARAMFORMキーワードが使用されていないので無効です。


データベースへのログイン

  関連項目

次の方法でデータベースに接続できます。

•	明示的ログイン

•	自動ログイン

•	リモート・ログイン


明示的ログイン

USERIDキーワードを使用するか、または「ファイル」 [image] 「接続」を選択して、明示的にデータベースにログインできます。


ユーザーID

説明  ユーザーIDは、オプションのデータベース名またはリモート・データベースにアクセスするためのNet8サービス名、ODBCデータ・ソース名（非Oracleデータ・ソースにアクセスする場合）を持つOracleのユーザー名およびパスワードです。

オプションのNet8サービス名の詳細は、「リモート・ログイン」を参照してください。自動ログインの詳細は、「自動ログイン」を参照してください。

値

データベース接続の文字列は次の形式のいずれかで、長さは512バイトを超えないようにしてください。

username[/password]

username[/password][@database]

[user[/password]]@ODBC:datasource[:database] or [user[/password]]@ODBC:*


自動ログイン

Oracleの自動ログイン機能により、明示的にユーザー名とパスワードを指定しなくてもデータベースに接続できます。

この方法で接続する場合、Oracleではデフォルトのログイン（OPS$など）を使用して、Oracleユーザー名を、ご使用のオペレーティング・システムのユーザー名と関連付けます。自動ログイン・プロシージャを起動するには、次のいずれか1つを実行します。

•	コマンド・ラインでrwconv60 /を入力します。

•	「ログイン」画面に、ユーザー名としてスラッシュ（/）を入力します。

•	コマンド・ラインでユーザー名およびパスワードを省略し、[Return]キーを2回押して「ログイン」フォームを表示します。

注意: この方法でログインする場合、スラッシュの後に@databaseを入力すると、リモート・ログインにアクセスできます。

デフォルトのログインの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』を参照してください。


リモート・ログイン

Net8を介して、リモート・データベース（使用しているコンピュータ上にないもの）を指定できます。リモート・ログイン機能を使用すると、リモート・データベースは透過的になります。詳細は、Oracle Net8のマニュアルを参照してください。

使用上の注意

•	リモート・アクセスを実行するには、ターゲット・データベースが常駐するリモート・コンピュータ・ノードのアカウントがあることが必要です。


エラー・メッセージについて

各コンポーネントには、次に示す一意のエラー・メッセージ接頭辞があります。

接頭辞	コンポーネント
FRM	Form Builder
OG	Graphics Builder
PDE	Procedure Builder
REP	Reports Builder
BRW	Query Builder
BRS	Schema Builder
NX, XBD	Translation Builder
注意: UNIXでは、Report Builderにより、いくつかのメッセージに表示される$status変数の値は0(正常終了)または1(異常終了)に設定されます。

Forms DeveloperおよびReports Developerのエラー・メッセージに加え、次に示す他のソースからのエラー・メッセージが発生する場合があります。

接頭辞	ソース	ヘルプ
ORA	Oracle Server	『Oracle8 Serverエラー・メッセージ』
PLS	PL/SQL	『Oracle8 Serverエラー･メッセージ』
『Oracle8 Serverエラー・メッセージ』には、SQL*DBA、SQL*Loader、SQL*Module、エクスポート、インポート、Oracleプリコンパイラなど、すべてのデータベース・ユーティリティのエラー・メッセージ・コードと説明が挙げられています。

システム固有のエラー・メッセージについては、オペレーティング・システムのマニュアルに記述されています。


サポート担当への連絡

エラーによっては（内部エラーなど）、エラー報告のためサポート担当に連絡が必要なものがあります。カスタマ・サポートに連絡する場合、次の情報を用意しておいてください。

1	氏名、会社名およびOracleサポートID番号。

2	ハードウェア、オペレーティング・システムおよび使用しているオペレーティング・システムのリリース番号。

3	エラー発生時に使用していたコンポーネントの完全なバージョン番号、および改訂番号とポート・リリース番号（存在する場合）。（コンポーネントのバージョン番号が不明な場合は、「ヘルプ」 [image] 「バージョン情報」を選択してください。）

4	エラー発生時に使用していたその他のすべてのコンポーネント（およびバージョン番号）（たとえば、Oracle 8.0.4）。

5	1つ以上のエラー・メッセージが発生した場合、それらが現れた順に、正確なメッセージ番号と説明。

6	問題の説明（異常な状態など）。

7	次のコードに基づいた、問題の重大度。

•	1:  プログラムが使用できない。操作に重大な影響がある。

•	2:  プログラムは使用できる。操作がかなり制限される。

•	3:  プログラムは使用できるが機能に制限がある。全体の操作に重大な影響はない。

•	4:  使用方法が限定される。操作にはわずかな影響しかない。


異常な状態

時々、異常な状態として知られているエラーが発生する場合があります。これは、次に挙げる原因から起きる可能性があります。

•	アプリケーションが要求されたタスクを完了できない事態が生じました。たとえば、誰かが標準のユーザー・インタフェースを使用せずに、データベースの表の中のデータを変更した場合、無効な値を入力する可能性があります。

•	ソフトウェアのバグが、要求されたタスクの完了を妨げました。

対策  まず、メッセージがForms DeveloperおよびReports Developer以外のものが原因で起きたかどうかを確認するため、システム管理者に連絡してください。メッセージがユーザー・エラーやシステム問題から発生したのではないことが確認された場合、サポート担当に連絡してください。


REP-0001:  Report Builderのメッセージ・ファイルが見つかりません。インストール内容を確認してください。

原因:	エラー・メッセージ・ファイルをオープンできない、あるいはオープン中に内部エラーが発生しました。
処置:	Report Builderを再インストールするか、サポート担当に連絡して支援を受けてください。


REP-0002:  メッセージ・ファイルで文字列を検索できません。

原因:	必要なエラー・メッセージまたは文字列が、Report Builderで検索できませんでした。
処置:	サポート担当に連絡して支援を受けてください。


REP-0003:  警告: グローバル作業環境ファイルをオープンできません。

原因:	グローバル作業環境ファイルをオープンできませんでした。これは単なる警告なので、これが発生した場合でも製品は稼動します。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	指定された位置に、指定された名前のファイルを検索できません。
	ケース2:	ファイルをオープンするために必要な権限がありません。
	ケース3:	システム・エラーのために、ファイルをオープンできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	prefs.oraというファイルが、適切なディレクトリに格納されていることを確認してください。詳細は、インストレーション・マニュアルを参照してください。またはDBAに連絡してください。
	ケース2の場合:	ファイルにアクセスするために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0004:  警告: ユーザー作業環境ファイルをオープンできません。

原因:	ローカルな（カスタマイズされた）作業環境ファイルをオープンできませんでした。これは単なる警告なので、これが発生した場合でも製品は稼動します。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	指定された位置に、指定された名前のファイルを検索できません。
	ケース2:	ファイルをオープンするために必要な権限がありません。
	ケース3:	システム・エラーのために、ファイルをオープンできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ファイルprefs.oraがホーム・ディレクトリ（使用しているシステムにホーム・ディレクトリのような概念がある場合）に存在することを確認してください。保存されていない場合、適宜ディレクトリまたはファイル名（あるいはその両方）を変更してください。
	ケース2の場合:	ファイルにアクセスするために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0005:  警告: グローバル作業環境ファイルの中に構文エラーが発生しました（行: <line number>）。

原因:	メッセージで示した行番号で、グローバル作業環境ファイルの1つ以上の作業環境が正しく指定されていませんでした。このエラーの原因はおそらく、ファイルが編集され、1つ以上の作業環境が正しく指定されていなかったことです。その結果、Report Builderは正しく指定されていなかった作業環境を無視します。
処置:	ユーザーまたはDBAが、グローバル作業環境ファイルを編集し、すべての作業環境が正しく指定されたことを確認してください。正しく指定されていなかった場合は、必要な更新を行ってください。


REP-0006: 警告: ユーザー作業環境ファイルの中に構文エラーが発生しました（行: <line number>）。

原因:	メッセージで示した行番号で、ユーザー作業環境ファイルの1つ以上の作業環境が正しく指定されていませんでした。このエラーの原因はおそらく、ファイルが編集され、1つ以上の作業環境が正しく指定されていなかったことです。その結果、Report Builderは正しく指定されていなかった作業環境を無視します。
処置:	ユーザー作業環境ファイルを編集し、すべての作業環境が正しく指定されていたかを確認してください。正しく指定されていなかった場合は、必要な更新を行ってください。


REP-0007: ユーザー作業環境ファイルに書き込めません。

原因:	作業環境を保存しようとしましたが、ユーザー作業環境ファイルに書き込めませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ファイルに書き込むために必要な権限がありません。
	ケース2:	システム・エラーのために、ファイルに書き込めません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ファイルに書き込むために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース2の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0008: 作業環境の初期化中に予期しないメモリー・エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0058:  リモートのReports Serverへのデータ受渡しはサポートされていません。

原因:	リモートで実行されているレポートに、レコード・グループを渡すことを指定しました。
処置:	レコード・グループを渡そうとする場合、Reports Serverは指定できません。


REP-0059: サブコンポーネント: <component name>のリソースを見つけることができません。リソース・ファイルの場所を確認してください。
REP-0059:  サブコンポーネント: <component name>のリソースを見つけることができません。リソース・ファイルの場所を確認してください。リソース・ファイルの場所を確認してください。

原因:	Report Builderのサブコンポーネントの1つが、そのリソース・ファイルを見つけることができませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	リソース・ファイルが存在しません。
	ケース2:	リソース・ファイルが誤った場所にあります。
	ケース3:	環境が正しく構成されていません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	リソース・ファイルが存在することを確認してください。
	ケース2の場合:	リソース・ファイルが適切なディレクトリに存在することを確認してください。
	ケース3の場合:	環境が正しく設定されていることを確認してください。UNIXの場合は、適切な環境変数が設定されていることを確認してください。MS Windowsの場合は、ファイル・システムのレジストリをチェックしてください。


REP-0060:  レポートを実行中に別のジョブは実行できません。

原因:	Forms Runtime実行プログラムを使ってレポートを開始しようとして、そのツールからデータを渡されることを要求していますが、1つ以上の他のレポートが実行されているか実行のためのキューに入っています。データを渡されることを要求するレポートは、ただちに実行する必要があります。
処置:	Reports Serverのキューに現在リストされている他のすべてのレポートが実行されるのを待ってから、レポートをもう1度実行します。


REP-0061: 内部エラー - rxmobfree: 参照カウントがゼロです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0062:  内部エラー - rxmobnew: サイズが一致しません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0063:  内部エラー - rxmobnew: メモリー・マネージャが一致しません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0064:  内部エラー - rxmobnew: タイプが一致しません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0065: 仮想メモリー・システム・エラーが発生しました。

原因:	Report Builderでメモリー・エラーが発生しました。
処置:	エラー発生コードを控え、サポート担当に連絡して下さい。詳細は、サポート担当への連絡を参照してください。


REP-0066:  CAユーティリティの実行中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0067:  STYPEキーワードの値は無効です。有効な値: DATABASE, REXFILE, RDFFILE, PLLDB, PLLFILE, PLDFILE

原因:	RWCON60で、STYPEキーワードの引数に有効でない値が指定されました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。）キーワードに有効な値を使って、コマンドを再入力してください。


REP-0068: DTYPEキーワードの値は無効です。有効なオプションは、DATABASEまたはREXFILEです。
REP-0068:  DTYPEキーワードの値は無効です。

原因:	RWCON60で、DTYPEキーワードの引数に有効でない値が指定されました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。（オンライン・ヘルプ・システムも確認できます。）キーワードに有効な値を使って、コマンドを再入力してください。


REP-0069:  内部エラー

原因:	Report Builderの内部コードエラーです。
処置:	サポート担当に連絡して支援を受けてください。


REP-0071:  SSLコンテキストを割当てできません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0072:  NNITインタフェースを初期化できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0073:  不明な製品を実行しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0074:  SSLの使用による別製品の実行に失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0075:  コールされたコンポーネントを実行中にエラーが発生しました。

原因:	Forms RuntimeまたはGraphics Runtimeをコールした後、Report Builderにエラーが発生しました。この後に続くエラー・メッセージに、コールされたアプリケーションで発生したエラーが表示されます。
処置:	コールされたアプリケーションで発生したエラーを解決し、操作をやり直してください。


REP-0076:  製品統合中に内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0077:  問合せ: <query name>の列は、データの受渡しには長すぎます。

原因:	データを渡そうとした列はサイズが長すぎます（おそらくLONG列）。これはサポートされていません。
処置:	レポート定義およびコール元文書の定義から、列を削除してください。


REP-0078:  batch=noでシングル・プロセス統合が起動されました。

原因:	Report Builderが他の製品とリンクされている実行プログラムを使用し、batch=noを指定してReport Builderを起動しようとしました。これはサポートされていません。
処置:	複数のプロセスを使って統合する実行プログラムを使ってください。Report Builderをコールできるのは、batch=yesを指定しているときのみです。


REP-0079:  OVERWRITEキーワードの値は無効です。有効なオプションは、YES、NOまたはPROMPTです。

原因:	RWCON60で、OVERWRITEキーワードの引数に有効でない値が指定されました。
処置:	OVERWRITEキーワードにYES、NOまたはPROMPTの値を指定して、コマンドを再入力してください。


REP-0080:  YES、NOまたはCANCELを入力してください。

原因:	RWCON60で、コマンド・ラインにOVERWRITE=PROMPTと入力し、プロンプトに対してYESまたはNO以外の値を入力しました。
処置:	プロンプトに対してYESまたはNOの値を指定するか、CANCELで操作を取り消してください。


REP-0081:  ファイルI/O操作の間にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0082:  SCAユーティリティの実行中にエラーが発生しました。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	初期化ファイルが現行のファイルではありません。
	ケース2:	異常な状態です。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	初期化ファイルが現行のファイルであるかどうかを確認してください。
	ケース2の場合:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0083:  DUNITキーワードの値は無効です。有効なオプションは、CENTIMETER、CHARACTER、INCHまたはPOINTです。

原因:	RWCON60で、キーワードDUNITに無効な値が入力されました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。キーワード（1つあるいは複数）に有効な値を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0084:  PAGESIZEキーワードの値は無効です。構文は[幅]×[高さ]です。

原因:	RWCON60で、キーワードPAGESIZEに無効な値が入力されました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。キーワードに有効な値と正しい構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0085:  FORMSIZEキーワードの値は無効です。構文は[幅]×[高さ]です。

原因:	RWCON60で、キーワードFORMSIZEに無効な値が入力されました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。キーワードに有効な値と正しい構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0086:  DUNITは、ソース・レポートのサイズの単位と異なっていなければなりません。

原因:	RWCON60で、変換しようとしているレポートと同じサイズ単位で、キーワードDUNITの値を入力しました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。キーワードに有効な値と正しい構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0087:  DESTYPEの値が無効です。SCREEN、FILE、PRINTER、MAIL、INTEROFFICE、SYSOUTまたはPREVIEWから選択してください。

原因:	RWRUN60で、キーワードDESTYPEに無効な値が入力されました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。キーワード（1つあるいは複数）に有効な値を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0088:  ONSUCCESSキーワードの値は無効です。有効なオプションは、COMMIT、ROLLBACKまたはNOACTIONです。

原因:	ONSUCCESSに無効な値が入力されました。
処置:	「作業環境」ダイアログの「ランタイム設定」タブまたはコマンド・ラインに、COMMITまたはROLLBACK、NOACTIONを指定してください（コマンド・ラインの構文をチェックするには、「実行プログラム」を参照してください）。


REP-0089:  ONFAILUREキーワードの値は無効です。有効なオプションは、COMMIT、ROLLBACKまたはNOACTIONです。

原因:	ONFAILUREに無効な値が入力されました。
処置:	「作業環境」ダイアログの「ランタイム設定」タブまたはコマンド・ラインに、COMMITまたはROLLBACK、NOACTIONを指定してください（コマンド・ラインの構文をチェックするには、「実行プログラム」を参照してください）。


REP-0090:  ACCESSキーワードの値は無効です。有効なオプションは、FILEおよびDATABASEです。

原因:	RWBLD60で入力したACCESSキーワードの値は無効です。
処置:	FILEまたはDATABASEを指定してください（コマンド・ラインの構文をチェックするには、「実行プログラム」を参照してください）。


REP-0091:  パラメータ: <parameter name>の値は無効です。

原因:	指定したパラメータに無効な値が入力されました。たとえば、RWRUN60コマンド文字列で、データ型がNUMBERのパラメータに文字値が入力されました。
処置:	パラメータに有効な値を指定して、操作をやり直してください。


REP-0092:  警告: バージョン1.1のLANGUAGE引数をサポートしていません。代わりにNLS_LANG環境変数を使用してください。

原因:	RWBLD60またはRWRUN60で、コマンド・ライン文字列にLANGUAGEキーワードを使用しました。
処置:	コマンド文字列からLANGUAGE引数文字列を削除し、ORACLE各国語環境変数値NLS_LANGを適切な値に設定してください。詳細は、「各国語サポート」を参照してください。


REP-0094:  DUNITがCharacterの場合、FORMSIZEは80×24でなければいけません。

原因:	DUNIT=Characterを指定してR30CONVを使用している場合、80×24と等しくないパラメータ･フォーム･サイズを指定しました。
処置:	キャラクタ・モードのパラメータ･フォーム･サイズは、80×24でなければいけません。DUNIT=Characterを指定した場合は、FORMSIZEに80×24を指定するか、あるいはFORMSIZEを指定しないでください。


REP-0095:  ORIENTATIONキーワードの値は無効です。有効なオプションは、DEFAULT、LANDSCAPEまたはPORTRAITです。

原因:	ORIENTATIONに無効な値が入力されました。
処置:	「作業環境」ダイアログの「ランタイム値」タブまたはコマンド・ラインに、DEFAULTまたはLANDSCAPE、PORTRAITを指定してください（コマンド・ラインの構文をチェックするには、「実行プログラム」を参照してください）。


REP-0096:  MODEキーワードの値は無効です。有効なオプションは、DEFAULT、BITMAPまたはCHARACTERです。

原因:	MODEに無効な値が入力されました。
処置:	「作業環境」ダイアログの「ランタイム値」タブまたはコマンド・ラインに、DEFAULTまたはBITMAP、CHARACTERを指定してください（コマンド・ラインの構文をチェックするには、「実行プログラム」を参照してください）。


REP-0097:  TRACEMODEキーワードの値は無効です。有効なオプションは、TRACE_APPENDまたはTRACE_REPLACEです。

原因:	TRACEMODEに無効な値を指定したか、または値を指定しませんでした。あるいはコマンド・ラインに標準とは異なる順序でキーワードを指定しましたが、命名しませんでした。
処置:	「ランタイム・トレース設定」ダイアログのトレース・モードに「追加」または「置換」を指定するか、コマンド・ラインにTRACE_APPENDまたはTRACE_REPLACEを指定してください。あるいはコマンドの構文をチェックしてください（コマンド・ラインの構文をチェックするには、「実行プログラム」を参照してください）。


REP-0098:  レポートは動作していません - パラメータ・フォームで取り消しました。

原因:	ランタイム・パラメータ･フォームで「レポート実行」のかわりに、「実行取消し」を選択したため、レポートは実行されませんでした。
処置:	処置は不要です。


REP-0099:  レポートは、ユーザーの要求により終了しました。

原因:	実行中のレポートを終了しました。
処置:	処置は不要です。


REP-0100:  ファイル: <filename>にファイル・ポインタを位置指定できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0101:  ファイル: <filename>を読み込めません。

原因:	Report Builderがメッセージに表示されたファイルを読み込もうとしました。ファイルのオープンはできましたが、読み込めませんでした。
処置:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0102:  ファイル: <filename>に書き込めません。

原因:	Report Builderがメッセージに表示されたファイルに書き込もうとしましたが、できませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ファイルに書き込むために必要な権限がありません。
	ケース2:	ファイルに書き込むために必要な空き領域が、ファイル・システムにありません。
	ケース3:	システム・エラーのために、ファイルをオープンできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ファイルに書き込むために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース2の場合:	不要なファイルを削除するか記憶領域を拡張して、空き領域を作ってください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0103:  ファイル: <filename>をクローズできません。

原因:	Report Builderが表示されたファイルをクローズしようとしましたが、失敗しました。おそらく、システム・エラーのためにファイルをクローズできないことが原因です。
処置:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0104:  ファイル: <filename>を削除できません。

原因:	Report Builderが表示されたファイルを削除しようとしましたが、失敗しました。おそらく、システム・エラーのためにファイルを削除できないことが原因です。
処置:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0105:  ファイル: <filename>を専用モードでロックできません。

原因:	Report Builderが表示されたファイルをロックしようとしましたが、失敗しました。おそらく、システム・エラーのためにファイルをロックできないことが原因です。
処置:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0106:  ファイル: <filename>を共有モードでロックできません。

原因:	Report Builderが表示されたファイルをロックしようとしましたが、失敗しました。おそらく、システム・エラーのためにファイルをロックできないことが原因です。
処置:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0107:  無効な名前: <filename>を持つファイルをオープンしようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0108:  ファイル: <filename>が見つかりませんでした。

原因:	Report Builderが表示されたファイルにアクセスしようとしましたが、見つかりませんでした。
処置:	正しいファイル名を指定していることをチェックしてください。ファイル名の前にディレクトリを指定するか、あるいはファイルのあるディレクトリを含むように、REPORTS30_PATH環境変数を変更してください。


REP-0109:  オープンしているファイルが多すぎます。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0110:  ファイル: <filename>がオープンできません。

原因:	Report Builderが表示されたファイルをオープンしようとしましたが、できませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	指定された位置に、指定された名前のファイルを検索できません。
	ケース2:	ファイルをオープンするために必要な権限がありません。
	ケース3:	システム・エラーのために、ファイルをオープンできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ファイルが、指定した名前で指定したディレクトリに保存されていることを確認してください。保存されていない場合、適宜ディレクトリまたはファイル名（あるいはその両方）を変更してください。
	ケース2の場合:	ファイルをオープンするために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0111:  ディレクトリ: <directory path>は保護されています。

原因:	Report Builderに対して読込みまたは書込み権限のないディレクトリへの読込みまたは書込みを行うように指定しました。
処置:	読込みまたは書込みができるように、ディレクトリの権限を変更してください。


REP-0112:  ファイル: <filename>は、書込み保護されています。

原因:	Report Builderに対して、書込み保護されているファイル、つまり書込み権限がないファイルに書込みを行うように指定しました。
処置:	書込みができるように、ファイルの権限を変更してください。


REP-0113:  ファイル: <filename>は、読込み保護されています。

原因:	Report Builderに対して、読込み保護されているファイル、つまり読込み権限がないファイルに読込みを行うように指定しました。
処置:	読込みができるように、ファイルの権限を変更してください。


REP-0114:  ファイル: <filename>は存在しません。

原因:	Report Builderに対して、すでに存在しないファイルにアクセスするように指定しました。
処置:	ファイルのコールを削除するか、ファイルを作成し直してください。あるいは異なるファイルを指定してください。


REP-0115:  ディレクトリ: <directory path>を読み込めません。

原因:	おそらく、Report Builderに対して、存在しないディレクトリへの読込みまたは書込みを行うように指定したことが原因です。
処置:	指定したディレクトリが存在することを確認してください。


REP-0116:  ディレクトリ: <directory path>に接続できません。

原因:	なんらかの理由で、Report Builderが指定されたディレクトリにアクセスできませんでした。
処置:	システム管理者に連絡してください。


REP-0117:  ホスト・オペレーティング・システムへのイグジットでエラーが発生しました。

原因:	プログラムを終了して、ホスト・オペレーティング・システムに制御を戻そうとしました。
処置:	処置は不要です。


REP-0118:  一時ファイルを作成できません。

原因:	Report Builderが一時ファイルを作成しようとしましたが、できませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	一時ファイルをどのディレクトリに作成するかを判断するための環境変数が、無効なディレクトリに設定されています。
	ケース2:	一時ファイルを作成するために必要なディスクの空き領域が不足しています。
	ケース3:	変更できない一時ファイルがすでに存在しています。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	一時ファイルの環境変数を、有効なディレクトリに設定してください。
	ケース2の場合:	ディスク上の領域を少し解放してください。
	ケース3の場合:	可能ならば、既存の一時ファイルを削除してください。


REP-0119:  リンク・ファイル・ボイラープレート: <boilerplate name>のソース・ファイル名: <filename>が見つかりません。

原因:	Report Builderが外部ボイラープレートに指定されたソース・ファイルを検索しようとしましたが、できませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	指定された位置に、指定された名前のファイルを検索できません。
	ケース2:	ファイルをオープンするために必要な権限がありません。
	ケース3:	システム・エラーのために、ファイルをオープンできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ファイルが、指定した名前で指定したディレクトリに保存されていることを確認してください。保存されていない場合、適宜ディレクトリまたはファイル名（あるいはその両方）を変更してください。
	ケース2の場合:	ファイルをオープンするために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0120:  チャート: <chart name>の関連文書<filename>が見つかりません。

原因:	Report Builderがチャート・モジュールを検索できませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	指定された位置に、指定された名前のチャート・モジュールを検索できません。
	ケース2:	チャート・モジュールをオープンするために必要な権限がありません。
	ケース3:	システム・エラーのために、チャート・モジュールをオープンできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	チャート・モジュールが、指定した名前で指定したディレクトリに保存されていることを確認してください。保存されていない場合、適宜ディレクトリまたはファイル名（あるいはその両方）を変更してください。
	ケース2の場合:	チャート・モジュールをオープンするために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0124:  一時ファイルに書き込めません。

原因:	Report Builderが一時ファイルに書き込もうとしましたが、できませんでした。おそらく、一時ファイルへの書込みに必要な、ディスク上の空き領域の不足が原因です。
処置:	ディスク上の領域を少し解放してください。


REP-0125:  内部エラー: NLSキャラクタ・セットをロードできません。

原因:	ORA_NLSが設定されていないか、ORA_NLSが指定しているディレクトリが存在しません。
処置:	キャラクタ・セット・ファイルを含むNLSディレクトリを指定するように、ORA_NLSを設定してください。


REP-0150:  引数が多すぎます。

原因:	コマンドに入力した引数の数は、指定可能な数を超えています。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。コマンドを正しく再入力してください。


REP-0151:  キーワード: <keyword>に対する引数が重複して指定されています。

原因:	表示したキーワードに対して、引数を複数回入力しました。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	キーワードに1つの位置引数を入力した後、このキーワードに別の引数を指定して入力しました。
	ケース2:	同じキーワードを2回入力しました（たとえば、KEYWORD1=YESとKEYWORD1=NO）。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	位置引数またはキーワード引数のどちらか1つのみを指定して、コマンドを再入力してください。
	ケース2の場合:	キーワードを1回のみ指定して、コマンドを再入力してください。


REP-0152:  キーワードの後に位置引数（Positional argument）が指定されました。

原因:	コマンド・ラインでキーワードと1つの引数を入力した後、キーワードを指定せずに別の引数を入力しました。コマンド・ラインでいったんキーワードを使用すると、後続の引数はすべて、同じようにキーワードを使用する必要があります。
処置:	キーワード付きの引数の後に位置引数（暗黙のキーワードを持つ引数）が指定されていないことを確認して、コマンドを再入力してください。


REP-0153:  キーワード: <keyword>は複数の値は使用できません。

原因:	コマンドで、表示したキーワード引数に指定可能な数以上の引数を入力しました。たとえば、KEYWORD=(A, B)と入力しても、KEYWORDは1つの値だけしか受け入れません。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。余分な値（1つあるいは複数）を指定せずに、コマンドを再入力してください。


REP-0154:  コマンド・ファイルをオープンできません。

原因:	表示したコマンド・ファイルを参照するコマンドを入力しましたが、ファイルをオープンできませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	指定された位置に、指定された名前のファイルを検索できません。
	ケース2:	ファイルをオープンするために必要な権限がありません。
	ケース3:	システム・エラーのために、ファイルをオープンできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ファイルが、指定した名前で指定したディレクトリに保存されていることを確認してください。保存されていない場合、適宜ディレクトリまたはファイル名（あるいはその両方）を変更するか、ファイルを指定のディレクトリに移動してください。
	ケース2の場合:	ファイルにアクセスするために必要な権限があることを確認してください。必要な権限がない場合、適宜権限を変更してください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-0155:  キーワード: <keyword>の値は無効です。

原因:	表示したキーワードに入力した値が、有効な値ではありませんでした。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。キーワード（1つあるいは複数）に適切な値を指定してコマンドを再入力してください。


REP-0156:  DESTYPEの値が無効です。SCREEN、FILE、PRINTER、MAIL、INTEROFFICE、SYSOUTから選択してください。

原因:	RWRUN60で、DESTYPEパラメータの引数に有効でない値が指定されました。
処置:	キーワードの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。キーワード（1つあるいは複数）に適切な値を指定してコマンドを再入力してください。


REP-0157:  <keyword>に対する値は、YESまたはNOでなければなりません。

原因:	表示したキーワードにYESまたはNO以外の値を入力しましたが、キーワードはYESまたはNOしか受け入れません。
処置:	表示したキーワードにYESまたはNOの値を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0158:  コマンド・ライン・キーワード: <keyword>が不明です。

原因:	キーワードとして参照される文字列を入力しましたが、そのようなキーワードはありません。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。実行するタスクに適したキーワードを使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0159:  コマンド・ラインで構文エラーがあります。

原因:	コマンド・ラインに入力した文字列を解析できませんでした。ほとんどの場合、引用符またはカッコを入力したときに、対応する側の引用符またはカッコを入力していないことが原因です。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。適切な構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0160:  コマンド・ファイルで構文エラーがあります。

原因:	コマンド・ファイルに入力したものを解析できませんでした。ほとんどの場合、引用符またはカッコを入力したときに、対応する側の引用符またはカッコを入力していないことが原因です。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。コマンド（1つあるいは複数）を修正するために、必要に応じて、ファイルを編集しコマンドを変更してください。


REP-0161:  コマンド・ラインで引数が指定されていません。

原因:	コマンド・ライン引数を指定せずに、RWCON60を起動しました。
処置:	RWCON60に対して、適切なコマンド・ライン引数（たとえば、SOURCE、DESTなど）を指定してください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。


REP-0162:  キーワードSHOWWINDOWに対する値が無効です。有効なオプションは、DEFAULT、WIZARDおよびPREVIEWERです。

原因:	キーワードSHOWWINDOWを使用しましたが、SHOWWINDOWに対して無効な値を指定しました。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。適切な構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0163:  DESTYPEの値が無効です。FILE、PRINTER、MAIL、INTEROFFICE、CACHEから選択してください。

原因:	Reports Serverに対して、DESTYPEパラメータの引数に有効でない値が指定されました。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。適切な構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0164:  PARAMFORMキーワードの値は無効です。有効なオプションは、YES、NOまたはHTML[action]です。

原因:	PARAMFORMパラメータに無効な値を指定して、Reports Runtimeを（スタンドアロンで、またはReports Serverとして）起動しました。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。詳細は、「実行プログラム」を参照してください。適切な構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0165:  必須キーワードSITENAMEの値が指定されていません。WEBDBサイト名を指定してください。

原因:	SITENAMEキーワードの値が指定されていません。レポートをスケジュールするには、SITENAMEに値が必要です。
処置:	キーワードSITENAMEに、WEBDBサイト名を指定してください。


REP-0171: リモート・サーバーから結果を抽出できません。
• REP-0171:  リモート・サーバーから結果を抽出できません。

原因:	リモート・サーバーから出力を取り出すときにエラーが発生しました。
処置:	アクセスできないローカル・ファイルを設定した可能性があります。または、リモート・サーバーが出力禁止に設定されています。


REP-0172:  キーワードSERVERの値が無効です。

原因:	必須のキーワードSERVERに有効な引数を指定しませんでした。
処置:	キーワードSERVERに有効な引数を指定し、コマンドを再実行してください。


REP-0173:  キーワードSHOWJOBSに対する値が無効です。有効なオプションは、PAST、CURRENTまたはFUTUREです。

原因:	Report Queue Managerで、コマンド・ラインに指定されたSHOWJOBSキーワードの引数が無効です。
処置:	SHOWJOBSキーワードに、PAST、CURRENTまたはFUTUREの値を指定して、コマンドを再入力してください。


REP-0174:  Reports Serverのキュー情報を取得中に内部エラーが発生しました。

原因:	Reports Serverが、そのキューについて有効な情報をキュー・マネージャに戻しませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	Reports Serverへの接続が、突然切断しました。
	ケース2:	Reports Serverが不安定な状態にあるか、シャットダウンされました。
処置:	接続しているReports Serverが稼動していることを確認してください。Reports Server管理者に連絡して、稼動を確認した後コマンドを実行してください。引き続き問題が発生する場合は、異常な状態です。詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0175:  Reports Serverのプロパティ情報を取得中に内部エラーが発生しました。

原因:	Reports Serverが、そのプロパティについて有効な情報をキュー・マネージャに戻しませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	Reports Serverへの接続が、突然切断しました。
	ケース2:	Reports Serverが不安定な状態にあるか、シャットダウンされました。
処置:	接続しているReports Serverが稼動していることを確認してください。Reports Server管理者に連絡して、稼動を確認した後コマンドを実行してください。この問題が継続して発生する場合、異常な状態です。詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0176:  サーバー: <server>はシャットダウンされています。

原因:	指定されたReports Serverがシャットダウンされているために、レポートを送ることができません。
処置:	他のReports Serverに送るか、Serverが稼動し始めるまで待ってください。


REP-0177:  リモート・サーバーで実行中にエラーが発生しました。

原因:	リモート・サーバーで指定されたコマンド・ラインを実行できません。
処置:	コマンド・ラインをチェックしてください。


REP-0178:  Reports Server: <server>に接続できません。

原因:	指定されたReports Serverに適切な接続を確立できません。
処置:	ネットワークと、問題となっているReports Serverのステータスをチェックしてください。


REP-0179: 実行中にレポートの実行が突然終了しました。

原因:	実行中に、Reports Serverエンジンが破壊されました。
処置:	システム管理者に連絡してください。


REP-0180:  レポートは、Reports Serverから取消されました。

原因:	レポートを、実行中に停止したか、開始する前にキューから削除しました。
処置:	処置は不要です。


REP-0181:  Reports Serverの設定ファイルを読込み/書込み中にエラーが発生しました。

原因:	構成ファイルをオープンできないか、その内容が理解できません。
処置:	構成ファイルとそのアクセス権をチェックして、Reports Serverを再起動してください。


REP-0182:  Reports Serverのコマンド・ラインで構文エラーが発生しました。

原因:	コマンド・ラインに入力した文字列を解析できませんでした。ほとんどの場合、引用符またはカッコを入力したときに、対応する側の引用符またはカッコを入力していないことが原因です。
処置:	コマンドの構文をチェックしてください。適切な構文を使用して、コマンドを再入力してください。


REP-0183:  Reports Serverを起動するには、TNSNAMEを指定しなければなりません。

原因:	サーバーがリスニングする必要があるTNSNAMEを指定せずに、Reports Serverを起動しようとしました。
処置:	コマンド・ライン引数としてTNSNAMEを指定してください。


REP-0184: 指定されたMAXCONNECTSは、範囲外です。

原因:	指定されたMAXCONNECTS値が、このプラットフォームの範囲を超えています。MAXCONNECTSは、少なくとも2以上で、4096を超えることはできません。プラットフォームによってはこの制限がもっと低いこともあります。
処置:	適切な値を指定してください。


REP-0185:  Reports Serverの起動時に間違ったロード引数が指定されました。

原因:	MAXCONNECTS、MINLOAD、MAXLOADおよびINITLOADに矛盾する値を指定しました。
処置:	0 <= MINLOAD <= INITLOAD <= MAXLOAD < MAXCONNECTSであることを確認してください。


REP-0186:  デーモンはポートのリスニングに失敗しました。

原因:	すでにポートをリスニングしている別のデーモンを、実行している可能性があります。
処置:	処置は不要です。すでにデーモンを実行しているので、実行されるレポートを送ることができます。


REP-0187:  デーモンはエンジンの起動に失敗しました。

原因:	デーモンがエンジン実行プログラムを起動できず、通信できません。おそらく、インストールの問題です。
処置:	インストールが適切に行われたことを確認してください。


REP-0188:  Reports Serverはバッチ・ジョブしか受け付けられません。

原因:	batch=no、destype=screen、destype=previewまたはdestype=sysoutのいずれかが指定されているReports Serverに対してジョブを送りました。
処置:	これらの設定は使用できません。適宜コマンド・ラインを変更してください。


REP-0189:  Reports Serverのキャッシュに書き込めません。

原因:	Reports Serverがキャッシュ・ディレクトリへの書込みに失敗しました。
処置:	構成ファイルにキャッシュ・ディレクトリが指定されていることと、それが書込み可能であることを確認してください。


REP-0190:  バックグラウンドでは画面上で実行できません。

原因:	レポートをバックグラウンドで実行するように指定しましたが、DESTYPEの値がScreenとして指定されています。出力を画面に送っている間は、レポートをバックグラウンドで実行できません。
処置:	出力先を画面にする場合は、レポートをフォアグラウンドで実行する必要があります。レポートをバックグラウンドで実行する場合は、DESTYPEに他の値を指定してください。


REP-0194:  この実行モジュールでは、ビットマップ・モードでキャラクタ・レポートを実行できません。

原因:	キャラクタ・モードの実行プログラムを使用してMODEをBITMAPに設定してキャラクタ・モードのレポートを実行しようとしました。この処理は、許可されていません。
処置:	実行プログラムのモードに一致するように、MODEキーワードの値を変更してください。またはビットマップ対応の実行プログラムを使用してレポートを実行してください。


REP-0195:  この実行モジュールでは、ビットマップ・モードで、画面へのレポートの実行ができません。

原因:	キャラクタ・モードの実行プログラムを使用してビットマップ・レポートをっ画面上に実行しようとしました。この処理は、許可されていません。
処置:	BATCH=YESを使用してレポートを実行するか、またはビットマップ対応の実行プログラムを使用してください。


REP-0196:  バックグラウンドではレポートを実行できません。

原因:	BACKGROUNDにYESを指定しましたが、次の条件では実行することはできません。
	ケース1:	デザイナからレポートを実行しています。
	ケース2:	BATCHをYESに設定しています。
	ケース3:	パッケージ・プロシージャsrw.run_reportを使用してレポートを実行しています。
	ケース4:	レポートを実行しているプラットフォームは、他のプロセスの生成物をサポートしていません。
処置:	前述の条件の1つでもあてはまる場合、BACKGROUNDがNOに設定されていることを確認してください。


REP-0197:  ビットマップ・レポートを実行する場合は、コマンド・ラインでBATCH=YESまたはBACKGROUND=YESを指定してください。

原因:	フォアグラウンドでキャラクタ・モードの実行プログラムを使用して、ビットマップ・レポートを実行しようとしました。これはサポートされていません。
処置:	キャラクタ・モードの実行プログラムを使用してビットマップ・レポートを実行する場合、BATCH=YESまたはBACKGROUND=YES （BATCH=YESと異なり、この設定はランタイム・パラメータ・フォームへアクセスします）のどちらかを選択する必要があります。


REP-0200:  必要なメモリーを割り当られません。

原因:	Report Builderが現行の作業を完了するために十分なメモリーを、システムから取得できません。
処置:	可能であれば、使用可能なメモリーを増やしてください。または、システム管理者に連絡してください。


REP-0201:  ブロック・サイズにゼロまたは負の値が要求されました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0202:  NULLポインタの解放を試みました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0203:  NULLポインタがハンドルとして渡されました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0204:  ハンドルは、mpブロックの中を示していません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0205:  1つのオブジェクトでの同時ロックが多すぎます。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0206:  NULLキャッシュ・ポインタが仮想メモリー・ルーチンに渡されました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0207:  要求されたブロックの大きさは仮想メモリー領域を超えています。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0208:  rmalocにファンクション識別子が与えられていませんでした。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0209:  rmalocには、構造体識別子が与えられていませんでした。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0210:  ロックしたハンドル上で要求された操作が正しくありません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0211:  解放後にハンドルを使用しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0212:  リテラルが指定されていません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0213:  ハンドル・ロックしようとしましたが失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0214:  仮想メモリー・バッファ（サイズ: <number > KB）を割り当てられませんでした。サイズを小さくして再試行してください。

原因:	Report BuilderがキーワードBUFFERSに指定された値（ユーザーまたはデフォルトによる）で仮想メモリー・バッファのサイズを割り当てられませんでした。
処置:	BUFFERSのサイズを小さくするか（「環境設定」ダイアログの「ランタイム設定」タブまたはコマンド・ラインで）、さらにメモリーを解放してください。（コマンド・ラインの構文をチェックするには、「実行プログラム」を参照してください。）


REP-0215:  メモリー・ハンドルをロック、逆参照、または解放中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0230:  スレッドを起動中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0231:  スレッド・メッセージを転記中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0232:  スレッド・メッセージを取得中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0235:  Security ServerのTNSNAMEが構成ファイルに指定されていません。

原因:	セキュリティ・モードでは、Reports Server構成ファイルでSecurity Server TNSNAMEを指定する必要があります。
処置:	Reports Server構成ファイルのSECURITYTNSNAMEパラメータで、Security Server TNSNAMEを指定してください。


REP-0236:  Security Server に接続できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0237:  Security Serverの認証に成功しました。

原因:	認証に成功しました。
処置:	なし。


REP-0238:  Security Serverの認証に失敗しました。

原因:	システム・ユーザーID/パスワードが無効であるか、またはレポートの実行に必要な権限がありません。
処置:	システム・ユーザーID/パスワードをチェックし、それらが正しいことを確認するか、または必要な権限の付与をシステム管理者に要求してください。


REP-0239:  Security Serverの認証に失敗しました: ユーザー名が無効です。
REP-0239:  Security Serverの認証に失敗しました: ユーザ名が無効です。

原因:	システム・ユーザーIDが正しくありません。
処置:	システム・ユーザーIDをチェックし、それが正しいことを確認するか、またはシステム・ユーザーIDについてシステム管理者に問い合せてください。


REP-0240:  Security Serverの認証に失敗しました: パスワードが無効です。

原因:	システム・ユーザーIDのパスワードが正しくありません。
処置:	システム・ユーザーIDのパスワードをチェックし、それが正しいことを確認するか、またはシステム・ユーザーIDのパスワードについてシステム管理者に問い合せてください。


REP-0241:  Security Serverの認証に失敗しました: Reports Serverに対する権限がありません。

原因:	システム・ユーザーIDに、Reports Serverへのアクセスに必要な権限がありません。
処置:	Reports Serverに対するシステム・ユーザーIDの権限について、システム管理者に問い合せてください。


REP-0242:  Security Serverの認証に失敗しました: プリンタに対する権限がありません。

原因:	システム・ユーザーIDに、プリンタへのアクセス権限がありません。
処置:	プリンタに対するシステム・ユーザーIDの権限について、システム管理者に問い合せてください。


REP-0243:  Security Serverの認証に失敗しました: モジュールに対する権限がありません。

原因:	システム・ユーザーIDに、モジュールへのアクセス権限がありません。
処置:	モジュールに対するシステム・ユーザーIDの権限について、システム管理者に問い合せてください。


REP-0244:  Security Serverの認証に失敗しました: このアクセス・タイプの権限がありません。

原因:	システム・ユーザーIDに、このアクセス・タイプの権限がありません。
処置:	このアクセス・タイプのシステム・ユーザーIDの権限について、システム管理者に問い合せてください。


REP-0245:  Security Serverの認証に失敗しました: この出力タイプの権限がありません。

原因:	システム・ユーザーIDに、この出力タイプの権限がありません。
処置:	この出力タイプのシステム・ユーザーIDの権限について、システム管理者に問い合せてください。


REP-0246:  Security Serverの認証に失敗しました: 指定された時間における権限がありません。

原因:	システム・ユーザーIDに、指定された時間における権限がありません。
処置:	指定された時間に対するシステム・ユーザーIDの権限について、システム管理者に問い合せてください。


REP-0247:  Security Serverの認証に失敗しました: 指定された日付における権限がありません。

原因:	システム・ユーザーIDに、指定された日付における権限がありません。
処置:	指定された日付に対するシステム・ユーザーIDの権限について、システム管理者に問い合せてください。


REP-0250:  記号表がオーバーフローしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0251:  識別子が、定義された記号と一致しません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0252:  警告: 環境変数: <environment variable name>で指定されているパスは長すぎるので、無視されます。

原因:	環境変数で指示されたパスが長すぎます。
処置:	指示したパスの長さを短くしてください。


REP-0253:  警告: 検索パスの合計長は長すぎるので、切り捨てられます。

原因:	パス環境の検索パスを結合した長さが長すぎます。結合した長さは255文字を超えることはできません。
処置:	パス環境の1つ以上のパスの長さを短くしてください。


REP-0300:  Oracleエラーが発生しました。

原因:	Report BuilderでOracleエラーが発生しました。
処置:	エラー・メッセージをスクロールしてエラーが起きた箇所を表示し、可能ならば修正してください。あるいは、DBAに連絡してください。


REP-0301:  SELECT文にINTO句がない可能性があります。

原因:	SELECT文にINTO句を入力しましたが、Report Builderでは使用できません。
処置:	INTO句を削除してください。


REP-0302: パラメータ: <parameter name>がレポートの中に見つかりません。
• REP-0302:  パラメータ: <parameter name>がレポートの中に見つかりません。

原因:	レポートの中で定義されていないパラメータを参照しました。ほとんどの場合、パラメータを削除したときに、そのパラメータへの参照をすべて削除しなかったことが原因です。
処置:	削除したパラメータへの参照をすべて削除してください。


REP-0303:  入力された文は、SELECT文ではありません。

原因:	SELECT文以外のものが「SELECT文」フィールドに入力されました。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	「SELECT文」フィールドにSELECT文と異なるものを入力しました。
	ケース2:	SELECT文を含んでいない外部問合せを参照しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	有効なSELECT文を入力してください。
	ケース2の場合:	外部問合せを変更するか、他の外部問合せを参照してください。


REP-0304:  SELECT文中の'&'の後に、有効な文字パラメータがありません。

原因:	SELECT文にアンパサンド（&）が単独で入力されました。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	字句参照を行おうとしましたが、列またはパラメータの名前を省きました。あるいは不注意で、アンパサンドと列またはパラメータの名前との間に空白を入力しました。
	ケース2:	SELECT文を入力するときに、誤ってアンパサンドを入力しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	アンパサンドのすぐ後に、空白を含まず、列またはパラメータの名前が続くことを確認してください。
	ケース2の場合:	アンパサンドを削除してください。


REP-0305:  <lexical reference>は、 CHAR型のデータでないため、文字パラメータは使用できません。

原因:	SELECT文に無効な参照字句が入力されました。字句参照ができるのは、文字データを含むパラメータまたは列のみです。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	誤った列またはパラメータを参照しました。
	ケース2:	字句参照ではなく、バインド参照になっています。
	ケース3:	文字以外のデータ型で参照されるパラメータまたは列を作成しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	データ型がキャラクタのパラメータまたは列を参照するように、アンパサンド（&）に続く名前を変更してください。
	ケース2の場合:	パラメータまたは列を参照するときは、アンパサンド（&）をコロン（:）に置き換えてください。
	ケース3の場合:	必要ならば、パラメータまたは列のデータ型をキャラクタに変更してください。


REP-0306:  <name>は、有効なパラメータ名ではありません。

原因:	参照パラメータを作成するときに、無効な名前でパラメータを作成しようとしました。バインド参照を使用するときは、バインド・パラメータに指定された名前を使用して自動的にパラメータ定義が作成されます。この場合、指定された名前が有効でなかったために、Report Builderはパラメータを作成できませんでした。
処置:	データ・モデル・オブジェクトの命名規則とパラメータ名の規則をチェックしてください。命名規則の詳細は、「命名規則」を参照してください。パラメータを改名し、バインド参照中の名前を変更してください。


REP-0307:  SELECT文にFOR UPDATE句がない可能性があります。

原因:	SELECT文にFOR UPDATE句が入力されましたが、Report Builderでは使用できません。
処置:	FOR UPDATE句を削除してください。


REP-0308:  内部エラー - 列タイプは不明です。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	SRW.MESSAGEを使用して列の値を表示しようとしましたが、この列のデータ型（たとえば、LONG、LONG RAW、ROWID）はサポートされていません。
	ケース2:	フォームまたはチャート・ランタイム実行プログラムに、パラメータとして列の値を渡そうとしましたが、この列のデータ型（たとえば、LONG、LONG RAW、ROWID）はサポートされていません。
処置:	この列の値は表示または受け渡しできません。


REP-0309:  3回試みましたが指定されたデータベースに接続できませんでした。アクセスは拒否されました。

原因:	入力されたログイン文字列の一部が正しくありませんでした。3回失敗後、Report Builderによって、ダイアログ・ボックスとともにこのメッセージが表示されます。このダイアログ・ボックスの唯一のオプションは、それを適用することです。適用すると、Report Builderは終了し、オペレーティング・システムに戻ります。
処置:	ダイアログ・ボックスを適用してください。必要ならば、DBAにログイン情報を確認してください。Report Builderに戻り、Oracleへ再度接続してみてください。引き続き問題が発生する場合、DBAから新しいOracleログインを取得してください。


REP-0310:  問合せのバインド変数の処理中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0311:  内部エラー - セグメント化されたメモリーが文字パラメータに使用されました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0312:  内部エラー - セグメント化されたメモリーの処理中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0313:  内部エラー - データ・レコードを取り出すと、メモリーのオーバーフローを引き起こす可能性があります。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0314:  列名が256文字を超えているので記述できません。<column name>...には別名を使用してください。

原因:	SQL SELECT文の1つに256文字を超える式が含まれていますが、別名がありません。
処置:	SELECT文を編集して式に別名を割り当ててください。


REP-0315:  複合問合せでは、各SELECT文の列数が同じでなければなりません。

原因:	UNION、INTERSECTまたはMINUS集合演算子付きの問合せが入力されましたが、問合せのSELECT文に選択された列数が同じではありません。
処置:	列数が同じになるようにSELECT文を変更してください。


REP-0316:  複合問合せでは、対応する列のデータ型は一致していなければなりません。

原因:	UNION、INTERSECTまたはMINUS集合演算子付きの問合せが入力されましたが、対応する列の型が異なっています。たとえば、列1のデータ型を見ると、1番目のSELECT文ではCHARであるのに、2番目のSELECT文ではNUMBERとなっています。
処置:	対応する列がすべて同じデータ型になるようにSELECT文を変更してください。


REP-0320:  データベースに接続できませんでした。

原因:	データベースに接続しようとしましたが、失敗しました。
処置:	ユーザーIDとパスワードを再チェックし、もう一度操作をやり直してください。


REP-0321:  内部エラー - 問合せの記述に失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0322:  内部エラー - フェッチした行を返すことができませんでした。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0330:  内部エラー - GET_REFパラメータを配置できませんでした。

原因:	問合せのCDE_MM.GET_REFコールに対してパラメータ・リストを指定しませんでした。
処置:	問合せのSELECT文のコールにパラメータ・リストを追加してください。


REP-0331:  PL/SQLファンクション: GET_REFには、パラメータが3つ必要です。

原因:	問合せのCDE_MM.GET_REFコールのパラメータ・リストが未完成でした。
処置:	問合せのSELECT文のコールに必要なパラメータを追加してください。


REP-0332:  PL/SQLファンクション: GET_REFの3つめのパラメータはROWID型でなければなりません。

原因:	GET_REFファンクションの最後のパラメータとしてROWID型のパラメータを指定しませんでした。
処置:	パラメータ・リストをチェックして、最後のパラメータがROWID型であることを確認してください。


REP-0340:  ロールのパスワードを確認できません。レポートはオープンされません。

原因:	正しいロール・パスワードを入力しませんでした。
処置:	ロール・パスワードが正しいことを確認してください。レポートのオープンを再試行し、正しいロール・パスワードを入力してください。


REP-0341:  レポートで指定されているロールを設定できません。レポートはオープンされません。

原因:	レポートをオープンする際、レポートで指定されたロールを作成できません。
処置:	ロールが付与されていること、およびロール・パスワードが正しいことを確認してください。レポートのオープンを再試行し、正しいロール・パスワードを入力してください。


REP-00342:  警告:  コマンド・ラインで指定したロールを設定できません。
REP-0342:  警告: コマンド・ラインで指定したロールを設定できません。

原因:	コマンド・ラインで指定したロールを作成できません。
処置:	ロールが付与されていること、およびロール・パスワードが正しいことを確認してください。


REP-0343:  警告: 現行ユーザーのデフォルト・ロールを設定できません。

原因:	Report Builderでは、パスワードを持つ現行ユーザーのデフォルト・ロールを設定できません。
処置:	パスワードのあるデフォルト・ロールを使用しないでください。


REP-344: ロールのパスワードが確認できませんでした。確認パスワードがロールのパスワードと合致しているかを確認してください。
REP-0344:  ロールのパスワードが確認できませんでした。確認パスワードがロールのパスワードと合致しているかを確認してください。

原因:	「パスワードの確認」フィールドに入力されたパスワードが、ロール・パスワードと異なります。
処置:	「パスワードの確認」に再入力を行い、パスワードがロール・パスワードと完全に一致していることを確認してください。


REP-345:  ロールの指定なしでパスワードは指定できません。
REP-0345:  ロールの指定なしでパスワードは指定できません。

原因:	ロール・パスワードが指定されましたが、ロールが指定されていません。
処置:	ロールを指定してからパスワードを指定するか、このレポートにロールを関連付けない場合はすべてのフィールドを空のままにしてください。


REP-0346:  ロール名は、<number>文字以下でなければ切り捨てられます。

原因:	使用できる以上の長さのロール名が指定されました。切り捨てられます。
処置:	より短いロール名を指定してください。


REP-0347:  ロールのパスワードは、<number>文字以下でなければ切り捨てられます。

原因:	使用できる以上の長さのロール・パスワードが指定されました。切り捨てられます。
処置:	より短いロール・パスワードを指定してください。


REP-0348:  ロールのパスワードが正しくありません

原因:	正しくないロール・パスワードが入力されました。
処置:	ロール・パスワードを正しく再入力してください。


REP-0450:  <PL/SQL error>。

計算式列、プレース・ホルダ列またはパラメータなどの関連付けられたPL/SQLコードを持つオブジェクトを編集すると、このエラーが発生する場合があります。Report Builderのオブジェクトに対する変更は、関連付けられたPL/SQLコードに対しても行う必要があります。

原因:	レポートを実行中に、Report Builderでこのエラーが発生しました。
処置:	このエラーが発生しないようにするためには、レポートのPL/SQLを編集し、再コンパイルしてください。
原因:	サイズがデータ型で宣言されませんでした。
処置:	各データ型のサイズを宣言します。たとえば、Varchar2(10)。
原因:	変数に返された値がデータ型の指定サイズには大きすぎます。
処置:	変数のサイズを、選択されているフィールドと同じサイズに変更します。
原因:	レポートの作成にPL/SQLの古いバージョンが使用されました。
処置:	現行バージョンのReport Builderでレポートをオープンして、保存し、終了します。再度オープンして実行します。


REP-0451:  <PL/SQL error>。<additional messages>。

原因:	レポートを実行中に、Report Builderでこのエラーが発生しました。
処置:	このエラーが発生しないようにするためには、レポートのPL/SQLを編集し、再コンパイルしてください。


REP-0452:  <PL/SQL error>。<additional message>。<additional message>。

原因:	レポートを実行中に、Report Builderでこのエラーが発生しました。
処置:	このエラーが発生しないようにするためには、レポートのPL/SQLを編集し、再コンパイルしてください。


REP-0453:  <PL/SQL error>。<additional message>。<additional message>。<additional message>。

原因:	レポートを実行中に、Report Builderでこのエラーが発生しました。
処置:	このエラーが発生しないようにするためには、レポートのPL/SQLを編集し、再コンパイルしてください。


REP-0490:  内部エラー - Toolkitコンテキストは使用不可です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0491:  警告: 列: <column name>で、データが切り捨てられたかもしれません。

原因:	レポートのデータベース列の幅が、データベースにおける幅より小さく定義されています。これはレポートが定義された後にデータベース列が更新された場合によく発生します。RUNDEBUGがYESに設定されているときにのみ、この警告は表示されます。
処置:	問合せを、強制的に解析し直してください。再解析には、「SELECT文」フィールドの行末にスペースを入力した後、「SQL問合せ文」ダイアログを適用する方法があります。


REP-0492:  トークン: <token name>は不明です。

原因:	入力されたSELECT文にSQL構文にはない項目が含まれています。
処置:	SELECT文を調べ、SQL構文に従っていることを確認してください。


REP-0493:  内部エラー - 文字参照を拡張できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0494:  内部エラー - 文字参照を処理できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0495:  内部エラー - 問合せをトークン化できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0496:  内部エラー - 問合せを解析できません。

原因:	入力されたSQL文にエラーがあるために解析できません。
処置:	入力されたSQL文を調べ、正しい構文を使用していることを確認してください。詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』を参照してください。


REP-0497:  内部エラー - rodsltで問合せが失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0498:  問合せで選択した列の数がレポート定義と適合しません。

原因:	レポート定義で想定されている数よりも多い列が、問合せで選択されています。レポートで外部問合せを使用しており、レポートを定義した後に外部問合せが変更されたときに、このエラーが発生することがあります。
処置:	変更された問合せを適用するようにレポート定義を更新してください。たとえば、変更された外部問合せを参照する問合せの「SQL問合せ文」ダイアログに移動し、それを変更してください。列を変更するとその影響を受ける式、集計およびフィールドも更新する必要があります。


REP-0499:  問合せで選択された列: '$0'はレポート定義と互換性がありません。

原因:	データベースからの列がレポート定義の列に一致しません。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	レポートを定義した後にデータベース中の列の定義が変更されました。
	ケース2:	レポートで外部問合せを使用しており、レポートを定義した後に外部問合せが変更されました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	変更された列を確定するようにレポート定義を更新してください。たとえば、列のデータ型が変更されている場合は、「SQL問合せ文」ダイアログで外部問合せを再適用し、レポート定義内の列のデータ型を更新します。列を変更するとその影響を受ける式、集計およびフィールドも更新する必要があります。
	ケース2の場合:	変更された問合せを適用するようにレポート定義を更新してください。たとえば、変更された外部問合せを参照する「SQL問合せ文」ダイアログを再適用してください。列を変更するとその影響を受ける式、集計およびフィールドも更新する必要があります。


REP-0500:  入力された数値は、有効範囲を超えています。

原因:	設定に入力された値が大きすぎます。
処置:	フィールドの制限をチェックしてください。フィールドについて記述している章を参照し、制限内の数値を入力してください。


REP-0501:  指定したデータベースに接続できません。

原因:	Report BuilderがOracleに接続しようとしましたが、できませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	Oracleが一時的に使用できません。
	ケース2:	接続情報が有効ではありませんでした。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	操作をやり直してください。引き続き問題が発生する場合、DBAに連絡してください。3回失敗すると、Report Builderが強制的に中止されることに注意してください。
	ケース2の場合:	接続情報をチェックして、それが正しいことを確認してください。正しくない場合、再度入力し、接続を再試行してください。3回失敗すると、Report Builderが強制的に中止されることに注意してください。


REP-0502:  端末ファイル: <filename>をオープンしようとしてエラーが発生しました。

原因:	Report Builderが指定された端末定義ファイルをオープンしようとしましたが、できませんでした。TERMキーワードの後に正しくないファイル名が指定されたか、ファイルが見つかりませんでした。
処置:	端末定義の名前を正しく指定し、正しいパスに常駐することを確認してください。引き続き問題が発生する場合、DBAに連絡してください。


REP-0503:  レポートの名前が指定されていません。

原因:	レポートの名前を指定すべき場所に、無効な名前を指定したか、または何も指定しませんでした。
処置:	レポートの名前を正しく指定してください。


REP-0504:  指定したデータベースに接続されていません。

原因:	データベースに接続されていることが条件である操作を実行しようとしましたが、接続されていませんでした。
処置:	「ファイル」 [image] 「接続」を使用してデータベースに接続してください。


REP-0450<PL/SQL error>の例
REP-0450:  <PL/SQL error>の例


REP-0505:  この値は列の幅として有効ではありません。

原因:	「幅」に入力された値が無効です。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	0（ゼロ）または負数が入力されました。「幅」は0（ゼロ）より大きい値にする必要があります。
	ケース2:	数値以外の値が入力されました。
	ケース3:	NUMBER型ではない列に、フォームの幅（x, y）が入力されました。ここでxは精度、yは桁数を表します。この「幅」の指定は「データ型」が「Number」のときにのみ有効です。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	0（ゼロ）より大きい値を入力してください。
	ケース2の場合:	0（ゼロ）より大きい値を入力してください。
	ケース3の場合:	0（ゼロ）より大きい値を入力するか、可能な場合、列の「データ型」を「Number」に変更してください。


REP-0506:  データベース列を別の問合せに移動することはできません。

原因:	別の問合せに属する別のグループに列を移動しようとしましたが、この列はデータベースの列です。データベースの列は、そのグループを所有する問合せによって選択する必要があります。
処置:	可能な場合、移動する列のグループを所有する問合せで列を選択してください。


REP-0507:  この操作を実行する前にファイル名を入力してください。

原因:	「ファイル選択」ダイアログ・ボックスで、ファイル名を指定せずにダイアログ・ボックスを適用しようとしました。
処置:	名前を入力した後にダイアログ・ボックスを適用するか、取り消してください。


REP-0508:  この操作を実行する前にオブジェクト名を入力してください。

原因:	「データベース・オブジェクト選択」ダイアログ・ボックスで、オブジェクト名を指定せずにダイアログ・ボックスを適用しようとしました。
処置:	名前を入力した後にダイアログ・ボックスを適用するか、取り消してください。


REP-0509:  数値は無効です。

原因:	数値フィールドに、数字または小数点以外のものが入力されました。
処置:	数字と小数点のみを含む数値を入力してください。


REP-0510:  有効なオプションは「インチ」、「センチメートル」、「ポイント」です。

原因:	「サイズの単位」フィールドに無効なサイズの単位が入力されました。
処置:	値リストから使用するオプションを選択してください。


REP-0511:  有効なオプションは「右/下」または「下/右」です。

原因:	2つの有効なオプション以外の「パネル印刷順序」が入力されました。
処置:	値リストから使用するオプションを選択してください。


REP-0512:  16進値は、ここでは不適です。

原因:	10進数値が入力されましたが、Report Builderでは10進数以外の値が必要です。
処置:	10進数以外の値を入力してください。


REP-0513:  サイズの単位を入力してください。

原因:	「サイズの単位」をブランクにして、他の設定に移動しようとしました。
処置:	「サイズの単位」のオプションを選択してください。


REP-0514:  ページ・サイズを指定してください。

原因:	「ページ幅」または「ページ高さ」（あるいはその両方）をブランクに設定したままですが、値の設定が必要です。
処置:	「ページ幅」または「ページ高さ」（あるいはその両方）の数値を入力してください。


REP-0515:  パラメータ・フォーム・サイズを指定してください。

原因:	「パラメータ・フォーム幅」または「パラメータ・フォーム高さ」（あるいはその両方）をブランクに設定したままですが、値の設定が必要です。
処置:	「パラメータ・フォーム幅」または「パラメータ・フォーム高さ」（あるいはその両方）の数値を入力してください。


REP-0516:  ページ・サイズを文字数で指定してください。

原因:	「ページ・サイズ」に入力された値が文字単位ではありませんでした。「ページ・サイズ」は文字単位で指定する必要があります。
処置:	「ページ・サイズ」に文字単位の値を入力してください。


REP-0517:  フォーム・サイズを文字数で指定してください。

原因:	「フォーム・サイズ」に入力された値が文字単位ではありませんでした。「フォーム・サイズ」は文字単位で指定する必要があります。
処置:	「フォーム・サイズ」に文字単位の値を入力してください。


REP-0518:  有効なオプションは、「データベース」、「ファイル」または「ファイル/データベース」です。

原因:	入力された「オブジェクト・アクセス」設定が3つの有効な選択肢の1つではありません。
処置:	値リストからオプションを1つ選択してください。


REP-0519:  有効なオプションは、「挿入」または「上書き」です。

原因:	デフォルトのテキスト編集モードに、2つの有効なオプション以外の値が入力されました。
処置:	値リストからオプションを1つ選択してください。


REP-0520:  グループまたは枠の字下げの値は、0～4でなければなりません。

原因:	グループまたは枠の字下げに対して入力した値が有効な値の範囲外でした。
処置:	0～4の数字を入力してください。


REP-0521:  <Name>は、無効な名前です。

原因:	命名規則に違反し、オブジェクトに無効な名前を指定しました。
処置:	作成しているオブジェクト・タイプの命名規則を調べ、名前がそれらの規則に従っていることを確認してください。詳細は、「命名規則」を参照してください。


REP-0522:  このレポートにはグループがないため、デフォルト・レイアウトを作成できません。

原因:	レポートにグループを作成する前にレイアウト・モデル・エディタで「ツール」メニューのデフォルト・レイアウトを使用して領域を描きました。デフォルト・レイアウトを作成するにはグループが必要です。
処置:	Report Builderが自動的にグループを生成できるように1つ以上の問合せを作成した後、操作をやり直してください。


REP-0523:  デフォルト・レイアウト・スタイルは無効です。値リストを参照してください。

原因:	「レポート・スタイル」に有効なオプション以外の値が入力されました。
処置:	値リストからレイアウト・スタイルを選択してください。


REP-0524: 印刷方向は無効です。値リストを参照してください。
REP-0524:  印刷方向が無効です。値リストを参照してください。

原因:	「印刷方向」の値に有効なオプション以外の値が入力されました。
処置:	値リストから「印刷方向」の値を選択してください。


REP-0525:  有効なオプションは、「Screen」または「File」、「Printer」、「Mail」または「Sysout」です。

原因:	システム・パラメータDESTYPEの宛先タイプに有効なオプション以外の値が入力されました。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	「ランタイム・パラメータ・フォーム」の「宛先タイプ」に無効な値が入力されました。
	ケース2:	DESTYPEの「パラメータ」プロパティ・パレットに無効な「初期値」が入力されました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	有効な値の「Screen」、「File」、「Printer」、「Mail」または「Sysout」から1つを入力してください。
	ケース2の場合:	値リストから「初期値」の値を選択してください。


REP-0526:  入力した初期値がパラメータの幅を超えています。

原因:	入力された値が、「パラメータ」プロパティ・パレットのパラメータには長すぎます。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	パラメータの「幅」で指定した値よりも大きすぎる値が、「初期値」に入力されました。
	ケース2:	「幅」に入力した値が小さすぎるために、パラメータに入力可能な値を含むことができません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	「幅」に指定した値よりも小さいことを確認して、「初期値」を再入力してください。
	ケース2の場合:	入力した「初期値」を削除してください。パラメータの「幅」設定に移動し、指定した「初期値」を含めるように値を大きくしてください。「初期値」を再入力してください。


REP-0527:  システム・パラメータは削除できません。

原因:	「パラメータ」プロパティ・パレットからパッケージ・パラメータを削除しようとしました。
処置:	Report Builderではシステム・パラメータを削除できません。ただし、「デフォルト・パラメータ・フォーム」ダイアログ・ボックスまたはパラメータ・フォーム・エディタを使用して、「ランタイム・パラメータ・フォーム」のパラメータ表示を抑止できます。詳細は、「パラメータ・フォーム・エディタ」を参照してください。


REP-0528:  有効なオプションは、「Character」、「Number」または「Date」です。

原因:	パラメータの「データ型」に入力されたデータ型が有効なデータ型ではありませんでした。
処置:	値リストから「データ型」のデータ型を選択してください。


REP-0529:  有効なオプションは、「Box」または「Graphic」、「Line」、「Text」です。

原因:	ボイラープレートの「型」に入力された値が有効なタイプではありませんでした。
処置:	値リストから「型」の値を選択してください。


REP-0530:  ファイル名が長すぎるため、切り捨てられます。

原因:	ファイルのサイズより小さい最大幅を持つフィールドに、ファイルをインポートしようとしました。Report Builderは、フィールドに収まるファイルの内容のみをインポートしました。
処置:	ファイル全体をインポートする場合、フィールドのサイズを大きくしてください。


REP-0531:  オブジェクト・タイプは無効です。値リストを参照してください。

原因:	「オブジェクトへの操作」ダイアログ・ボックスに無効なオブジェクト・タイプの値を入力しました。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0532:  指定されたデータ型でこの名前のオブジェクトはありません。

原因:	「オブジェクトへの操作」ダイアログ・ボックスの「オブジェクト名」フィールドに入力した値は、レポートの指定した型のオブジェクトに対応していません。
処置:	名前を正確に指定したことと、オブジェクトが現行のレポートに含まれることを確認してください。


REP-0533:  テキスト入力フィールドにインポートしか行えません。

原因:	テキスト以外のエントリ・フィールド（たとえば数値のみを受け入れるフィールド）で「ファイル」 [image] 「インポート」を選択しました。
処置:	何かをインポートする場合、テキスト・エントリ・フィールドに移動してインポートしてください。


REP-0534:  テキスト入力フィールドからエクスポートしか行えません。

原因:	テキスト以外のエントリ・フィールド（たとえば数値のみを受け入れるフィールド）で「ファイル」 [image] 「エクスポート」を選択しました。
処置:	何かをエクスポートする場合、テキスト・エントリ・フィールドに移動してエクスポートしてください。


REP-0535:  データベースには、<object name>という名前のオブジェクトはありません。

原因:	データベースに格納されているモジュールに対する操作を実行しようとしましたが、Report Builderがそのオブジェクトを見つけられませんでした。
処置:	名前を正しく指定したことと、モジュールが常駐するデータベースに接続されていることを確認してください。


REP-0536:  所有していないデータベースのオブジェクトは削除できません。

原因:	所有していないオブジェクトを削除しようとしました。オブジェクトを削除するには、そのオブジェクトの所有者であることが必要です。
処置:	可能ならば、所有者にオブジェクトを削除してもらってください。


REP-0537:  所有していないデータベースのオブジェクトは改名できません。

原因:	所有していないオブジェクトを改名しようとしました。オブジェクトを改名するには、そのオブジェクトの所有者であることが必要です。
処置:	可能ならば、所有者にオブジェクトを改名してもらってください。


REP-0538:   <object name>という名前のオブジェクトは、既にデータベースに存在しています。

原因:	オブジェクトに対して入力した名前は、既存のオブジェクトに対してすでに使用されています。
処置:	矛盾を避けるためにオブジェクトに異なる名前を指定するか、既存のオブジェクトを削除してください。


REP-0539:  デフォルト・パラメータ・フォームを<number>ページに合わせることはできません。

原因:	デフォルトのパラメータ・フォームが大きすぎて、指定されたページ数に収まりません。
処置:	「ツール」 [image] 「Parameter Form Builder」を選択し、パラメータ・フォームを収められるページ数に増やしてください。


REP-0540:  デフォルト・パラメータ・フォームのページ・サイズが小さすぎます。

原因:	現行のパラメータ・フォーム・ウィンドウの「幅」と「高さ」の設定値がデフォルト・パラメータ・フォームに対して小さすぎます。
処置:	レポート・プロパティ・パレットのパラメータ・フォーム・ウィンドウの「幅」と「高さ」を変更することによって、サイズを大きくしてください。またはパラメータ・フォーム・エディタでの編集によってオブジェクトのサイズを小さくすることもできます。


REP-0541:  ソースはレポートでなければなりません。

原因:	RWRUN60またはRWCON60、「ファイル」 [image] 「管理」 [image] 「変換」で、ソースとしてレポート以外のものを指定しました。これらの操作ではすべて、ソースとしてレポートが必要です。
処置:	操作のソースとしてレポートを指定してください。


REP-0542:  日付マスクが環境設定で指定されていません。

原因:	「データ型」が「DATE」に設定されているパラメータ/フィールドの「パラメータ」または「フィールド」プロパティ・パレットで「入力マスク」または「書式マスク」の「リスト」ボタンが選択されましたが、「作業環境」ダイアログ・ボックスの「マスク編集」ボタンで開ける日付マスク・リストにマスクの指定がありません。
処置:	手動で日付書式マスクを入力するか、または「作業環境」ダイアログ・ボックスから「書式マスク」ダイアログ・ボックスに移動して、日付マスク・リストに日付書式マスクを入力してください。


REP-0543:  数値マスクが環境設定で指定されていません。

原因:	「データ型」が「NUMBER」に設定されているパラメータ/フィールドの「パラメータ」または「フィールド」プロパティ・パレットで「入力マスク」または「書式マスク」の「リスト」ボタンが選択されましたが、「作業環境」ダイアログ・ボックスの「マスク編集」ボタンで開ける数値マスク・リストにマスクの指定がありません。
処置:	手動で数値書式マスクを入力するか、または「作業環境」ダイアログ・ボックスから「書式マスク」ダイアログ・ボックスに移動して、数値マスク・リストに数値書式マスクを入力してください。


REP-0544:  オンライン・ヘルプ・システムが使用不能です。

原因:	「ヘルプ」 [image] 「Report Builderヘルプ・トピック」が選択されましたが、ヘルプを見つけられませんでした。これは、ヘルプ・ファイルを見つけられなかったことや、またはヘルプ・システム・エラーが原因で起きる場合があります。
処置:	ヘルプ・ファイルとヘルプ・システムが正しくインストールされていることを確認してください。正しくインストールされている場合にもエラーが発生する場合は、サポート担当に連絡してください。詳細は、サポート担当への連絡を参照してください。


REP-0545:  数値は、0より大きくなければなりません。

原因:	「レポート」プロパティ・パレットの「幅」または「高さ」、「論理水平パネル」、「論理垂直パネル」に0（ゼロ）を入力しました。0（ゼロ）より大きい数値を入力する必要があります。
処置:	「幅」、「高さ」、「論理水平パネル」または「論理垂直パネル」に0（ゼロ）より大きい数値を入力してください。


REP-0546:  入力されたパラメータは無効です。

原因:	ランタイム・パラメータ・フォームで、パラメータに無効な値を入力しました。たとえば、データ型がNUMBERのパラメータの値として1つ以上の文字を入力しました。
処置:	パラメータに有効な値を入力して、操作をやり直してください。


REP-0548:  Oracle Toolkitの初期化の際に問題が発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0549:  バッチ・モードでは、宛先タイプが「File」、「Printer」、「Mail」または「Sysout」でなければなりません。

原因:	バックグラウンド（つまりBATCH=YES）でレポートを実行しようとしましたが、バックグラウンドでの実行には無効のDESTYPEを指定しました。
処置:	DESTYPEをFile、Printer、MailまたはSysoutに変更するか、BATCH=YESでレポートを実行しないでください。


REP-0550:  親グループが無効です。

原因:	入力した名前が、現在定義中のレポートで有効な親グループを示していません。
処置:	値リストからグループを選択してください。


REP-0551:  親列が無効です。

原因:	入力した名前が、現在定義中のレポートで有効な親列を示していません。指定した列が親グループに存在しません。
処置:	値リストから列を選択してください。目的の列が表示されない場合は、「親グループ」に指定したグループの親問合せのSELECT文にその列を加えてください。


REP-0552:  子列が無効です。

原因:	入力した名前が、現在定義中のレポートで有効な子列を示していません。指定した列が問合せに存在しません。
処置:	値リストから列を選択してください。目的の列が表示されない場合は、問合せのSELECT文にその列を加えてください。


REP-0553:  条件が無効です。

原因:	「条件」に入力した値が有効な選択肢ではありません。
処置:	「条件」の値リストから値を選択してください。


REP-0554:  有効なオプションは、「WHERE」、「HAVING」または「START WITH」です。

原因:	「SQL句」に入力した値が有効な選択肢ではありません。
処置:	「SQL句」の値リストから値を選択してください。


REP-0555:  警告: 「START WITH」はOracle固有のSQL構文です。レポートはOracle以外のデータベースでは実行できません。

原因:	START WITH句はOracleデータベースでのみ使用可能です。データベースに接続されていないか、または非Oracleデータベースに接続されている場合、この警告が表示されます。
処置:	Oracleデータベースに対してレポートを実行していること、または非Oracleのデータベースに対してレポートを実行する前にSTART WITH句を削除していることを確認してください。


REP-0556:  データ・リンクは作成されませんでした。子問合せ: <query name>には、親問合せ: <query name>の主キーを参照している外部キーがありません。

原因:	問合せ間にリンクを作成しようとしましたが、子問合せに外部キーが存在しません。
処置:	参照される表がローカル・データベースにあり、アクセス可能であるかどうかを確認してください。確認できたら、必要に応じて適切な列制約を追加してください。


REP-0558:  注意: 問合せ: <query name>は、文字パラメータ: <parameter name>を作成しました。

原因:	指定された問合せが存在しない字句パラメータを参照しています。
処置:	なし。Report Builderがすでに必要な字句パラメータを作成しています。


REP-0559:  注意: 問合せ: <query name>は、バインド・パラメータ: <parameter name>を作成しました。

原因:	指定された問合せが存在しないバインド・パラメータを参照しています。
処置:	なし。Report Builderがすでに必要なバインド・パラメータを作成しています。


REP-0560:  グループは無効です。

原因:	「グループ」に入力したグループ名が列に有効なグループではありません。指定したグループが存在しないか、列を所有できません。
処置:	列を所有できるようにグループを作成または変更してください。データベースの列は、それを選択する問合せに関係付けられたグループによって所有される必要があります。サマリーまたは式列は、そのグループ階層（すなわち、データ・モデル・エディタに現れるグループの表示順）で要約される列を所有するグループより下のグループによって所有されている必要があります。


REP-0561:  有効なオプションは、「式」、「サマリー」または「プレースホルダー」です。

原因:	列の「タイプ」に入力した値が有効な選択肢ではありませんでした。
処置:	列の「タイプ」の値リストから値を選択してください。


REP-0562:  列データ型が無効です。値リストを参照してください。

原因:	「ブレーク順序」に入力した値が有効な選択肢ではありません。
処置:	「ブレーク順序」の値リストから値を選択してください。


REP-0563:  有効なオプションは、「降順」、「昇順」または空白です。

原因:	「ブレーク順序」に入力した値が有効な選択肢ではありません。
処置:	「ブレーク順序」の値リストから値を選択してください。


REP-0564:  ファイル・タイプが無効です。

原因:	「ファイル形式」に入力したファイル・タイプ値が有効なタイプではありませんでした。値のつづりが間違っているか、入力した値が存在しません。
処置:	「ファイル形式」の値リストからファイル・タイプを選択してください。


REP-0565:  ファンクションが無効です。値リストを参照してください。

原因:	「ファンクション」に入力したファンクションが有効な選択肢ではありません。
処置:	値リストからファンクションの1つを選択してください。


REP-0566:  データベース列は削除できません。

原因:	DATABASE型の列を削除しようとしました。
処置:	列を選択する問合せの選択リストから列を削除すると、自動的に列が削除されます。


REP-0567:  サマリー・ソースが無効です。値リストを参照してください。

原因:	サマリーの「ソース」に入力した列が有効な選択肢ではありませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	列が存在しません。
	ケース2:	「ソース」の「データ型」は、CHARACTERまたはDATEです。「データ型」がNUMBERでない場合、数値ファンクション（たとえば割合（%）、合計または平均）を使用できません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ファンクションの値リストから列を選択してください。
	ケース2の場合:	「データ型」がNUMBERの「ソース」に別の列名を入力してください。


REP-0568:  「NULL時の値」が無効です。

原因:	「列」プロパティ・パレットの「NULL時の値」の値がその列に無効です。たとえば、列のデータ型がNUMBERの場合に、「NULL時の値」に文字列を指定すると、このエラーが発生します。
処置:	「NULL時の値」に有効な値を指定してください。


REP-0580:  フィルタ・タイプが無効です。値リストを参照してください。

原因:	「フィルタ・タイプ」に入力した値が有効な選択肢ではありません。
処置:	値リストからフィルタ・タイプの1つを選択してください。


REP-0581:  このグループは問合せ: <query name>の唯一のグループで、削除できません。

原因:	削除しようとしたグループは、唯一の問合せグループです。各問合せには少なくとも1つのグループが必要です。
処置:	グループを削除する場合、グループの問合せを削除してください。


REP-0582:  グループをその問合せの外に移動できません。

原因:	グループを問合せ間で移動できません。同じ問合せに属するグループ群内でのみグループを移動できます。
処置:	可能ならば、移動先にしようとした他の問合せの下のグループと同じグループを作成します。


REP-0583:  SQL SELECT文が無効です。

原因:	入力されたSQL SELECT文が有効ではありません。
処置:	エラーが発生したSELECT文をチェックし、修正してください。詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』を参照してください。


REP-0584:  文字パラメータは、外部問合せでは使用できません。

原因:	外部問合せで字句を参照しました。外部問合せから字句を参照できません。
処置:	可能ならば、参照を削除するか、バインド参照に変更してください。


REP-0585:  子問合せ: <query name>の親グループ: <group name>がありません。

原因:	データ・リンク内のそのグループへの参照を削除せずに、問合せを削除しました。通常、この状況は、削除を関連オブジェクトにカスケードしないで問合せを削除したときに発生します。
処置:	子問合せのデータ・リンクを更新してください。


REP-0586:  このデータ・リンクを追加すると無限ループになります。

原因:	データ・リンクの親グループとして指定したグループは、直接間接を問わず、リンク先の問合せの子であるため、親として適当ではありません。
処置:	問合せの子にならず、親グループとして適格になるようにグループを移動します。この処理が不可能な場合は、実行できるアクションはありません。


REP-0587:  PL/SQLのグループ・フィルタ条件が無効です。

原因:	「フィルタ・タイプ」に「PL/SQL」を選択しましたが、PL/SQL条件を入力しませんでした。
処置:	PL/SQLを入力するか、「フィルタ・タイプ」を変更してください。Report Builder内でのPL/SQLの使用の詳細は、「PL/SQLインタフェース」を参照してください。PL/SQLの詳細は、『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。


REP-0588:  PL/SQLの列式が無効です。

原因:	列の「タイプ」として「式」を選択しましたが、式にPL/SQLを入力しませんでした。
処置:	式を作成するか、列の「タイプ」を変更してください。Report Builder内でのPL/SQLの使用の詳細は、「PL/SQLインタフェース」を参照してください。PL/SQLの詳細は、『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。


REP-0590:  <number>ページがフォーマット済です。すでに最終ページが表示されています。

原因:	プレビューアで、フォーマット済みの合計ページ番号より大きい番号のページに移動しようとしました。つまり存在しないページに移動しようとしました。
処置:	なし。レポートの最終ページから下へスクロールできません。


REP-0591:  すでに最初のページです。

原因:	プレビューアで、すでにレポートの第1ページにいましたが「第1ページ」を選択しました。
処置:	なし。レポートの第1ページから上へスクロールできません。


REP-0592:  すでに最後のページです。

原因:	プレビューアで、すでにレポートの最終ページにいましたが「最終ページ」を選択しました。
処置:	なし。レポートの最終ページから下へスクロールできません。


REP-0593:  <page number>: ページが現在のページです。

原因:	プレビューアで、現行のページ番号を入力した後、「ジャンプ」を選択しました。
処置:	他のページへジャンプしようとする場合、異なるページ番号を入力し、「ジャンプ」を選択してください。


REP-0594:  レポート出力は生成されません。

原因:	実行したレポートは出力されませんでした。
処置:	この次に表示されるメッセージをチェックしてデータ・モデルとレイアウトにエラーがあるかどうかを確認してください。引き続き問題が発生する場合、サポート担当に連絡して支援を受けてください。詳細は、サポート担当への連絡を参照してください。


REP-0595:  レポート定義が変更されました。レポートを再実行しています。

原因:	レポートを実行し、その出力がプレビューアにある間にレポート定義が変更されました。レポートを再実行せずにプレビューアに復帰した場合、レポート出力は最新の変更内容を反映するように更新されないので、結果としてレポートを再実行する必要があります。
処置:	プレビューアをクローズし、レポートを再実行してください。


REP-0596:  数値は、<number>より大きくても、1より小さくてもいけません。

原因:	パラメータ・フォーム・フィールドの「フィールド」プロパティ・パレットの「ページ数」設定に無効な値を入力しました。ほとんどの場合、0（ゼロ）または負数、使用可能な最大値より大きい数値を入力したことが原因です。
処置:	メッセージに示した範囲内の数値を入力してください。


REP-0597:  オブジェクトを境界外に移動させることはできません。

原因:	オブジェクトをスクリーンからはみ出るほど移動しようとしました。
処置:	オブジェクトがスクリーンからはみ出さないように操作をやり直してください。


REP-0598:  アンカー終了ポイントがオブジェクトの境界を超えました。

原因:	アンカーの移動中に、終点がアンカー対象のオブジェクトの境界線からはみ出してしまいました。
処置:	終点がオブジェクトの境界上にあるようにアンカーを移動してください。


REP-0599:  このテキスト・ボイラープレートは、編集できません。

原因:	リンク・ファイル・ボイラープレート・オブジェクトのテキストを編集しようとしました。
処置:	リンク・ファイル・ボイラープレート・オブジェクトのテキストを編集する場合、レポートを終了し、テキスト・エディタを使用してリンク・ファイル・ボイラープレート・テキストを含むファイルを編集してください。


REP-0600:  このフィールドに使用できる値リストはありません。

原因:	使用可能な値がない、現行フィールドの値リストにアクセスしようとしました。
処置:	処置は不要です。


REP-0601:  このフィールドの値リストは空です。

原因:	値リストから選択しようとしましたが、値リストに値がありません。値リストに値を入れるために、レポートの他の部分をまず作成しなければならない場合があります。たとえば、値リストが列名のみから作成されていて、データ・モデルを完成していなかった場合、このエラーが発生することがあります。
処置:	レポートを完全に作成すると、このエラーは発生しないはずです。エラーがなくならない場合は、サポート担当に連絡してください。詳細は、サポート担当への連絡を参照してください。


REP-0602:  アクセス可能な表を問合せできません。

原因:	アクセス可能な表のディクショナリ・ビューが存在しないか、使用できません。
処置:	DBAに連絡してください。


REP-0603:  表: <table name>を記述できません。

原因:	アクセス可能な表のディクショナリ・ビューが存在しないか、使用できません。
処置:	DBAに連絡してください。


REP-0604:  SELECT文を作成できません - 値が選択されていません。

原因:	SELECT文の作成に必要な値を選択せずに、「表/列」ダイアログ・ボックスを適用しました。「列」または「表」ラジオ・ボタンを選択した場合に、列または表を1つも選択しないと、ダイアログ・ボックスを適用したときにこのエラー・メッセージが表示されます。
処置:	表、または必要に応じて列を選択するか、「列選択」ラジオ・ボタンを選択し、ダイアログ・ボックスを適用します。SELECT文を作成しないでダイアログ・ボックスを終了するには、「クローズ」ボタンを選択します。


REP-0606:  リンク・ファイル: <filename>を読み込みできません。リンク・ファイルのフォーマットを調べてください。

原因:	「ボイラープレート」プロパティ・パレットの「ソース・ファイル名」フィールドで指定したファイルを見つけられないか、ファイルの形式が「ソース・ファイルのフォーマット」フィールドに指定したものと一致しません。
処置:	ファイルの名前を正しく指定したことと、「ソース・ファイルのフォーマット」フィールドに入力した値がファイルの形式に一致することを確認してください。


REP-0607:  実行専用ファイル: <filename>はオープンできません。

原因:	実行ファイル（拡張子.rep）をオープンしようとしました。実行ファイルはオープンできません。実行できるのみです。
処置:	.repファイルに関係付けられたレポート定義をオープンしてください。拡張子.rdfが付いている必要があります。


REP-0608:  ソース・タイプは無効です。値リストを参照してください。

原因:	「ファイル」-->「変換...」を選択しましたが、指定されたソース・タイプが無効です。
処置:	値リストからソース・タイプを選択してください。


REP-0609:  宛先タイプが無効です。値リストを参照してください。

原因:	「ファイル」-->「管理」-->「変換...」を選択しましたが、宛先タイプが無効です。
処置:	値リストから宛先タイプを選択してください。


REP-0610:  画面印刷の試行中にエラーが発生しました。ログ・ファイル: <filename>がアクセス可能であることを確認してください。

原因:	Report Builderがスクリーンの内容をファイルprintdef.datに書き込もうとしましたが、ファイルを見つけられませんでした。
処置:	printdef.datの適切な位置を決定するためには、インストレーション･ガイドを参照してください。


REP-0611:  有効なオプションは、「Screen」、「File」、「Printer」または「Mail」です。

原因:	ランタイム・パラメータ・フォームで、「宛先タイプ」に有効でない値を入力しました。
処置:	「宛先タイプ」に「Screen」、「File」、「Printer」または「Mail」から1つの値を指定してください。


REP-0612:  日付マスクは無効です。

原因:	入力した日付マスクが、有効な日付マスクのどれにも一致していません。
処置:	マスクを正しく入力したことを確認してください。詳細は、「書式マスク」を参照してください。


REP-0613:  値がマスク: <mask string>と一致しません。

原因:	「書式マスク」に入力したマスクが有効なマスクではありません。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	マスクとして入力した文字列に無効な文字が含まれています。
	ケース2:	「データ型」がCHARACTERであるフィールドに数値書式のマスクを入力しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	値リストから値を選択してください。詳細は、「書式マスク」を参照してください。
	ケース2の場合:	可能ならば、フィールドの「データ型」をNUMBERに変更してください。フィールドをCHARACTERの「データ型」とすることが必要で変更できない場合、そのフィールドには書式マスクを使用できません。


REP-0614:  検索および置換操作に対してアクティブなウィンドウはありません。

原因:	「検索/置換」ダイアログ・ボックスを使って「検索/置換」操作を行おうとしましたが、アクティブなウィンドウにカーソルがありませんでした。
処置:	「検索/置換」操作を実行する前に、テキスト入力フィールドにカーソルを置いてください。


REP-0615:  テキスト入力フィールドは検索および置換しか行えません。

原因:	「検索/置換」ダイアログ・ボックスを使って「検索/置換」操作を行おうとしましたが、テキスト入力フィールドにカーソルがありませんでした。「検索/置換」操作はテキスト入力フィールドでのみ有効です。
処置:	「検索/置換」操作を実行する前に、テキスト入力フィールドにカーソルを置いてください。


REP-0616:  編集不可能領域ではテキストの置換は行えません。

原因:	「検索/置換」ダイアログ・ボックスを使って、アクセス不可能なフィールドでテキストを置換しようとしました。
処置:	テキストを置換するのは、編集可能領域のみにしてください。


REP-0617:  警告: ランタイム・パラメータ・フォームは既にオープンされています。新規フォームを実行するには、オープン中フォームをクローズし、再度実行してください。

原因:	すでにオープンしているランタイム・パラメータ・フォームでレポートを実行しようとしました。
処置:	現在オープンしているランタイム・パラメータ・フォームをクローズし、再度実行してください。


REP-0619: レイアウトがないので実行できません。
REP-0619:  レイアウトなしで実行できません。

原因:	レイアウトなしでレポートを実行しようとしました。レポートが空になる可能性があります。
処置:	レイアウトを作成してから、レポートを実行してください。


REP-0621:  領域は無効です。値リストを参照してください。

原因:	オブジェクトの「垂直拡張度」に入力した値が有効な値の1つではありません。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0622:  水平拡張度が無効です。値リストを参照してください。

原因:	オブジェクトの「水平拡張度」に入力した値が有効な値の1つではありません。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0623: 「印刷オブジェクト・オン」の値が無効です。値リストを参照してください。

原因:	「印刷オブジェクト・オン」の値が有効な値ではありません。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0624:  「基本印刷オン」の値が無効です。値リストを参照してください。

原因:	「基本印刷オン」の値が有効な値ではありません。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0625:  テキスト整列は無効です。値リストを参照してください。

原因:	Alignmentに入力した値が有効な値の1つではありませんでした。オブジェクトのデータ型によっては、値が無効になります。Flush/LeftおよびFlush/Center、Flush/Rightが有効なのは、データ型がCHARACTERのフィールドのみです。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0626:  オブジェクトの位置を指定してください。

原因:	有効な座標範囲内にないxまたはy座標を入力しました。座標には負数を指定できません。
処置:	有効な範囲内の座標を入力してください。


REP-0627:  オブジェクトの高さまたは幅は、正の整数である必要があります。

原因:	入力した幅または高さの値が正の整数ではありませんでした。
処置:	正の整数を入力してください。


REP-0630:  値は<number1>から<number2>である必要があります。

原因:	入力した数値が大きすぎるか、または小さすぎます。
処置:	メッセージに示された範囲内の数値を指定してください。


REP-0631:  文字列は、<number>文字より短くする必要があります。

原因:	入力した文字列が長すぎます。
処置:	メッセージに示された文字数より短い文字列を入力してください。


REP-0632:  値が既にリストにあります。

原因:	項目をリストに追加しようとしましたが、その項目は、以前にリストに追加されていました。たとえば、lib1をレポートの「連結ライブラリ」リストに追加しようとしましたが、lib1がすでに「連結ライブラリ」リストにあった場合、このエラーが発生します。
処置:	一度リストに項目を追加すると、再度追加する必要はありません。


REP-0633:  値が指定されていません。

原因:	項目のリスト操作を実行しようとしましたが、項目を指定しませんでした。たとえば、PL/SQLライブラリをレポートの「連結ライブラリ」リストに追加しようとしましたが、「連結ライブラリ」ダイアログ・ボックスの「ライブラリ」フィールドをブランクにしたまま「連結」ボタンを選択した場合、このエラーが発生します。
処置:	ボタンを選択する前に、追加する項目を適切なフィールドに指定してください。


REP-0634:  行先名は<number>バイトより短くしてください。

原因:	指定した宛先（おそらくファイル名）が長すぎます。宛先名の長さを短くする必要があります。
処置:	再度ファイル名を指定し、それが有効な長さであることを確認してください。


REP-0635:  リストには値が存在しません。

原因:	有効な選択肢のリストにない値を指定しました。値リストを使わずに値を入力した可能性があります。
処置:	リストにある有効な選択肢の1つを指定してください。可能ならば、有効な選択肢を選ぶために値リストを使ってください。


REP-0636: <property name>は、<number>文字より長くできないため、切り捨てられます。
REP-0636:  <property name>は、<number>文字より長くできません。切り捨てられます。

原因:	使用できる以上の長さの文字列を指定しました。切り捨てられます。
処置:	より短い文字列を指定してください。


REP-0637:  <property name>は、<number>文字より長くできません。入力し直してください。

原因:	使用できる以上の長さのファイル名が指定されました。
処置:	より短いファイル名を指定してください。


REP-0640:  フィールド・ソースが無効です。値リストを参照してください。

原因:	フィールドのソース設定に無効な値を入力しました。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0650:  ソース・グループが無効です。値リストを参照してください。

原因:	繰返し枠のソースに入力したグループ名が有効ではありません。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0651:  印刷方向が無効です。値リストを参照してください。

原因:	「印刷方向」に入力した値が有効な値（「横」「右/下」、「縦」、「下/右」「マトリックス（セル）」）の1つではありませんでした。
処置:	値リストから値を選択してください。


REP-0652:  垂直間隔は無効です。

原因:	「枠間の垂直間隔」フィールドに数値を入力せずに、フィールドから出ようとしたか、「繰返し枠」プロパティ・パレットを確定しようとしました。
処置:	「枠間の垂直間隔」に0（ゼロ）または正の整数を入力してください。


REP-0653:  水平間隔は無効です。

原因:	「枠間の水平間隔」フィールドに数値を入力せずに、フィールドから出ようとしたか、「繰返し枠」プロパティ・パレットを確定しようとしました。
処置:	「枠間の水平間隔」に0（ゼロ）または正の整数を入力してください。


REP-0654:  ページ当り最大レコードの値は無効です。

原因:	「ページ当りの最大レコード数」に数値またはブランクを入力せずに、フィールドから出ようとしたか、「繰返し枠」プロパティ・パレットを確定しようとしました。
処置:	「ページ当りの最大レコード数」にブランクまたは正の整数を入力してください。


REP-0655:  最小孤立レコードの値は無効です。

原因:	「最小ウィンドウ・レコード数」に数値またはブランクを入力せずに、フィールドから出ようとしたか、「繰返し枠」プロパティ・パレットを確定しようとしました。
処置:	「最小ウィンドウ・レコード数」にブランクまたは正の整数を入力してください。


REP-0660:  ボタン・ソースは無効です。列を選択してください。

原因:	ボタン動作のソースとしてマルチメディア列を選択した後、ソース列を指定しなかったか、無効なソース列を指定しました。
処置:	ボタン動作にソース列を指定したことを確認してください。列を指定している場合は、ソース列にサウンドまたはビデオ、イメージのいずれかが入っていることを確認してください。


REP-0661:  ボタン・ソースは無効です。ソース・ファイルを指定してください。

原因:	ボタン動作のソースとして「マルチメディア・ファイル」を選択した後、ソース・ファイルを指定しなかったか、無効なソース・ファイルを指定しました。
処置:	ボタン動作にソース・ファイルを指定したことを確認してください。ファイルを指定している場合は、ソース・ファイルがサウンドまたはビデオ、イメージのいずれかであることを確認してください。


REP-0662:  ボタン・アイコンは無効です。

原因:	ボタン・ラベルとして「アイコン」を選択しましたが、有効なアイコン名ではありませんでした。
処置:	表示されたテキスト・フィールドに有効なアイコン・ファイルの名前を入力してください。すべての必要なパス情報を含めてください。


REP-0670:  有効なオプションは、「Box」または「Graphic」、「Line」、「Text」です。

原因:	ボイラープレートの「型」に入力した値が有効な値（「Box」、「Line」、「Graphic」または「Text」）ではありませんでした。
処置:	値リストから「型」を選択してください。


REP-0671:  リンク・ファイル名は無効です。

原因:	ボイラープレートをリンクしようとした先のファイルが有効なファイルではありません。
処置:	名前を再入力し、その名前が現行のディレクトリの既存のファイルを参照していることを確認してください。


REP-0672:  最小孤立行の値は無効です。

原因:	プロパティ・パレットの「最小ウィンドウ・レコード数」に数値またはブランクを入力せずに、フィールドから出ようとしたか、プロパティ・パレットを確定しようとしました。
処置:	「最小ウィンドウ・レコード数」にブランクまたは正の整数を入力してください。


REP-0680:  アンカー・オブジェクト名は無効です。値リストを参照してください。

原因:	「オブジェクト名」フィールドに入力したオブジェクト名が、このオブジェクトをアンカーできる先のオブジェクトの名前ではありません。有効なアンカー・オブジェクト名を入力せずにダイアログ・ボックスを確定しようとしました。
処置:	値リストから「オブジェクト名」のオブジェクト名を選択してください。


REP-0681:  枠は無効です。値リストを参照してください。

原因:	「親/子の枠の種類」に入力された値が有効な値（上、左、右または下）ではありませんでした。アンカーに有効な枠を入力せずに「親の枠の種類」または「子の枠の種類」フィールドから出ようとしました。
処置:	値リストから「親の枠の種類」または「子の枠の種類」の値を選択してください。


REP-0682:  アンカー・ポインタは、0～100％でなければなりません。

原因:	％に入力された値が有効な範囲内（0（ゼロ）～100）にありませんでした。％に有効な値を入力せずに、ダイアログ・ボックスを確定しようとしたか、他のフィールドに移動しようとしました。
処置:	％に有効な範囲の値を入力してください。


REP-0690:  開始ページ番号は無効です。

原因:	「起動位置」がブランクのままでした。「起動位置」に値を入力せずに、「起動位置」フィールドを出ようとしたか、「ページ番号付け」ダイアログ・ボックスを確定しようとしました。
処置:	「起動位置」に正の整数を入力してください。


REP-0691:  ページ増分は無効です。

原因:	「増分」がブランクのままでした。「増分」の値を入力せずに、「増分」フィールドを出ようとしたか、「ページ番号付け」ダイアログ・ボックスを確定しようとしました。
処置:	「増分」に正の整数を入力してください。


REP-0692:  ページ番号リセットは無効です。

原因:	「リセット位置」がブランクのままでした。「リセット位置」の値を入力せずに、「リセット位置」フィールドを出ようとしたか、「ページ番号付け」ダイアログ・ボックスを確定しようとしました。
処置:	値リストから繰返し枠名または「&レポート」を選択し、ページ番号をその「リセット位置」の値にリセットする位置を指定してください。


REP-0700:  カラーは無効です。値リストを参照してください。

原因:	フィールドに入力したカラーが有効な選択肢ではありません。
処置:	値リストからフィールドのカラーを選択してください。


REP-0701:  パターンは無効です。値リストを参照してください。

原因:	フィールドに入力したパターンが有効な選択肢ではありません。
処置:	値リストからフィールドのパターンを選択してください。


REP-0702:  ペン幅は無効です。

原因:	線幅に入力した値が有効な選択肢ではありません。
処置:	値リストから線幅を選択してください。


REP-0703:  フォントは無効です。値リストを参照してください。

原因:	入力したフォントが有効な選択肢ではありません。
処置:	値リストからフォントを選択してください。


REP-0704:  テキスト・スタイルは無効です。値リストを参照してください。

原因:	入力したテキスト・スタイルが有効なスタイルではありません。
処置:	値リストからスタイルを1つ選択してください。


REP-0705:  テキスト強調は無効です。値リストを参照してください。

原因:	入力したテキスト・フォントの太さが有効なフォントの太さではありません。
処置:	値リストからフォントの太さを選択してください。


REP-0706:  テキスト・サイズは無効です。

原因:	入力したポイント・サイズが有効な選択肢ではありません。
処置:	値リストから有効なポイント・サイズを選択してください。


REP-0707:  テキスト間隔は無効です。

原因:	有効な範囲内にない間隔値を入力しました。
処置:	有効な範囲の値を入力してください。


REP-0708:  キャラクタ・モード属性は無効です。値リストを参照してください。

原因:	このフィールドに入力した値が無効です。「キャラクタ・モード属性」に入力する値は、Oracle Terminalまたはプリンタ定義で定義する必要があります。（これらの属性を値リストに表示するには、作業環境ファイルのVISUAL_PREFSにもそれらをリストする必要があります。
処置:	値リストから希望する値を選択してください。希望する値が値リストにない場合、Oracle Terminalまたはプリンタ定義をチェックして、値が有効なものであるかどうかを確認してください。


REP-0709:  'Sysout'は、バッチ・モードでのみ有効です。

原因:	バッチ・モードでレポートを実行していないときに、宛先タイプとしてSysoutを入力しました。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ランタイム・パラメータ・フォームのDESTYPEにSysoutを入力しました。
	ケース2:	DESTYPEの初期値としてSysoutを保持しており、バッチ・モードでレポートを実行していないときにこの値を確定しました。「パラメータ・フォーム」作業環境がチェックされていない場合、知らずにこの値を確定した可能性があります。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	バッチ・モードでレポートを実行していない場合には、DESTYPEにSysout以外の何かを入力して、レポートを再実行してください。
	ケース2の場合:	DESTYPEの初期値を他の何かに変更するか、DESTYPEをランタイム・パラメータ・フォームでSysout以外の何かに変更してください。初期値をSysoutのままにした場合には、「パラメータ・フォーム」をチェックしない状態で、非バッチ・モードでレポートを実行できません。


REP-0710:  プリンタ記述ファイルが見つかりません。

原因:	Oracle Reportsが、DESFORMATに指定したプリンタ記述ファイルを見つけることができませんでした。
処置:	DESFORMATに有効なプリンタ記述ファイル（たとえばdflt）を指定してください。


REP-0711:  プレビューアから印刷する場合の宛先タイプは「File」、「Printer」または「Mail」です。

原因:	「プレビューア」で「印刷」ボタンを押しましたが、DESTYPEが「File」、「Printer」または「Mail」以外の値に制限されています。
処置:	「プレビューア」から印刷しようとする前に、DESTYPEが前述の値の1つに設定できることを確認してください。


REP-0712:  プリンタが特定されていません。

原因:	レポートを印刷しようとしましたが、DESNAMEまたは「印刷」ダイアログ・ボックスにプリンタ名を指定しませんでした。
処置:	DESNAMEを使って有効なプリンタ名を指定してください。同じプリンタに頻繁に印刷する場合には、「印刷」ダイアログ・ボックスにプリンタ名を入力してください。DESFORMATを使ってプリンタ名を入力すると、「印刷」ダイアログ・ボックスに設定されたプリンタ名が上書きされることに注意してください。


REP-0713:  プリンタ名: <name>（パラメータ: <parameter name>で指定）は無効です。

原因:	レポートを出力しようとしましたが、DESFORMAT（DESTYPEが「File」または「Mail」の場合）あるいはDESNAME（DESTYPEが「Printer」の場合）に有効なプリンタ名を指定しませんでした。
処置:	DESTYPEが「File」または「Mail」の場合DESFORMATに、またはDESTYPEが「Printer」の場合DESNAMEに、有効なプリンタ名を指定してください。


REP-0714:  メール宛先は無効です。

原因:	他のユーザーにメール・レポートを出力しようとしましたが、DESNAMEに有効なユーザー名を指定しませんでした。
処置:	DESNAMEに有効なユーザー名を指定してください。


REP-0715:  トレース時にはトレース・ファイルを指定してください。

原因:	トレース・モードまたはトレース・オプション（あるいはその両方）を指定しましたが、トレース・ファイルを指定しませんでした。
処置:	トレース・ファイルを指定してください。


REP-0716:  トレース用の指定オプションは無効です。

原因:	無効なトレース・オプションを指定しました。
処置:	トレース・オプションを再指定してください。詳細は、「TRACEOPTS」を参照してください。


REP-0717:  トレースでなければ、オプションの設定/解除ができません。

原因:	トレース中でないときにトレース・オプションを設定または解除しようとしました。
処置:	オプションを設定または解除しようとする前に、トレースを開始してください。


REP-0718:  Reports Runtimeを使って、ブレーク情報を究明できません。

原因:	Runtime実行プログラムを使用してレポートを実行中に、ブレークをトレースしようとしました。
処置:	Runtime実行プログラムを使用しているときに、「Break」オプションを指定しないでください。


REP-0719: トレース・ファイル: <filename>への書込みができません。

原因:	指定したトレース・ファイルには書き込めません。
処置:	指定したトレース・ファイル名をチェックして、それが有効であることを確認してください。


REP-0720:  繰返し枠は無効です。値リストを参照してください。

原因:	「マトリックス」プロパティ・パレットの「垂直繰返し枠」または「水平繰返し枠」に指定した繰返し枠が無効です。有効な繰返し枠を入力せずに、「垂直繰返し枠」または「水平繰返し枠」フィールドから出ようとしました。
処置:	値リストから繰返し枠名を選択してください。


REP-0721:  クロス積グループは無効です。値リストを参照してください。

原因:	「マトリックス」プロパティ・パレットの「クロス積グループ」に入力したグループが無効です。
処置:	値リストからグループ名を選択してください。


REP-0724:  ここでは、列: <column name>の値を取得できません。

原因:	PL/SQLインタプリタのコマンド・ラインからコマンドを発行するか、またはスタンドアロンPL/SQLプログラム単位を実行して、指定した列の値を取得しようとしました。列値を取得できるのは、レポートの実行中のみです。
処置:	レポートが実行を中断中に（たとえばブレークポイントで）、PL/SQLインタプリタまたはPL/SQLプログラム単位を使用して列の値を取得しようとしないでください。列値を取得するには、レポート・レベルのトリガーなど、他の方法を使用してください。


REP-0725:  ここでは、列: <column name>の値を設定できません。

原因:	PL/SQLインタプリタのコマンド・ラインからコマンドを発行するか、またはスタンドアロンPL/SQLプログラム単位を実行して、指定した列の値を設定しようとしました。列値を設定できるのは、レポートの実行中のみです。
処置:	レポートが実行を中断中に（たとえばブレークポイントで）、PL/SQLインタプリタまたはPL/SQLプログラム単位を使用して列の値を設定しようとしないでください。列値を設定するには、レポート・レベルのトリガーなど、他の方法を使用してください。


REP-0726:  ここでは、パラメータ: <parameter name>の値を取得できません。

原因:	PL/SQLインタプリタのコマンド・ラインからコマンドを発行するか、またはスタンドアロンPL/SQLプログラム単位を実行して、指定したパラメータの値を取得しようとしました。パラメータ値を取得できるのは、パラメータ・フォームの実行中のみです。
処置:	レポートが実行を中断中に（たとえばブレークポイントで）、PL/SQLインタプリタまたはPL/SQLプログラム単位を使用してパラメータの値を取得しようとしないでください。パラメータ値を取得するには、レポート・レベルのトリガーなど、他の方法を使用してください。


REP-0727:  ここでは、パラメータ: <parameter name>の値を設定できません。

原因:	PL/SQLインタプリタのコマンド・ラインからコマンドを発行するか、またはスタンドアロンPL/SQLプログラム単位を実行して、指定したパラメータの値を設定しようとしました。パラメータ値を設定できるのは、パラメータ・フォームの実行中のみです。
処置:	レポートが実行を中断中に（たとえばブレークポイントで）、PL/SQLインタプリタまたはPL/SQLプログラム単位を使用してパラメータの値を設定しようとしないでください。パラメータ値を設定するには、レポート・レベルのトリガーなど、他の方法を使用してください。


REP-0728:  列: <column name>をパラメータ・トリガーから参照できません。

原因:	パラメータ関連のトリガー（フォーム前、フォーム後、 有効化）で列を参照しようとしましたが、これはできません。
処置:	パラメータ関連のトリガーから参照を削除し、それらの参照をBefore Reportトリガーに追加してください。


REP-0729: プログラム単位: <program unit name>（サイズ: <number>バイト）は、現行のプラットフォームの制限:
REP-0729:  プログラム単位: <program unit name>（サイズ: <number>バイト）は、現行のプラットフォームの制限: <limit>に対して大きすぎてロードできません。

原因:	プログラム単位が他のオペレーティング・プラットフォームで作成されたもので、大きすぎて現行のオペレーティング・プラットフォームにロードできません。
処置:	ロードしようとしているPL/SQLプログラム単位のサイズを小さくしてください。


REP-0730:  以下のバインド変数が定義されていません。

原因:	定義されていないパラメータまたは列にバインド参照を行おうとしました。バインド参照を行う前に、パラメータまたは列を定義する必要があります。
処置:	参照するオブジェクトに対して列またはパラメータ定義を作成してください。可能ならば、バインド参照ではなく字句参照を使用してください。


REP-0732:  プログラム単位の破棄中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0733:  その名前は既に存在しています。別の名前を選択してください。

原因:	レポートに格納された既存のサブプログラム名と同じ名前でPL/SQLサブプログラムを作成しようとしました。
処置:	既存のサブプログラム名と同じ名前にならないように、新しく作成するサブプログラムの名前を変更してください。


REP-0734:  引数は指定できません。引数を削除してください。

原因:	引数付きのPL/SQLを使用できないPL/SQLフィールドに（たとえば、「フォーマット・トリガー」フィールドまたは「式列」フィールドに、あるいはグループ・フィルタとして）、引数を必要とするPL/SQLファンクションまたはプロシージャを入力しました。
処置:	PL/SQLソースから引数を削除してください。


REP-0735:  PL/SQLソース・テキストをロードできませんでした。データベースに接続していることを確認してください。

原因:	Report Builderはプログラム単位全体をロードできませんでした。プログラム単位がデータベースに格納された1つ以上のオブジェクトを参照しようとしましたが、これらのオブジェクトを見つけられなかったと考えられます。
処置:	正しいデータベースに接続していることを確認してください。プログラム単位が正しい参照を行っていることも確認してください。


REP-0736:  コンパイルされていないプログラム単位があります。

原因:	レポートを変換しようとしたか、または再コンパイルが必要なPL/SQLを含む古いレポートをロードしました。
処置:	RWBLD60を使用してレポートをロードし、プログラム単位を変更してください。


REP-0737:  データ型: <returntype>の戻り値を持つファンクションでなければなりません。

原因:	適切な戻り値の型を持たないPL/SQLを入力しました。
処置:	ファンクションの戻り値の型を、メッセージに表示した型に変更してください。


REP-0738:  ファンクション以外は使用できません。

原因:	ファンクションが必要なところでファンクション以外の何かを入力しました。
処置:	ファンクションを入力してください。


REP-0739:  他のプラットフォームでコンパイルされたPL/SQLは実行できません。

原因:	レポートのPL/SQLがコンパイルされたプラットフォームとは異なるプラットフォームで、レポートを実行しようとしました。レポートにはPL/SQLソースが含まれていないため、 Report Builderは現行のプラットフォームでPL/SQLを再コンパイルできませんでした。
処置:	PL/SQLをコンパイルした元のプラットフォームでレポートを実行してください。または、ソースPL/SQLを含むソース・レポートのコピーを取得し、現行のプラットフォームからそれを再コンパイルしてください。


REP-0740: アンカーを別のオブジェクトにアンカーできません。

原因:	アンカーを他のレイアウト・オブジェクトにアンカーしようとしたか、またはレイアウト・オブジェクトをアンカーにアンカーしようとしました。
処置:	アンカーは他のレイアウト・オブジェクトではアンカーできません。


REP-0741:  マトリックスを別のオブジェクトにアンカーできません。

原因:	マトリックス・オブジェクトを他のレイアウト・オブジェクトにアンカーしようとしたか、またはオブジェクトをマトリックス・オブジェクトにアンカーしようとしました。
処置:	マトリックス・オブジェクトは他のレイアウト・オブジェクトではアンカーできません。


REP-0742:  マージンを別のオブジェクトにアンカーできません。

原因:	マージンをレイアウト・オブジェクトにアンカーしようとしたか、またはレイアウト・オブジェクトをマージンにアンカーしようとしました。
処置:	マージンはレイアウト・オブジェクトでアンカーできません。


REP-0743:  マトリックス繰返し枠は別のオブジェクトにアンカーできません。

原因:	「印刷方向」が「縦」または「横」に設定されているマトリックス繰返し枠を、他のレイアウト・オブジェクトにアンカーしようとしました。
処置:	「印刷方向」が「縦」または「横」に設定されているマトリックス繰返し枠は、他のレイアウト・オブジェクトでアンカーできません。


REP-0744:  アンカーの親オブジェクトと子オブジェクトは別でなければなりません。

原因:	親オブジェクトと子オブジェクトが同じアンカーを作成しようとしました。つまり、オブジェクトをそれ自身にアンカーしようとしました。
処置:	オブジェクトはそれ自身にアンカーできません。アンカーは異なる親オブジェクトと子オブジェクトを持つ必要があります。


REP-0745:  オブジェクトは、一度しか固定できません。

原因:	同じ2つのレイアウト・オブジェクト間で2つのアンカーを作成しようとしました。
処置:	同じ2つのレイアウト・オブジェクト間ではアンカーは1つしか作成できません。


REP-0746:  PL/SQLが存在しないオブジェクトを参照しています。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0747:  BEFOR FORMトリガーはレポート列を参照できません。

原因:	レポートのフォーム前トリガーがレポートの列を参照しています。フォーム前トリガーからは列を参照できません。
処置:	フォーム前トリガーから列の参照をすべて削除してください。（列の値を設定する必要がある場合は、Before Reportトリガーから設定してください。)


REP-0748:  パラメータ・トリガーは、レポート列を参照できません。

原因:	パラメータの有効化トリガーがレポートの1つ以上の列を参照しています。有効化トリガーからは列を参照できません。
処置:	「パラメータ」プロパティ・パレットの有効化トリガーから列の参照をすべて削除してください。


REP-0749:  AFTER FORMトリガーはレポート列を参照できません。

原因:	レポートのフォーム後トリガーがレポートの列を参照しています。フォーム後トリガーからは列を参照できません。
処置:	フォーム後トリガーから列の参照をすべて削除してください。（列の値を設定する必要がある場合は、Before Reportトリガーから設定してください。


REP-0750:  PL/SQLライブラリのクローズ中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0751:  PL/SQLライブラリからプログラム単位のアクセス中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。PL/SQLライブラリに何か変更を加えた場合は、「ファイル」 [image] 「別名保存...」を選択して、異なる名前でそれを保存してください。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0752:  PL/SQLライブラリを保存できません。

原因:	これは異常な状態です。PL/SQLライブラリに何か変更を加えた場合は、「ファイル」 [image] 「別名保存...」を選択して、異なる名前でそれを保存してください。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0753:  PL/SQLライブラリ: <library name>の接続中にエラーが発生しました。

原因:	無効なPL/SQLライブラリを連結しようとしました。PL/SQLライブラリが破壊されているか、指定したファイルまたはオブジェクトにPL/SQLライブラリが入っていないことが原因と考えられます。
処置:	指定したファイルまたはオブジェクトが有効なPL/SQLライブラリを含むことを確認してください。


REP-0754:  PL/SQLライブラリへのプログラム単位の挿入の際にエラーが発生しました。

原因:	プログラム単位を、破壊されているPL/SQLライブラリ、またはPL/SQLライブラリでないファイルやオブジェクトに保存しようとしました。
処置:	指定したファイルまたはオブジェクトが有効なPL/SQLライブラリを含むことを確認し、「ファイル」 [image] 「別名保存」を使って現行のプログラム単位を保存してください。


REP-0755:  PL/SQLライブラリ: <library name>をオープン中にエラーが発生しました。

原因:	破壊されているPL/SQLライブラリ、またはPL/SQLライブラリでないファイルかオブジェクトをオープンしようとしました。
処置:	オープンしようとしたファイルまたはオブジェクトが有効なPL/SQLライブラリを含むことを確認してください。


REP-0756:  警告: PL/SQLライブラリ: <library name>が見つかりません。

原因:	存在しないPL/SQLライブラリを連結しようとしたか、またはレポートをオープンしようとしましたが、連結されたPL/SQLライブラリが見つかりませんでした。
処置:	連結するファイルまたはオブジェクトが存在することを確認してください。レポートをオープンした場合、PL/SQLライブラリを再連結してください。


REP-0757:  外部ロケーション指定を作成できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0758:  PL/SQLライブラリ: <library name>は使用中です。

原因:	すでに連結されている他のPL/SQLライブラリと同じ名前のPL/SQLライブラリを連結しようとしました。これは、PL/SQLライブラリを含むファイルを改名した後、Report Builderが認識する内部名を変更していなかったことが原因です。
処置:	「ファイル」 [image] 「別名保存」を使って、異なる名前でPL/SQLライブラリを保存してください。


REP-0759:  レポートが保存されてから1つ以上のPL/SQLライブラリが変更されています。PL/SQLは再コンパイルされます。

原因:	PL/SQLライブラリを参照するレポートのオープン、もしくは実行を試みました。レポートを最後に保存してからPL/SQLの一部または全体を変更しましたが、コンパイルをしていません。
処置:	処置は不要です。Report BuilderがPL/SQLを再コンパイルします。


REP-0760:  ドキュメントを印刷中です。

原因:	1つ以上のレポートを作成するために、すでに「ファイル」 [image] 「管理」 [image] 「Reportsに関するレポート」を選択しています。
処置:	レポート上で現行のレポートを作成する操作を終了した後、他のレポートを実行するには「ファイル」 [image] 「管理」 [image] 「Reportsに関するレポート」を再度選択してください。


REP-0761:  レポートの印刷のための資源をオープンできません。

原因:	Report Builderが、レポートをドキュメント化するレポート（Report Builderに付属）を見つけられません。
処置:	レポートをドキュメント化するレポート（Report Builderに付属）が適切なディレクトリにあることを確認してください。


REP 0762. Interofficeログイン・ユーザーIDが無効です。
REP-0762:  Interofficeログイン・ユーザーIDが無効です。

原因:	Interofficeリポジトリにレポート出力を保存しようとしましたが、Interofficeドキュメント・サーバーに対する有効な接続文字列を指定しませんでした。
処置:	Interofficeドキュメント・サーバーに対する有効な接続文字列を指定してください。


REP 0763. Interofficeクライアント:$0の起動に失敗しました。
REP-0763:  Interofficeクライアント:$0の起動に失敗しました。

原因:	Interofficeクライアントを起動しようとしましたが、何らかの原因で実行に失敗しました。
処置:	Interofficeクライアントが適切にインストールされていることを確認してください。


REP 0764. Interofficeクライアントの実行中にエラーが起こりました。エラー・コードは$0です。
REP-0764:  Interofficeクライアントの実行中にエラーが起こりました。エラー・コードは$0です。

原因:	Interofficeクライアントを実行してドキュメントをリポジトリにチェックインしようとしましたが前述のエラー・コードに示される原因により失敗しました。
処置:	失敗の理由は、Interofficeエラー・コード（メッセージ）をチェックしてください。


REP-769:  ライブ・プレビューアがオープンされている場合はパラメータ・フォームからメールを実行できません。
REP-0769:  ライブ・プレビューアがオープンされている場合はパラメータ・フォームからメールを実行できません。

原因:	ライブ・プレビューアがオープン中で、宛先タイプ（DESTYPE）がMailに設定されています。
処置:	ランタイム・パラメータ・フォームではなく、ライブ・プレビューアから直接メールを送信してください。


REP-0770:  BEFORE FORMトリガーに失敗しました。

原因:	レポートのBefore FormトリガーがFALSEを戻しました。
処置:	トリガーがTRUEを戻すように、適切な変更を（Before FormトリガーのPL/SQLソースまたはレポートに）行ってください。


REP-0771:  AFTER FORMトリガーに失敗しました。

原因:	レポートのAfter FormトリガーがFALSEを戻しました。
処置:	トリガーがTRUEを戻すように、適切な変更を（After FormトリガーのPL/SQLソースまたはレポートに）行ってください。


REP-0772:  パラメータ・フォーム・フィールド:<fieldname1>および<filedname2>のソースは同じであってはなりません。

原因:	2つのパラメータ・フォーム・フィールドに同じソースを指定しました。ランタイム・パラメータ・フォームのフィールドは他と重複しないようにしてください。
処置:	フィールドのうち1つのソースを変更してください。


REP-0773:  パラメータ・フォーム・フィールド: <fieldname>にソースが指定されていません。

原因:	パラメータ・フォーム・フィールドにソースを指定しなかったか、ソース・パラメータがデータ・モデルから削除されていました。ランタイム・パラメータ・フォームのフィールドにはソースが必要です。
処置:	パラメータ・フォーム・フィールドに有効なソースを指定してください。


REP-0774:  警告:  値リスト・パラメータ: <parameter name>として選択できる値がありません。

原因:	値リスト・パラメータの選択リストに値を指定しなかったか、選択できない値を指定しました。
処置:	SELECT文またはパラメータの選択可能な値リストをチェックして、指定した値が選択可能であることを確認してください。値リスト・パラメータの詳細は、「パラメータ・プロパティ」を参照してください。


REP-0775:  警告: SELECT文の最初の列のデータ型は、値リスト・パラメータ: <parameter name>のデータ型と合っていません。

原因:	SELECT文で指定した第1列のデータ型が、値リスト・パラメータに指定したデータ型と一致していません。
処置:	値リスト・パラメータ、SELECT文およびSELECT文によってアクセスされるデータベースの表の列のデータ型をチェックして、それらが一致することを確認してください。


REP-0776:  警告: 値リスト・パラメータ: <parameter name>をセットする時、値がセグメント化されたメモリーに格納された列が見つかりました。これらの列は無視されます。

原因:	値リスト・パラメータの選択リストのために、セグメント・メモリー内に値のある列を選択しました。この処理は、許可されていません。
処置:	他の列を選択するか、列値を移動してください。


REP-0777:  警告: 値リスト・パラメータ: <parameter name>をセットする時、処理できないデータ型の列が見つかりました。これらの列は無視されます。

原因:	取り扱えないデータ型の列を選択しました（たとえばバイナリ・データ）。
処置:	別の列を選択してください。


REP-0778:  警告: 値リストのパラメータ: <parameter name>をセットする時、指定の書式にできない列がありました。この列は無視されます。

原因:	パラメータの値リストの値を選択するSELECT文が、データ型に従ってフォーマットできない値を持つ列を取り出しました。
処置:	値を有効な値に変換するか、データベースをチェックして列の値が有効かどうかを確認してください。


REP-0779:  警告: 値リストのパラメータ: <parameter name>の項目で値が長すぎるものがあります。これらの項目は切り捨てられます。

原因:	指定した項目または選択した列に含まれる値に、値リスト・パラメータの選択リストに含めるには長すぎるものがあります。
処置:	項目の値をチェックして、必要ならばその長さを短くしてください。


REP-0780:  入力した初期値は、入力マスク: <input mask>に対して無効です。

原因:	「初期値」に入力した値が「入力マスク」フィールドに指定したマスクと一致しません。
処置:	「初期値」に異なる値を入力するか、「入力マスク」のマスクを変更する必要があります。


REP-0781:  バインド変数は、SELECT文で使用できません。

原因:	SELECT文にバインド変数を含めました。
処置:	SELECT文からバインド変数を削除してください。


REP-0782:  パラメータのデータ型が、ソース列のデータ型に一致しません。

原因:	値リスト・パラメータの選択リストに値を入れるためのデータ型が無効です。
処置:	列のデータ型を変更するか、異なる列を指定してください。


REP-0783:  取り得る値のリストに不正な構文があります。

原因:	値リスト・パラメータで使用可能な値リストを作成するとき、誤った構文を使用しました。
処置:	使用可能な値リストを編集して、正しくコンマで区切ってください。


REP-0784:  取り得る値の中で無効な幅を持つものがあります。

原因:	値リスト・パラメータのリストに指定した値の幅が無効です。
処置:	使用可能な値がすべて有効な幅を持つように使用可能な値リストを編集するか、幅を変更してください。


REP-0785:  取り得る値の中で入力マスクに対して無効なものがあります。

原因:	値リスト・パラメータのリストに指定した値が、指定した入力マスクに従ってフォーマットされていません。
処置:	使用可能な値がすべて入力マスクに対して有効になるように、使用可能な値リストを編集してください。


REP-0786:  初期値が取り得る値の中に含まれていません。

原因:	値リスト・パラメータに指定した初期値が、定義済みの使用可能な値リストにありません。
処置:	指定した初期値を使用可能な値リストに追加してください。


REP-0787:  警告: 値リストのパラメータ: $0のSELECT文の最初の列名が、設計時と実行時で異なっています。

原因:	元のSELECT文で指定した列と、現在対象になっている表に入っている値が一致していません。
処置:	データベースをチェックして、パラメータ・リストの作成後に問題の表が更新されているかどうかを判別してください。または値リスト・パラメータのSELECT文を再適用してください。


REP-0788:  警告: 制限付き値リストのパラメータ: <parameter name>の値が選択可能な値の中に含まれていません。

原因:	パラメータの選択リストにない値リスト・パラメータの値を指定しました。
処置:	パラメータの選択リストから値を選択してください。


REP-0790:  ページの幅および高さは、両方指定するか両方ブランクでなければなりません。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム設定」タブの「ページ幅」または「ページ高さ」にブランク値を指定しました。両方の設定が有効値を含むか、ブランクにする必要があります。
処置:	ブランク設定に有効な値を指定するか、両方の設定をブランクにしてください。


REP-0800:  すべてを選択できるのは、テキスト入力フィールドのみです。

原因:	テキスト・フィールド以外のプロパティ・パレットの要素にカーソルを置いたまま、「編集」 [image] 「すべて選択」を選択しました。
処置:	プロパティ・パレットでは、「編集」 [image] 「すべて選択」はテキスト・フィールドのみで有効です。


REP-0801:  レイアウト・キャンバスには、レイアウト・オブジェクトに合うサイズが必要です。

原因:	「レポート」プロパティ・パレットの1つ以上の設定を変更するか、またはマージンのサイズを変更して、レイアウト・モデル・エディタのペイント領域のサイズを小さくしました。この結果、サイズ変更後のペイント領域にすべてのレイアウト・オブジェクトを収めることができません。
処置:	レポートのボディ、マージン、ヘッダーおよびトレーラの各セクションにあるすべてのレイアウト・オブジェクトが、サイズを変更したペイント領域に収まるようにしてください。


REP-0802:  パラメータ・フォーム・キャンバスには、パラメータ・フォーム・キャンバスに合うサイズが必要です。

原因:	「レポート」プロパティ・パレットの1つ以上の設定を変更して、パラメータ・フォーム・エディタのペイント領域のサイズを小さくしました。この結果、サイズ変更後のペイント領域にすべてのパラメータ・フォーム・オブジェクトを収めることができません。
処置:	すべてのパラメータ・フォーム・オブジェクトが、サイズを変更したペイント領域に収まるようにしてください。


REP-0803:  指定したキャンバスのサイズは大きすぎます。

原因:	レポートの内容が、ページ/フォーム・サイズに加えて、論理ページまたは最大ボディ・ページ、最大ヘッダー・ページ、最大フッター・ページ、パラメータ・フォーム・ページ数のいずれかを組み合せた設定値になっており、結果的に全体の値はReport Builderがサポートする値を超えています（dpi値が2GBを超えています）。
処置:	ページ/フォーム・サイズを小さくするか、論理ページ・サイズまたは最大ボディ・ページ、最大ヘッダー・ページ、最大フッター・ページ、パラメータ・フォーム・ページ数を減らしてください。


REP-0804: レポート定義が、実行中に変更されました。パラメータ・フォームまたはレポートの実行を続行できません。
REP-0804:  実行中に、レポート定義が変更されました。パラメータ・フォームまたはレポートの実行を続行できません。

原因:	ランタイム・パラメータ・フォームで、エディタまたはプロパティ・パレットを使ってレポートを変更しました。
処置:	ランタイム・パラメータ・フォームを取り消し、レポートを再実行してください。


REP-0805:  メニューを初期化できませんでした。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0806:  ウィンドウ・リソースの読込みでエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0807:  配列サイズを入力してください。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム設定」タグで、「配列サイズ」フィールドをブランクにしたままでした。「配列サイズ」には値を入力する必要があります。
処置:	「配列サイズ」に1～9999の値を入力してください。


REP-0808:  バッファ・サイズを入力してください。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム設定」タブで、「バッファ」フィールドをブランクにしたままでした。「バッファ」には値を入力する必要があります。
処置:	「バッファ」に1～9999の値を入力してください。


REP-0809:  チャンク長サイズを入力してください。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム設定」タブで、「チャンク長」フィールドをブランクにしたままでした。「チャンク長」には値を入力する必要があります。
処置:	「チャンク長」に1～9999の値を入力してください。


REP-0810:  有効なオプションは「操作なし」、「ロールバック」または「コミット」です。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム設定」タグで、「成功時/失敗時」に選択した値が無効です。有効な値は、操作なし、ロールバック、コミットです。
処置:	「成功時/失敗時」に有効な値を選択してください。


REP-0811:  有効なオプションは「<In Report Definition>」、「Screen」、「File」、「Printer」または「Mail」です。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム値」タグで、「宛先タイプ」に選択した値が無効です。有効な値は、'<In Report Definition>'、'Screen'、'File'、'Printer'または'Mail'です。
処置:	「宛先タイプ」に有効な値を選択してください。


REP-0812:  有効なオプションは「<In Report Definition>」、「Landscape」または「Portrait」です。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム値」タグで、「印刷方向」に選択した値が無効です。有効な値は、<In Report Definition>、LandscapeまたはPortraitです。
処置:	「印刷方向」に有効な値を選択してください。


REP-0813:   有効なオプションは「<In Report Definition>」、「Default」、「Bitmap」または「Character」です。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム設定」タグで、「モード」に選択した値が無効です。有効な値は、<In Report Definition>、Default、BitmapまたはCharacterです。
処置:	「MODE」に有効な値を選択してください。


REP-0814:  有効なオプションは「<In Report Definition>」、「Yes」または「No」です。

原因:	「環境設定」ダイアログ・ボックスの「ランタイム値」タグで、「BACKGROUND」に選択した値が無効です。有効な値は、<In Report Definition>、YesまたはNoです。
処置:	「BACKGROUND」に有効な値を選択してください。


REP-0815:  有効なオプションは「Landscape」または「Portrait」です。

原因:	キャラクタ・モードのランタイム・パラメータ・フォームで、「印刷方向」に選択した値が無効です。有効な値は、LandscapeまたはPortraitです。
処置:	「印刷方向」に有効な値を選択してください。


REP-0816:  有効なオプションは「Bitmap」または「Character」です。

原因:	キャラクタ・モードのランタイム・パラメータ・フォームで、「MODE」に選択した値が無効です。有効な値は、BitmapまたはCharacterです。
処置:	「MODE」に有効な値を選択してください。


REP-0817:  有効なオプションは「Yes」または「No」です。

原因:	キャラクタ・モードのランタイム・パラメータ・フォームで、「BACKGROUND」に選択した値が無効です。有効な値は、YesまたはNoです。
処置:	「BACKGROUND」に有効な値を選択してください。


REP-0818:  警告: ページの高さはパラメータ・フォーム用に変更されました。パラメータはページ境界を超えているかもしれません。

原因:	「レポート」プロパティ・パレットのランタイム・パラメータ・フォームの高さを変更しました。Report Builderは、この変更によって境界が移動し、パラメータ・フォームでページ境界がオブジェクトの中央に表示される可能性があることを通知します。
処置:	パラメータ・フォーム・エディタからパラメータ・フォームのレイアウトを表示して、ページ境界（エディタ内の色の濃い線）にかかっているオブジェクトがないことを確認してください。あるいは、パラメータ・フォームをデフォルトに設定することもできます。


REP-0819:  SQLサーバー接続でAUTOCOMMITをONに設定できませんでした。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。SRW.DO_SQLのインスタンスをすべて削除してください。レポート内の必要な機能をすべて維持したままこの操作を実行できる場合は、レポートが実行されます。


REP-0820:  指定イメージをインポートできません。

原因:	インポートしようとしているイメージをインポートできません。
処置:	イメージ・ファイルをチェックして、それが有効なイメージであり、壊れていないことを確認してください。


REP-0821:  指定イメージをエクスポートできません。

原因:	イメージとしてエクスポートしようとしているオブジェクトを、イメージとしてエクスポートできません。
処置:	エクスポートするイメージを作成または選択してください。


REP-0822:  線画はインポートされていません。

原因:	インポートしようとしている線画をインポートできません。
処置:	ファイルをチェックして、それが有効な線画であり、壊れていないことを確認してください。


REP-0823:  線画はエクスポートされていません。

原因:	線画としてエクスポートしようとしているオブジェクトを、線画としてエクスポートできません。
処置:	エクスポートする線画を作成または選択してください。


REP-0824:  接続しているデータベースのデータ・ディクショナリは使用できません。表/列情報を取り出せません。

原因:	接続しているデータベースではデータ・ディクショナリが使用できません。
処置:	サポートされているデータベースに接続してください。


REP-0825:  接続されているデータベースはORACLEまたはDB2ではありません。Reportsに関するレポートを格納するためには使用できません

原因:	OracleでもDB2でもないデータベースに文書を格納しようとしています。この処理は、許可されていません。
処置:	OracleまたはDB2データベースのどちらかに接続するか、ファイルとして文書を格納してください。


REP-0828:  データベースにReport Builder表がインストールされていません。Reportsに関するレポートを取り消しています。

原因:	Report Builder表がデータベースにないため、「レポート文書」を実行できません。
処置:	データベース管理者に、Report Builder表がデータベースに正しくインストールされていないことを連絡してください。


REP-0829:  Report Builderデータベース表は、古いバージョンのReport Builder （<Version>）から用いられています。Reportsに関するレポートを取り消しています。

原因:	データベースのReport Builder表が旧バージョンの製品からインストールされたようです。「レポート文書」は旧バージョンのデータベース表に対して実行できません。
処置:	データベース管理者に、このバージョンのReport Builder表がデータベースに正常にインストールされていないことを知らせてください。


REP-0830:  Report Builderデータベース表が壊れているか、正しくインストールされていないようです。Reportsに関するレポートを取り消しています。

原因:	Report Builder表が不安定な状態にあるため、「レポート文書」を実行できません。
処置:	データベース管理者に、Report Builder表が壊れているかデータベースに正常にインストールされていないことを知らせてください。


REP-0831:  問合せを作成できませんでした。

原因:	Report Builderに対して、起動時に問合せを作成するように要求しましたが、失敗しました。作成された問合せに対するデータベース・アカウントが正しくないことが原因の1つです。それ以外の場合は、異常な状態です。
処置:	Report Builderが他の製品から起動された場合、その製品のデータベース接続文字列が正しいことをチェックしてください。異常な状態の詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-0900:  PL/SQLの実行中は、このレポートはクローズできません。

原因:	関係付けられたPL/SQLの実行中に、レポートをクローズしようとしました。
処置:	PL/SQLの実行を終了するか中止してから、レポートをクローズしてください。


REP-0901:  表/列機能は、このデータベース・サーバーではサポートされていません。

原因:	表と列をリストするためのアクセス可能なデータ・ディクショナリを持たないデータベース・サーバーに接続されています。
処置:	なし。表と列の機能は、これらのデータベースでは使用できません。


REP-0910:  キュー・カードは見つかりません。キュー・カードを再インストールし、再試行してください。

原因:	キュー・カードを実行しようとしましたが、正しくインストールされていませんでした。
処置:	キュー・カードを再インストールしてください。


REP-0911:  クイック・ツアーは見つかりません。クイック・ツアーを再インストールし、再試行してください。

原因:	クイック・ツアーを実行しようとしましたが、正しくインストールされていませんでした。
処置:	クイック・ツアーを再インストールしてください。


REP-0999:  非実行エラー:

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1010:  この名前は、SQL命名規則に従っていません。

原因:	入力した名前が、1つ以上のSQL命名規則に違反しています。
処置:	命名しようとしているオブジェクトの命名規則をチェックしてください。詳細は、「命名規則」を参照してください。規則に従った名前を入力してください。


REP-1011:  <object type>に名前を指定してください。

原因:	オブジェクトの「名前」フィールドがブランクのままなので、名前を入力する必要があります。
処置:	適切な命名規則に従って、オブジェクトに名前を付けてください。詳細は、「命名規則」を参照してください。


REP-1012:  この名前を持つ別の<object type>があります。

原因:	入力した名前が、同一タイプの他のオブジェクトの名前と重複しています。
処置:	少なくともどちらか一方のオブジェクトの名前を変更してください。


REP-1013:  この名前は予約語と同じにしないでください。

原因:	パラメータに、予約語と重複する名前を入力しました。
処置:	パラメータの名前を、パラメータ命名規則に従ったものに変更してください。詳細は、「命名規則」を参照してください。


REP-1014:  名前の長さは30バイトを超えてはいけません。

原因:	入力された名前が、30バイトを超えました。有効なSQL名は、30バイトを超えることはできません。
処置:	名前のサイズを30バイト以下に減らしてください。


REP-1048:  警告: 所有者およびアクセス・リストは上書きできません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1049:  新しいバージョンのReport Builderで保存したレポートがオープンできません。

原因:	レポートが保存されたバージョンより古いバージョンのReport Builderで、レポートをオープンしようとしました。
処置:	レポートの保存に使ったものと同じバージョン、またはそれよりも新しいバージョンのReport Builderを使って、レポートをオープンしてください。


REP-1050:  データベース上のモジュール名にアクセスできません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1051:  モジュールをファイル: <filename>に保存できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1052:  モジュールをデータベースに保存できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1053:  データベースから新しいモジュールIDを取得できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1054:  表: <table name>から削除できません。

原因:	表から削除しようとして、失敗しました。必要な権限を持っていない可能性があります。
処置:	必要な権限を持っていることを確認してください。必要な権限を持っていない場合は、DBAに連絡するか、実行に必要な権限を持っている人に操作を依頼してください。


REP-1055:  表: <table name>をロックできません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1056:  データベースに保存されているオブジェクトの名前を変更できません。

原因:	データベース・オブジェクトを改名しようとしましたが、失敗しました。必要な権限を持っていない可能性があります。改名するには、改名するオブジェクトを所有している必要があります。
処置:	そのオブジェクトを所有していない場合は、そのオブジェクトのコピーを作るか、所有者に名前の変更を依頼してください。


REP-1057:  <filename>は有効なReport Builderファイルではありません。

原因:	Report Builderの正しい形式ではないファイルにアクセスしようとしました。
処置:	正しいファイルにアクセスしていることを確認してください。


REP-1058:  データベースからモジュールを読み込めません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1059:  ファイル: <filename>からモジュールを読み込めません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1060:  Report Builderデータベース表がインストールされていません。

原因:	Report Builderが、現行のデータベースのSRW2_MODELEビューへのアクセスに失敗しました。
処置:	Report Builderが、データベースに正しくインストールされているかどうかをチェックします。不明な点は、システム管理者に問い合せてください。


REP-1061:  外部ファイル: <filename>を読み込めません。

原因:	「ファイルからの読込み」をアクティブにして、列の値にファイル名を指定しましたが、Report Builderは指定ファイルのオープンまたは読込みができませんでした。
処置:	「列」プロパティ・パレットで指定ファイル名のスペルをチェックして、指定ファイルが存在するかどうかをチェックしてください。ファイルが存在する場合は、ファイルに対する権限をチェックして、少なくとも読込みアクセス権限を持っていることを確認してください。


REP-1062:  外部問合せ: <filename>が見つかりません。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	REPORTS60_PATHが設定されていません。
	ケース2:	データベースに接続されていません。
	ケース3:	指定された外部問合せが存在しません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	REPORTS60_PATHを有効な値に設定してください。
	ケース2の場合:	データベースに接続します。
	ケース3の場合:	正しい名前の外部問合せを指定していることを確認してください。


REP-1063:  PL/SQL: <program unit name>がプラットフォーム固有のサイズを超えています。

原因:	PL/SQLが、使用しているオペレーティング・システムには大きすぎるために、ロードできませんでした。このプログラム単位は、制限値が大きい別のプラットフォームで作成された可能性があります。
処置:	PL/SQLのサイズを小さくして、ユーザーのプラットフォームでロードできるようにしてください。


REP-1064:  モジュール<document name>を読み込めません。

原因:	モジュールをオープンしようとしましたが、データベースまたはファイル・システムに格納されている定義が失われているか、破壊されています。
処置:	このモジュールは使用できません。


REP-1065:  外部問合せ: <file name>は読み込めませんでした。

原因:	外部問合せを読み込もうとしましたが、データベースまたはファイル・システムに格納されている定義が失われているか、破壊されています。
処置:	この外部問合せは使用できません。


REP-1066:  警告: コメントは壊れています。コメントは失われます。

原因:	格納エラーが発生したため、コメントが壊れました。このコメントは、廃棄されます。
処置:	処置は不要です。必要があれば、コメントを作成し直してください。


REP-1067:  レポートの情報が不足しています。

原因:	レポート定義が不完全なために、レポートをオープンできません。このレポートは、壊れている可能性があります。
処置:	レポートがデータベースに格納されている場合は、SQL*Plusを使って、Report Builder表が壊れているかどうかを判断してください。レポートが.rdfファイルの場合は、ファイル・システム・ユーティリティを使って、そのファイルが壊れているかどうかをチェックしてください。適切な処置でデータを回復してください。


REP-1070:  モジュールのオープンまたは保存中にエラーが発生しました。

原因:	モジュールのオープンまたは保存中に、エラーが発生しました。
処置:	モジュールに対する適切なアクセス権限を持っていることをチェックしてください。


REP-1071:  オブジェクト/レコードの終わりに達しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1072:  オブジェクトが見つかりません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1073:  予期しないオブジェクトが見つかりました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1074:  オブジェクトは大きすぎます。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1075:  オブジェクトは無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1076:  指定されたオブジェクトの格納場所が無効です。

原因:	無効なファイルまたはデータベース・オブジェクトを使おうとしました。
処置:	指定したオブジェクトが、ファイルまたはデータベースに格納されている有効なモジュールであることを確認してください。


REP-1077:  オブジェクトに指定されているデータ型は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1078:  特定できないファイル・エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1079:  ファンクションがサポートされていません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1080:  一意キーの制約違反があります。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1081:  ページが分割されました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1082:  クローズ・エラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1083:  ファイル・バージョン・エラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1084:  ファイル・ヘッダーは無効です。

原因:	Report Builderによるファイルのオープンを必要とする操作を実行しました。オープンするファイルにヘッダーがないか、あるいは期待したヘッダーがありません。ヘッダーがエディタで変更されてしまっているか、ファイルにこのリリースのReport Builderとの互換性がない可能性があります。
処置:	ヘッダーはエディタで修正できますが、一般にReport Builderファイルをこの方法で編集することはお薦めできません。ファイルにこのリリースのReport Builderとの互換性がない場合は、ファイルを移行する必要があります。


REP-1085:  ファイル作成エラーです。

原因:	Report Builderによるファイルの作成を必要とする操作を実行しようとして、エラーが発生しました。ファイル作成に必要なファイル権限を持っていない可能性があります。
処置:	必要な権限を取得してください。


REP-1086:  読込み専用ファイルのオープン・エラーです。

原因:	Report Builderによるファイルのオープンを必要とする操作を実行しようとしましたが、そのファイルにアクセスできませんでした。ファイルのオープンに必要なファイル権限を持っていない可能性があります。
処置:	ファイルに対する必要な権限を取得するか、必要な権限を持っているファイルにアクセスしてください。


REP-1087:  ファイルのオープン・エラーです。

原因:	Report Builderによるファイルのオープンを必要とする操作を実行しようとしましたが、そのファイルにアクセスできませんでした。ファイルのオープンに必要なファイル権限を持っていない可能性があります。
処置:	ファイルに対する必要な権限を取得するか、必要な権限を持っているファイルにアクセスしてください。


REP-1088:  ファイル書込みエラーです。

原因:	Report Builderによるファイルの書込みを必要とする操作を実行しようとしましたが、そのファイルにアクセスできませんでした。ファイルの書込み必要なファイル権限を持っていない可能性があります。
処置:	ファイルに対する必要な権限を取得するか、書込み権限を持っているファイルにアクセスしてください。


REP-1089:  ファイル読込みエラーです。

原因:	Report Builderによるファイルの読込みを必要とする操作を実行しようとしましたが、そのファイルにアクセス権限できませんでした。ファイルの読込みに必要なファイル権限を持っていない可能性があります。
処置:	ファイルに対する必要な権限を取得するか、読込み権限を持っているファイルにアクセスしてください。


REP-1090:  ファイル・クローズ・エラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1091:  ディスクまたはファイル・システムがいっぱいです。

原因:	オブジェクトを保存しようとしましたが、保存するのに十分な領域がありませんでした。
処置:	不要なファイルを削除するか、記憶領域を拡張してください。


REP-1092:  ファイル一意キー制約に違反します。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1093:  割当てに失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1094:  再割当てに失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1095:  解放に失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1096:  <document type>は、現在ロックされています。

原因:	他のユーザーによってすでにオープンされている（ロックされている）モジュールをオープンしようとしました。
処置:	他のユーザーがそのモジュールをクローズするのを待ってアクセスしてください。


REP-1097:  PRODUCT_USER_PROFILEまたはSYSTEM.PRODUCT_PROFILEがありません。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	この表が存在しません。
	ケース2:	この表のアクセスに必要な権限がありません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	この表が作成されていない場合は、作成してください。
	ケース2の場合:	PRODUCT_USER_PROFILE表にこの表のパブリック・シノニムを作成するか、PRODUCT_USER_PROFILE表を通じてこの表を公開することによって、表にアクセスできるようにしてください。


REP-1098:  PRODUCT_USER_PROFILEまたはSYSTEM.PRODUCT_PROFILEデータの読込み中にエラーが発生しました。

原因:	この表が正しく作成されていません。
処置:	この表が適切な列で作成されていることを確認してください。適切な列で作成されていない場合は、必要に応じて変更してください。


REP-1099:  Report Builderで作成されていないファイルはオープンできません。

原因:	Report Builderレポートではないファイルをオープンしようとしました。
処置:	オープンしようとしているファイルが、Report Builderレポートであることを確認してください。


REP-1100:  ユーザーのデータ・モデルは、このレポートのタイプには無効です。

原因:	データ・モデルに合わないレイアウト・スタイルでデフォルト・レイアウトを作成しようとしました。
処置:	選択したレイアウト・スタイルに合うようにデータ・モデルを変更するか、データ・モデルに合った別のレイアウト・スタイルを選択してください。


REP-1101:  グループ: <group name>の繰返し方向は無効です。

原因:	デフォルト・レイアウトを作成しようとしましたが、選択したレイアウト・スタイルがグループの1つに対して別の繰返し方向を要求しています。レイアウト・スタイルの中には、グループについて選択できる繰返し方向に制限のあるものがあります。
処置:	レイアウト・スタイル要件に合うように繰返し方向を変更するか、別のレイアウト・スタイルを選択してください。


REP-1102:  デフォルト・レイアウトをページ（サイズ: <number>）に合わせられません。

原因:	Report Builderが、選択されたデフォルト・レイアウトを作成しようとしましたが、ページ幅が十分ではないためレイアウト全体を収めることができませんでした。
処置:	できれば、「レポート」プロパティ・パレットの「幅」を増やすか、レイアウトがページに収まるようにオブジェクトを再配置してください。あるいは、レポートをマルチ・ページ幅に変更してください。


REP-1103:  グループ: <group name>には列が選択されていません。

原因:	デフォルト・レイアウト作成時に、選択したグループに列を選択しませんでした。その結果、レイアウトに値がないために、Report Builderはデフォルト・レイアウトを作成できません。
処置:	レポート・ウィザードで、選択したグループそれぞれから、少なくとも1つの列を選択してください。


REP-1104:  ページ・レベル・サマリーは、デフォルトではサポートされていません。

原因:	デフォルト・レイアウトを作成しましたが、所定の領域内に収まりませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	作成したレイアウトが大きすぎて、「レポート」プロパティ・パレットで指定されたサイズに収まりません。
	ケース2:	レイアウト・モデル・エディタでマークされている領域のサイズに対して、レイアウトが大きすぎます。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	レイアウトが収まるようにレポート・サイズを大きくするか、現行のサイズに収まるようにレイアウトを変更してください。
	ケース2の場合:	マークされた領域のサイズを増やしてください。


REP-1106:  警告: 列: <column name>にはフィールドが生成されていません。

原因:	レイアウトをデフォルトに設定したときに、このメッセージで指定されている列にフィールドが作成されませんでした。おそらく、集計がデータ・モデルに正しく置かれていないことが原因です。たとえば、集計列のソースに、その集計グループの上のグループの列を指定したことが原因に考えられます。この処理は、許可されていません。
処置:	データ・モデルをデバッグしてから、レイアウトをデフォルトに設定し直してください。


REP-1107:  クロス積グループ: <group name>でacrossまたはdownグループが見つかりません。

原因:	レポート・ウィザードで「マトリックス」スタイルを選択してデフォルト・レイアウトを作成しようとしましたが、クロス積グループのすべてのグループに「縦」または「横」の繰返し方向が割り当てられました。クロス積のグループには、両方の繰返し方向が割り当てられている必要があります。
処置:	レポート・ウィザードを再表示して、グループに両方の繰返し方向が割り当てられるように注意しながら、グループの繰返し方向を割り当て直してください。


REP-1108:  ページ境界まで拡張しても、デフォルト・レイアウトに合いません。

原因:	レイアウトをデフォルトに設定しようとしましたが、現行の設定を使って作成すると、レポート・ページの定義された高さと幅には収まらなくなります。
処置:	レポート・ウィザードに戻ってデフォルト設定値を小さくしてください（たとえば、いくつかのフィールドの幅を短くしてください）。あるいは、「レポート」・プロパティ・パレットを使ってレポート・ページのサイズを大きくしてから、レイアウトをデフォルトに設定し直してください。必要に応じて調整を続けてください。


REP-1109:  単一グループ・レイアウト・スタイルは、複数のグループを選択できません。

原因:	単一グループ用のデフォルト設定スタイルを選択しているのに、デフォルト設定するグループを複数選択しました。
処置:	単一グループのみが選択されるように、グループ選択を変更してください。または、レイアウト・スタイル選択を複数グループをサポートするスタイルに変更してください。


REP-1110:  クロス積グループ: <group name>中にマトリックスの横軸グループがありません。

原因:	レポート・ウィザードで「マトリックス」スタイルまたは「グループのマトリックス」スタイルを選択してデフォルト・レイアウトを作成しようとしましたが、クロス積グループのすべてのグループに「縦」の繰返し方向が割り当てられました。
処置:	少なくとも1つずつの「横」グループと「縦」グループができるように、クロス積グループの1つの繰返し方向を変更してください。


REP-1111:  クロス積グループ: <group name>中にマトリックスの縦軸グループがありません。

原因:	レポート・ウィザードで「マトリックス」スタイルまたは「グループのマトリックス」スタイルを選択してデフォルト・レイアウトを作成しようとしましたが、クロス積グループのすべてのグループに「横」の繰返し方向が割り当てられました。
処置:	少なくとも1つずつの「縦」グループと「横」グループができるように、クロス積グループの1つの繰返し方向を変更してください。


REP-1112:  マトリックス・レポートにマトリックス・クロス積グループがありません。

原因:	レポート・ウィザードで「マトリックス」スタイルまたは「グループのマトリックス」スタイルを選択してデフォルト・レイアウトを作成しようとしましたが、クロス積グループはマトリックス・グループとして使用するように選択されていませんでした。
処置:	クロス積グループの1つの繰返し方向を「マトリックス」に変更してください。


REP-1113:  グループまたはレポート・レベル列が選択されていません。

原因:	デフォルト・レイアウト作成時に、グループあるいはレポート・レベル列を選択しませんでした。その結果、レイアウトに値がないために、Report Builderはデフォルト・レイアウトを作成できません。
処置:	レポート・ウィザードで、デフォルトに設定するレポート・レベル列あるいはグループを少なくとも1つ選択してください。


REP-1114:  複数グループ・レイアウト・スタイルは、複数のグループを選択する必要があります。

原因:	マルチ・グループ用のデフォルト設定スタイルを選択しているのに、デフォルト設定するグループを1つしか選択していません。
処置:	複数のグループが選択されるように、グループ選択を変更してください。または、レイアウト・スタイル選択を、シングル・グループをサポートするスタイルに変更してください。


REP-1115:  テンプレート・レイアウトがページに収まらないので、レイアウト全体を表示できません。

原因:	テンプレート・レイアウトが、レポート・ページの定義された高さと幅に収まりきらないために、正しく表示できませんでした。レイアウトを表示できないということは、テンプレートが誤っているということではありません。
処置:	テンプレート・レイアウトを表示するために、レポート・ページの幅と高さを一時的に拡張できます。これには、オブジェクト・ナビゲータでテンプレートを選択し、プロパティ・パレットをオープンしてください。「レポート」ノードで「幅」と「高さ」のプロパティを大きくしてください。テンプレートを保存する前に、忘れずに幅と高さのプロパティを戻してください。


REP-1200:  コンパイルが失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1201:  問合せ: <query name>に問合せテキストがありません。

原因:	問合せに名前を付けて確定しようとしましたが、その問合せにSELECT文を1つも入力しなかったか、あるいはキーワードSELECTで始まらない文を入力しました。「SQL問合せ文」ダイアログは、SQL SELECT文しか確定しません。
処置:	SELECT（大/小文字のどちらでも使用できます）で始まるSQL SELECT文を入力してください。「SQL問合せ文」ダイアログでは、他のSQL文は確定されません。


REP-1202:  Oracleログオンが指定されていません。

原因:	ORACLEログオンを指定しないで、レポートを実行しようとしました。
処置:	「接続」ダイアログ・ボックスにログイン文字列を入力して、レポートを再実行する前にそのダイアログ・ボックスを確定してください。


REP-1203:  フィールド: <field name>は無効な列を参照しています。

原因:	フィールドのソースとして指定されている列が無効であるか、あるいは存在しません。
処置:	値リストから列を選択してください。


REP-1204:  繰返し枠: <frame name>は無効なグループを参照しています。

原因:	「繰返し枠」プロパティ・パレットの「ソース」フィールドに入力したグループ名が、無効であるか、あるいは存在しません。
処置:	値リストからグループを選択してください。


REP-1205:  位置従属関係がループしています。

原因:	オブジェクトが間接的に自身にアンカーされるような明示的なアンカーを作成しました。たとえば、オブジェクトAをオブジェクトBに、オブジェクトBをオブジェクトCに、オブジェクトCをオブジェクトAにアンカーさせると、このエラーが発生します。
処置:	ループの原因になっているアンカーを少なくとも1つ削除してください。


REP-1206:  1つのオブジェクトが複数のオブジェクトにアンカーされています。

原因:	レイアウトで、1つのオブジェクトを他の複数のオブジェクトにアンカーしました。1つのオブジェクトは他の1つのオブジェクトにしかアンカーできません。
処置:	1つのオブジェクトのみにアンカーされるように、他のオブジェクトへのアンカーを削除してください。


REP-1207:  <group name>のグループ・フィルタに関するPL/SQLプロシージャがありません。

原因:	「グループ」プロパティ・パレットの「フィルタ・タイプ」に「PL/SQL」を選択しましたが、有効なフィルタを入力しませんでした。
処置:	有効なPL/SQL関数を入力するか、フィルタ・タイプを変更してください。


REP-1208:  マトリックス: <matrix name>の繰返し枠にアンカーを付けられません。

原因:	マトリックス・オブジェクトの交差繰返しフレームから他のオブジェクトにアンカーしたままでレポートを実行しようとしました。これはできません。
処置:	アンカーを削除してください。このオブジェクトを他のオブジェクトにアンカーすることはできません。


REP-1209:  マトリックス・オブジェクト: <matrix name>はアンカーできません。

原因:	マトリックス・オブジェクトから他のオブジェクトにアンカーしたままでレポートを実行しようとしました。これはできません。
処置:	アンカーを削除してください。このオブジェクトを他のオブジェクトにアンカーすることはできません。


REP-1211:  オブジェクト: <object name1>は、その囲みオブジェクト: <object name2>の大きさを超えています。

原因:	オブジェクトが、囲みオブジェクトより大きくなっています。おそらく、大きなオブジェクトを小さい固定フレームで囲もうとしたことが原因です。
処置:	オブジェクトとその囲みオブジェクトを識別して、それらの相対的なサイズおよび位置を調整して適切な囲み方になるようにしてください。


REP-1212:  オブジェクト: <object name1>は、その囲みオブジェクト: <object name2>に完全に囲まれていません。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	オブジェクトがぺージで完全に囲まれていません。つまり、そのオブジェクトはページ境界線を超えています。
	ケース2:	マトリックスを形成している繰返し枠は、それが囲む繰返し枠より1つ以上レイヤーが上位です。マトリックス・レイアウトでは、繰返し枠は、それが囲む方の繰返し枠より下位にある必要があります。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ページ境界線を超えないように、オブジェクトを移動あるいはサイズ変更してください。あるいは、「レポート」プロパティ・パレットでページ・サイズを大きくしてください。
	ケース2の場合:	「配置」 [image] 「最背面へ移動」、「配置」 [image] 「最前面へ移動」、「配置」 [image] 「背面へ」、および「配置」 [image] 「前面へ」を使って、レイヤー関係が次のようになるように繰返し枠を配置してください。繰返し枠は、それが囲む繰返し枠の下位、縦方向繰返し枠は横方向繰返し枠の下位とします。


REP-1213:  フィールド: <field name>は、そのグループ以下の頻度で列: <column name>を参照しています。

原因:	このフィールドのソース列が入っているグループは、それを囲む繰返し枠のグループより下位にあります。
処置:	ソース・グループがフィールドのソース列が入っているグループかその上位にある繰返し枠内に、フィールドを移動してください。あるいは、可能であれば、囲む側の繰返し枠のグループ内に、フィールドのソース列を移動してください。


REP-1214:  繰返し枠: <frame name>は、子繰返し枠に囲まれています。

原因:	囲まれる側の繰返し枠のソース・グループが、囲む側の繰返し枠のソース・グループの上位にあります。
処置:	エディタで、囲まれる側の繰返し枠を、囲む側の繰返し枠にすることができます。あるいは、可能であれば、囲まれる側のオブジェクトのグループが囲む側のオブジェクトのグループより下位になるようにグループ階層を変更してください。


REP-1216:  <object name>の「印刷オブジェクト・オン」の設定が無効です。

原因:	指定したオブジェクトに、無効な「印刷オブジェクト・オン」を設定しました。たとえば、マージン・オブジェクトに「印刷オブジェクト・オン」を指定しようとしました。
処置:	オブジェクトの「印刷オブジェクト・オン」を、別の有効な設定に変更してください。


REP-1218:  <object name>「前で改ページ」と「アンカー・オブジェクトと連動」を同時に「はい」にすることはできません。

原因:	あるオブジェクトに対して、「前で改ページ」と「アンカー・オブジェクトと連動」を設定しました。しかし、アンカー・オブジェクトがそのオブジェクトの前にあるため、この2つの設定は矛盾します。
処置:	「前で改ページ」または「アンカー・オブジェクトと連動」のチェックを解除してください。


REP-1219:  <object name>にはサイズがありません-- 長さまたは幅がゼロです。

原因:	レイアウト作成の際に、幅または高さがゼロのレイアウト・オブジェクトを作成しました。
処置:	オブジェクトを拡大して、高さと幅をゼロ以外にします。


REP-1220:  <object name>の最小孤立行は、ページ当り最大行を超えています。

原因:	「ページ当りの最大レコード数」を、「最小ウィンドウ・レコード数」より小さい値に設定しました。このため、2つの設定の間に矛盾が起き、事実上どのインスタンスも印刷しないということを示しています。
処置:	「最小ウィンドウ・レコード数」を減らすか、「ページ当りの最大レコード数」を増やしてください。


REP-1222:  ボディ・サイズは無効です。

原因:	指定したボディのページ幅あるいは高さが、負数あるいは範囲外です。このエラーの原因はおそらく、PAGESIZE実行引数を使ってページ・サイズを無効な値に設定したことです。
処置:	PAGESIZE実行引数を使って有効な値を入力するか、レイアウト・モデル・エディタでマージンのサイズを変更してボディのパネル・サイズを調整してください。


REP-1223:  ページ・サイズは無効です。

原因:	指定した物理ページの幅あるいは高さが、負数あるいは範囲外です。このエラーの原因はおそらく、PAGESIZE実行引数を使ってページ・サイズを無効な値に設定したことです。
処置:	PAGESIZE実行引数を使って有効な値を入力するか、「レポート」プロパティ・パレットで物理ページ・サイズ設定を変更してください。


REP-1225:  論理ページ・サイズは無効です。

原因:	指定した論理ページの高さが負数です。
処置:	負数にならないように注意して、論理垂直パネルを再定義してください。


REP-1226:  ボディ位置は印刷域を超えています。

原因:	ボディ・パネルが、物理ページ内に入っていません。
処置:	レイアウト・モデル・エディタでマージン・サイズを再設定して、ボディのパネル・サイズを調整してください。


REP-1229:  繰返し枠: <repeating frame name>のレコード間隔値が負の値です。

原因:	繰返し枠で指定された「枠間の垂直間隔」および（または）「枠間の水平間隔」の値が負の値です。
処置:	エラー・メッセージで示す繰返し枠の「間隔」設定を正しい値に再設定してください。


REP-1230:  フィールド: <field name>に無効なページ・リセット・グループがあります。

原因:	「リセット位置」フィールドで指定した繰返し枠では、ページ番号を表示するレイアウト・フィールドが収まりません。無効な繰返し枠を指定したか、指定後に繰返し枠を削除した可能性があります。
処置:	「リセット位置」として、「Report」または有効な繰返し枠の名前を指定してください。


REP-1231:  <object name>に無効なテキスト折返しスタイルがあります。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1232:  マトリックス: <matrix name>に無効なソース枠があります。

原因:	マトリックス・オブジェクトの枠として無効なオブジェクトを指定したか、あるいは指定した繰返し枠に無効な「印刷方向」があります。
処置:	水平繰返し枠の「印刷方向」を「縦」に、垂直繰返し枠の「印刷方向」を「横」に変更してください。


REP-1233:  マトリックス: <matrix name>の枠は、完全に交差していません。

原因:	マトリックスを形成する繰返し枠が、完全に交差していません。たとえば、2つの縦方向繰返し枠と2つの横方向繰返し枠がある場合で、横方向繰返し枠の1つのみが縦方向繰返し枠の1つと完全に交差している場合に、このエラーが発生します。
処置:	可能であれば、マトリックスのデフォルト・レイアウトを変更してください。あるいは、マトリックスを構成する繰返し枠を移動して、互いに完全に交差するようにしてください。


REP-1234:  マトリックス: <matrix name>の位置は、その枠の交点上ではありません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1235:  クロス積の索引の生成中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1236:  問合せ: <query name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1237:  データ・リンクは無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1238:  グループ: <group name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1239:  列: <column name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1240:  アンカーは無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1241:  列: <column name>から参照がループしています。

原因:	直接間接を問わず、自身を参照する列を作成しました。たとえば、列Aが列Bを参照し、列Bが列Aを参照するというエラーです。
処置:	対象の列を更新、あるいは削除して、依存性の循環を排除してください。


REP-1242:  マトリックスの縦枠は横枠の下位になければなりません。

原因:	マトリックス・レイアウトでは、縦方向繰返し枠は、横方向繰返し枠の下位にあることが必要です。
処置:	「配置」-->「最背面へ移動」、「配置」-->「最前面へ移動」、「配置」-->「背面へ」および「配置」-->「前面へ」を使用して、レイヤー関係が次のようになるように繰返し枠を配置してください。繰返し枠は、それが囲む繰返し枠の下位、縦方向繰返し枠は横方向繰返し枠の下位とします。


REP-1243:  列: <column name>に実行不能な集計方法が指定されています。

原因:	使用できないサマリー・ファンクションを指定しました。
処置:	有効なサマリー・ファンクションを指定してください。


REP-1245:  列: <column name>の集計ファンクションに指定されたソース列の数が無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1246:  チャート・モジュールが見つかりません。

原因:	Report Builderが、対象チャートに関係付けられたチャート・モジュールを見つけられません。
処置:	チャート・モジュールのファイル名とパスを訂正してください。


REP-1247:  レポートに、コンパイルされていないPL/SQLがあります。

原因:	すべての参照PL/SQL構造体のコンパイルが完了する前に、レポートを実行しようとしました。
処置:	PL/SQLをコンパイルして、その後、レポートを実行してください。


REP-1248:  プレースホルダ: '<column name>'の列は、すべて同じグループになければなりません。

原因:	異なるグループに属している列から、プレースホルダ列の値を設定しようとしました。
処置:	プレースホルダ列のグループを、プレースホルダ列の値を変更する列グループと一致するように変更してください。


REP-1249:  列: <column name>には、PL/SQL式がありません。

原因:	「PL/SQL式」フィールドに何も指定しないで、「型」が「式列」である列を作成しました。
処置:	列のPL/SQL式を作成するか、あるいは列の「型」を変更してください。


REP-1250:  問合せの従属関係がループしています。

原因:	レポート内に、互いに他方が最初に実行されることを要求する問合せが、少なくとも2つあります。
処置:	1つ以上の問合せを編集して、従属関係の循環を除去してください。


REP-1251:  問合せ: <queryname>から従属関係がループしています。

原因:	レポート内に、互いに他方が最初に実行されることを要求する問合せが、少なくとも2つあります。メッセージにリストされている問合せが、矛盾を引き起こしている問合せの1つです。
処置:	リストされている問合せか他方の矛盾している問合せのどちらかを編集して、従属関係の循環を除去してください。


REP-1252:  マトリックスは、グループ: <group name>の繰返し枠によって囲まれていなければなりません。

原因:	レポートのデータ・モデル内では親グループを持つマトリックスがありますが、レイアウトでは親グループに対する繰返し枠が存在しないか、あるいはマトリックスを囲んでいません。
処置:	親グループ内にマトリックスを囲む繰返し枠ができるように、レポートのレイアウトを変更してください。


REP-1253:  マトリックス・オブジェクトが、レイアウトの異なる領域にあります。

原因:	マトリックスの繰返し枠が、レイアウトの異なる領域（ボディまたはマージン、ヘッダー、トレーラ）にあります。
処置:	マトリックスのすべての繰返し枠を、同じレポート領域内に移動してください。


REP-1254:  アンカー・オブジェクトが、レイアウトの異なる領域にあります。

原因:	アンカー・オブジェクトとアンカーされたオブジェクトが、レイアウトの異なる領域（ボディまたはマージン、ヘッダー、トレーラ）にあります。
処置:	前述のオブジェクトを、同じレポート領域に移動してください。


REP-1255:  非表示オブジェクトをアンカーできません。

原因:	アンカーされたオブジェクトが、非表示オブジェクトです。
処置:	アンカーされたオブジェクトが表示されるようにするか、アンカーを削除してください。


REP-1256:  リンク・ファイル・ボイラープレート・テキストにソース・ファイルがありません。

原因:	リンク・ファイル・ボイラープレート・オブジェクトのプロパティ・パレットにある「ソース・ファイル名」フィールドにファイル名が指定されていません。
処置:	「リンク・ファイル・ボイラープレート」プロパティ・パレットにある「ソース・ファイル名」フィールドにディレクトリ・パスとファイル名を指定してください。


REP-1257:  呼出し側から子問合せにデータを渡せません。

原因:	他の製品からReport Builderを起動し、Report Builderは子問合せに対するデータを呼出し側からフェッチするように指示されています。Report Builderに渡されるデータは、マスター問合せに対するもののみです。
処置:	Report Builderが子問合せに対するデータを要求しないように、呼出し側の指示を変更してください。


REP-1258:  グループ: <group name>には列がありません。

原因:	列のないグループを作成しました。
処置:	グループを削除するか、あるいはグループに1つ以上の列を割り当ててください。


REP-1259:  グループ: <group name>にはブレーク列がありません。

原因:	ブレーク列のない親グループを作成しました。
処置:	グループのブレーク列の「ブレーク順序の設定」チェック・ボックスを「はい」にしてください。


REP-1260:  グループ: <group name1>および<group name2>は、同じ問合せからのものであるため、リンクできません。

原因:	同じ問合せに属している2つのグループ間にデータ・リンクがあります。この処理は、許可されていません。
処置:	データ・リンクを削除するか、あるいは他のグループと再リンクしてください。


REP-1261:  グループ: <group name>の親が判別できません。

原因:	1つのグループに、2つの問合せが親として存在しています（1グループに親は1つのみです）。
処置:	同じグループから異なる問合せへのデータ・リンクを削除してください。


REP-1262:  グループ: <group name>からデータ・リンクの従属関係がループしています。

原因:	リンクに循環サイクルを作成しました（つまり、間接直接を問わず、親をそれ自体の子に指定しました）。
処置:	サイクル内のリンクの少なくとも1つを削除してください。


REP-1263:  クロス積グループ: <group name>には、グループがないか、または1つしかありません。

原因:	内部にグループがないか、あるいは1つしかないクロス積グループがあります。クロス積グループには、少なくとも2つのグループが必要です。マルチ問合せクロス積グループでは、クロス積グループ内に少なくとも2つの問合せが必要です。
処置:	クロス積グループを削除するか、あるいはグループまたは問合せ（マルチ問合せの場合）を追加してください。


REP-1264:  グループ: <group name>のデータ・リンクは、クロス積境界を横切っています。

原因:	マルチ問合せマトリックス・レポート内に、クロス積の内側と外側の両方にグループがある問合せがあります。
処置:	問合せのすべてのグループを、クロス積グループの内側と外側のどちらか一方に移動してください。


REP-1265:  クロス積グループ: <group name>には、子グループがありません。

原因:	子グループのないクロス積グループがありますが、子グループは必須です。子グループは、マトリックスのセルとして機能します。
処置:	クロス積グループに子グループを作成してください。


REP-1266:  列: <column name>: ページ・レベル列はクロス積では使用できません。

原因:	クロス積グループに列を作成しましたが、そのクロス積グループはページレベル・サマリー（つまり、「リセット位置」が「Page」であるサマリー）の列であるか、あるいはそれに依存しています。
処置:	ページレベル・サマリーであるか、それに依存しているクロス積グループに、列を作成することはできません。クロス積グループから列を削除するか、あるいは列の「リセット位置」または依存しているページレベル・サマリーを変更してください。


REP-1267:  チャート: <display name>は、バインド・パラメータとして無効な列を参照しています。

原因:	チャートが、存在しない列を参照しています。これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1268:  チャート: <display name>は、バインド列: <column name >を無効な頻度で参照しています。

原因:	チャートに指定された列が入っているグループが、そのチャートを囲む繰返し枠のグループより下位にあります。
処置:	ソース・グループが、指定された列の入っているグループかその上位にある繰返し枠内に、チャートを移動してください。あるいは可能ならば、指定された列を囲んでいる繰返し枠のグループに移動してください。


REP-1269:  チャート: <display name>は、無効なレポート・グループを参照しています。

原因:	チャートに指定されたレポート・グループが存在しません。これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1270:  チャート: <display name>は、レポート・グループを無効な頻度で参照しています。

原因:	チャートに指定されたレポート・グループが、囲んでいる繰返し枠のソース・グループの上位にあります。
処置:	ソース・グループが、レポート・グループと同位かその上位にある繰返し枠内に、チャートを移動してください。


REP-1271:  チャート列名: <column name>が、チャート・モジュール: <display name>で重複して指定されています。

原因:	指定されたチャート列あるいはパラメータが、チャート・モジュールで重複して参照されました。
処置:	そのチャートに指定した列とパラメータをチェックして、重複があれば削除してください。


REP-1272:  列: <column name>はブレーク列として使用できません。

原因:	サマリーまたはファンクション、プレースホルダに「ブレーク順序」が指定されています。これらのタイプの列は、ブレーク列としては使用できません。
処置:	ブレーク列として使用できる列についてのルールを見直してください。詳細は、「ブレーク順序」を参照してください。


REP-1273:  マトリックス: <matrix name>のソース・グループは、同じクロス積からのものではありません。

原因:	マトリックスを形成する繰返し枠のソース・グループが、同じクロス積グループに含まれていません。マトリックスは、同じクロス積グループ内に含まれている必要があります。
処置:	繰返し枠のソース・グループを変更するか、あるいは異なる繰返し枠を選択してマトリックスの寸法を形成してください。


REP-1274:  マトリックス: <matrixname>での繰返し方向の組合せは無効です。

原因:	クロス積グループ内でソース・グループが同じ"ファミリ"の階層に属する（つまり、相互に上位項目または下位項目である）マトリックスの繰返し枠は、「印刷方向」が同じであることが必要です。マトリックス内でネストを作成する場合、クロス積グループ内の親子リレーションが使用されます。その結果、そのようなグループと関係付けられた繰返し枠は、ページ上で同じ方向に印刷される必要があります。
処置:	必要に応じて、繰返し枠の「印刷方向」を変更するか、あるいは繰返し枠に異なるソース・グループを選択するか、異なる繰返し枠を選択してマトリックス寸法を形成してください。


REP-1275:  ページ・レベル列: <column name>は、フォーマット・トリガー: <program unit name>から参照できません。

原因:	「フォーマット・トリガー」で入力されたPL/SQLは、「リセット位置」または「計算位置」が「Page」である列を参照することはできません。
処置:	ページ・レベル列への参照を削除するか、あるいは列の「リセット位置」または「計算位置」を「Page」以外に変更してください。


REP-1276:  プレースホルダ: <column name>は、1つまたは複数の式列以外の列を参照しています。

原因:	プレースホルダ列にはSRW.REFERENCEが含まれていますが、参照されている列は式列ではありません。プレースホルダ列では、SRW.REFERENCEは式列を参照する必要があります。
処置:	SRW.REFERENCEによって参照される列を変更してください。


REP-1277:  選択要素は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1278:  <program unit name>でのPL/SQLプロシージャは無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1279:  枠または繰返し枠: <frame name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1280:  フィールド: <field name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1281:  ボイラープレート: <boilerplate name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1282:  マトリックス: <matrix name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1283:  チャート・モジュール: <display name>が無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1284:  問合せ: <query name>にはグループがありません。

原因:	データ・モデルに、グループを持たない問合せがあります。データ・モデル内の各問合せには、関係付けられたグループが少なくとも1つは必要です。
処置:	問合せに対して新規グループを作成してください。


REP-1285:  問合せ: <query name>には選択要素がありません。

原因:	データ・モデルに、何も選択していない問合せがあります。データ・モデル内の各問合せは、少なくとも1つの要素を選択する必要があります。
処置:	問合せにSELECT文を入力して、少なくとも1つの要素を選択してください。


REP-1286:  クロス積グループ: <group name>が、他のクロス積グループになっています。

原因:	グループが、他のクロス積グループに対して、クロス積グループとグループの両方として機能するように指定されています。この処理は、許可されていません。
処置:	グループを、クロス積グループとグループの両方ではなく一方にしてください。


REP-1287:  クロス積グループ: <group name>にグループ・フィルタがあってはなりません。

原因:	クロス積グループに、グループ・フィルタが指定されています。この処理は、許可されていません。
処置:	クロス積グループからグループ・フィルタを削除してください。必要に応じて、別のグループのグループ・フィルタを作成してください。


REP-1288:  <group name>のグループ・フィルタに関する数値引数がありません。

原因:	グループのフィルタに「最初」または「最後」が指定されていますが、グループがフィルタ処理するレコード数を指示する数値が指定されていません。
処置:	グループ・フィルタに数値を指定してください。


REP-1289:  グループ: <group name>で実行不能なグループ・フィルタが指定されました。

原因:	使用できないか、無効であるグループ・フィルタが指定されています。
処置:	グループに有効なグループ・フィルタを指定してください。


REP-1290:  ソースのデータ型が、列: <column name>で指定された集計ファンクションと互換性がありません。

原因:	サマリー列に、指定された「ファンクション」では無効なデータ型を持つ「ソース」が割り当てられました。たとえば、文字列の合計値を出そうとしている場合がそれにあたります。
処置:	ソース列のデータ型が、「サマリー列」プロパティ・パレットで指定されている「ファンクション」に合っていることを確認してください。


REP-1291:  列: <column name>に、無効なリセット位置が指定されています。

原因:	サマリー列に、無効な「リセット位置」を指定しました。「リセット位置」は、サマリー列と同じグループあるいはサマリー列のグループより上のグループ、「Page」または「Report」に設定できます。
処置:	プロパティ・パレットのサマリー列に、有効な「リセット位置」を指定してください。


REP-1292:  列: <column name>に、無効な計算場所が指定されています。

原因:	サマリー列に、無効な「計算位置」を指定しました。「計算位置」は、サマリー列と同じグループあるいはサマリー列のグループより上のグループ、「Page」または「Report」に設定できます。
処置:	プロパティ・パレットのサマリー列に、有効な「計算位置」値を指定してください。


REP-1293:  列: <column name>に、無効な積順序が指定されています。

原因:	クロス積グループ内の列に、「積順序」に無効な値が割り当てられたか、あるいは値が割り当てられませんでした。
処置:	列のプロパティ・パレットの「積順序」に、有効な値を指定してください。


REP-1294:  列: <column name>の幅が大きすぎます。

原因:	列の幅が、使用しているオペレーティング・システムで認められている最大値を超えています。
処置:	「列」のプロパティ・パレットで、列の幅を小さくしてください。


REP-1295:  列: <column name>のデータ・フォーマットはサポートされていません。

原因:	列に対して「ファイルからの読込み」をアクティブにしましたが、「列」プロパティ・パレットの「フォーマット」フィールドに無効または使用不可のデータ・フォーマットを指定しました。
処置:	「フォーマット」フィールドに有効なデータ・フォーマットを指定してください。値リストには、有効なデータ・フォーマットがすべて表示されます。LONG、RAW、LONG RAWのデータベース列で有効なフォーマットの値は、「テキスト」と「Oracle Format（イメージ）」のみです。


REP-1296:  子データ・リンクは、クロス積グループ: <group name>にはありません。

原因:	クロス積グループにある列か、あるいはクロス積グループ自体に列をリンクしようとしました。この操作は許されていません。
処置:	クロス積グループおよびそのグループに関係付けられた列以外の列とグループの間に、データ・リンクを作成してください。


REP-1297:  データ・リンクの子列: <column name>は、データベース列でなければなりません。

原因:	列をデータベース列ではない列（たとえば、サマリー列あるいは式列、プレースホルダ列）とリンクしようとしましたが、これは許されていません。
処置:	データベース列およびグループと、データ・リンクを作成してください。


REP-1298:  列: <column name>および<column name>のデータ型に互換性がないため、リンクできません。

原因:	データ・リンク内の親と子の列のデータ型に互換性がないため、リンクできませんでした。たとえば、「Number」列を「Character」列にリンクしようとした可能性があります。
処置:	データ・リンクで指定する親と子の列が、互換性のあるデータ型であることを確認してください。


REP-1299:  異なるクロス積にあるグループ: <group name>と<group name>はリンクできません。

原因:	2つの異なるクロス積グループの寸法グループ間、あるいはそれらの寸法グループの列間にデータ・リンクを作成しようとしました。この操作は許されていません。
処置:	2つの異なるクロス積間あるいはそれらの列間に、データ・リンクを作成することはできません。


REP-1300:  テキスト・ボイラープレート<boilerplate name>にはコメントがありません。

原因:	テキストの入っていないテキスト・ボイラープレート・オブジェクトを作成しました。
処置:	ボイラープレート・オブジェクトにテキストを入力するか、あるいはボイラープレート・オブジェクトを削除してください。


REP-1301:  クロス積内でグループ: <group name>のリンクを作成することはできません。

原因:	クロス積グループ内で、グループのデータ・リンクを作成しました。クロス積では、同レベルのディメンション・グループは許可されません
処置:	ディメンション・グループは、グループのチェーン以外で構成することはできません。同レベルのディメンション・グループは許可されません。


REP-1302:  クロス積は、複数の子グループを持つことはできません。

原因:	クロス積グループは、2つ以上の子グループを持っています。1つのクロス積グループは、1つの子グループしか持つことができません。
処置:	クロス積グループにある子グループを1つ残してすべて削除してください。


REP-1303:  問合せは、クロス積グループ: <group name>の完全に中、または完全に外になければなりません。

原因:	問合せを作成しましたが、その問合せのグループの一部がクロス積の内側あるいは上側、下側にあります。
処置:	各問合せのグループ枠が完全に、クロス積の内側あるいは上側、下側にあることを確認してください。


REP-1304:  クロス積グループ: <group name>には、別のクロス積が子として存在しています

原因:	別のクロス積グループを子とするクロス積グループを作成しました。この処理は、許可されていません。
処置:	クロス積グループの子グループが、クロス積グループにならないようにしてください。


REP-1305:  警告: 枠: <frame name>とオブジェクト: <object name>が交差しています。

原因:	レポート・レイアウトに、メッセージに示したオブジェクトを完全に囲んでいない枠が含まれています。従って、このオブジェクトは枠内に入っていると見なされません。
処置:	枠がオブジェクトを囲むようにする場合は、枠をサイズ変更するか、あるいは移動してください。


REP-1306:  サマリー列: <column name>に、無効なソースが指定されています。

原因:	サマリー列に、無効なソースを指定しました。サマリー列のソースは、そのサマリー列と同じグループあるいは下位のグループに属している必要があります。
処置:	サマリー列のソースを、そのサマリー列と同じグループあるいは下位のグループに属するように変更してください。


REP-1307:  サマリー列: <column name>に、無効な積順序が指定されています。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	サマリー列の「積順序」がソース列の積順序のサブセットになっていません。つまり、集計の「積順序」は、ソース列の「積順序」の一部が含まれたサブセットであることが必要です。
	ケース2:	サマリー列の「積順序」がソース列の「積順序」と一致していません。たとえば、ソース列の「積順序」がA、B、Cであるとすると、集計列の「積順序」はA（それ自体である場合）またはA、Bとなります。この集計の「積順序」を、B、Aとすることはできません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	サマリーの「積順序」を、ソース列の「積順序」のサブセットになるように変更してください。
	ケース2の場合:	サマリーの「積順序」を、ソース列の「積順序」と一致するように変更してください。


REP-1308:  プレースホルダ列: <column name>はクロス積ではサポートされていません。

原因:	プレースホルダ列を、クロス積グループ内に作成しようとしました。クロス積グループに、プレースホルダ列を含めることはできません。
処置:	プレースホルダを削除するか、あるいはクロス積グループの外側に移動してください。


REP-1309:  レポート・レベル・サマリー: <column name>で「割合」を求めることはできません。

原因:	「割合（%）」の「ファンクション」を付けて、レポート・レベルのサマリー（つまり、データ・モデルにあるすべてのグループの外側にあるサマリー）を作成しました。この「ファンクション」は常に100%になるので、レポート・レベル・サマリーでは意味がありません。
処置:	サマリーを削除するか、あるいは意味を持つグループに移動してください。


REP-1310:  ボイラープレート: <boilerplate name>が、存在しないフィールド: &<reference name>を参照しています。

原因:	ボイラープレート・オブジェクトが、存在しないフィールドを参照しています。参照対象のフィールドが削除されたか、あるいは改名された可能性があります。そのために、ボイラープレート・オブジェクトでのこの参照が、現在無効になっています。
処置:	状況に応じて、参照を削除するか、あるいは別のフィールドへの参照に置換するか、参照するフィールドを作成してください。


REP-1311:  ページ依存の参照を持つオブジェクト: <object name>は、固定サイズに変更されました。

原因:	フィールドあるいはボイラープレート・オブジェクトが、複数ページにわたって値を参照しています。（これは、前方参照と呼ばれています。）このようなレイアウト・オブジェクトは、大きさが水平方向と垂直方向の両方で固定されている必要があります。
処置:	レイアウト・オブジェクトの「水平拡張度」および「垂直拡張度」が、Report Builderで「固定」に変更されました。出力をチェックして、値が切り捨てられていないことを確認してください。切り捨てられている場合は、値が収まる大きさにレイアウト・オブジェクトを拡張してください。


REP-1312:  「ページ・レベル」列: <column name>は、チャート: <display name>から参照できません。

原因:	チャートに渡そうとしたReport Builder列の1つが、ページ・レベル・サマリー（つまり、「リセット位置」または「計算位置」が「Page」であるサマリー）であるか、あるいはページ・レベル・サマリーに依存しています。チャートに渡される列は、ページ・レベル・サマリーであっても、それに依存していてもいけません。
処置:	列をチャートに渡さないでください。


REP-1313:  「ページ・レベル」列: <column name>は、グループ・フィルタ: <group name>から参照できません。

原因:	グループ・フィルタで参照しようとしたReport Builder列の1つが、ページ・レベル・サマリー（つまり、「リセット位置」または「計算位置」が「Page」であるサマリー）であるか、あるいはページ・レベル・サマリーに依存しています。グループ・フィルタが参照する列は、ページ・レベル・サマリーであっても、それに依存していてもいけません。
処置:	グループ・フィルタで列を参照しないでください。


REP-1314:  フォーマット・トリガー: <program unit name>は、列: <column name>を無効な頻度で参照しています。

原因:	フォーマット・トリガーの1つが、誤った頻度に設定されている列を参照しています。
処置:	フォーマット・トリガーから列への参照を削除してください。


REP-1315:  グループ・フィルタ: <program unit name>は、アクセスできない列: <column name>を参照しています。

原因:	グループ・フィルタの1つが、アクセス不可の列を参照しようとしました。
処置:	グループ・フィルタから列への参照を削除してください。


REP-1316:  <object name>は、アクセスできない列: <column name>を参照しています。

原因:	プロシージャあるいはファンクションが、アクセス不可の列を参照しようとしました。
処置:	PL/SQLサブプログラムから列への参照を削除してください。


REP-1317:  ボイラープレート: <boilerplate name>は、ソース: <column name>のフィールドを無効な頻度で参照しています。

原因:	ボイラープレート・オブジェクトが、&fieldnameを使用してフィールドを参照していますが、2つのオブジェクトが異なる頻度に設定されています。たとえば、ボイラープレート・オブジェクトと参照しているフィールドが、別の繰返し枠内に設定されています。
処置:	ボイラープレート・オブジェクトとフィールドを同じ頻度に設定するか、あるいは参照を削除してください。


REP-1318:  トランザクションを読込み専用に設定中にエラーが発生しました。

原因:	READ ONLY=YESが指定されているとき、（COMMITによって）現行トランザクションが終了中で読込み専用トランザクションが起動中の間に、レポート実行が起動されてエラーが発生しました。あるいは、（COMMITによって）読込み専用トランザクションが終了中の間に、レポート実行が終了されてエラーが発生しました。
処置:	データベースに接続していることを確認して、前のトランザクションによってカーソルあるいはロックが保留状態のままになっていないことを確認してください。


REP-1319:  警告: システムのアンカー・アルゴリズムがアンカー・オブジェクト<object1 name>を一意に識別できません。代わりに<object2 name>を選択します。

原因:	指定されたオブジェクト（オブジェクト名1）が2つのオブジェクトから等距離にあります。結果として、Report Builderは、暗黙のアンカーを判断するのに標準の基準（最短距離）を使用できません。標準の基準が使用できないので、Report Builderは指定されたオブジェクト（オブジェクト名2）に、暗黙のアンカーを作成します。暗黙のアンカーが、実行のたびに異なる場合があることに注意してください。詳細は、「暗黙的なアンカーのアルゴリズム」を参照してください。
処置:	暗黙的なアンカーをランダムに作成するのを避けるには、指定されたオブジェクト（オブジェクト名1）を別のオブジェクトに明示的にアンカーしてください。


REP-1320:  プログラム単位: <program unit name>は無効なID: <column ID>を持つ列を参照しています。

原因:	無効なPL/SQL（たとえば、コンパイルしなかったPL/SQL）を持つレポートを実行しました。PL/SQLソースは、決定できない列の参照を含んでいました。
処置:	列が、PL/SQLソースの列の参照をチェックし、レポート内のすべてのPL/SQLソースを再コンパイルして、レポートを再実行してください。


REP-1322:  <object name>の後の改ページは無視されます。

原因:	別のオブジェクトによってアンカー（明示的にも暗黙的にも）されていないオブジェクトの「後で改ページ」を、アクティブにしました。この場合、「後で改ページ」は有効ではなく、無効です。これは警告で、エラー・メッセージではないことに注意してください。
処置:	オブジェクトに対する「後で改ページ」を「いいえ」にしてください。


REP-1323:  フォーマット・トリガー: <program unit name>では出力列を使用できません。

原因:	指定されたオブジェクトに対するフォーマット・トリガーで、Report Builder列またはパラメータの値を設定しようとしました。たとえば、ある条件（たとえば、IF :COUNT1 = 10）でCOUNT1という列の値は使用できますが、その値を割当て文（たとえば、COUNT1 = 10）に直接設定することはできません。
処置:	フォーマット・トリガーから、割当て文を削除してください。


REP-1324:  グループ・フィルタ: <group name>では出力列を使用できません。

原因:	指定されたグループに対するフィルタで、Report Builder列またはパラメータの値を設定しようとしました。たとえば、ある条件（たとえば、IF :COUNT1 = 10）でCOUNT1という列の値は使用できますが、その値を割当て文（たとえば、COUNT1 = 10）に直接設定することはできません。
処置:	グループ・フィルタから、割当て文を削除してください。


REP-1325: BETWEEN PAGEトリガーでは出力列を使用できません。

原因:	ページ間トリガーで、Report Builder列あるいはパラメータの値を設定しようとしました。たとえば、ある条件（たとえば、IF :COUNT1 = 10）でCOUNT1という列の値は使用できますが、その値を割当て文（たとえば、COUNT1 = 10）に直接設定することはできません。
処置:	グループ・フィルタから、割当て文を削除してください。


REP-1326:  <trigger name>は無効な頻度で列: <column name>に書き込みます。

原因:	レポート・トリガーで、Report Builder列の値をレポートの誤った頻度に設定しようとしました。参照および設定できるのは、レポート・レベル列あるいはパラメータのみです。ページ依存列（つまり、「リセット位置」が「Page」である列）あるいはページ依存列に依存する列の参照あるいは設定はできません。
処置:	値を参照あるいは設定する列およびパラメータが、レポート・レベル列およびパラメータであることを確認してください。


REP-1327:  列: <column name>は無効な頻度で列: <column name>に書き込みます。

原因:	式列で、Report Builder列の値を、レポートの誤った頻度に設定しようとしました。参照および設定できるのは、グループの階層における同じグループあるいは上位グループにある列のみです。たとえば、レポート・レベルの列の式は、その他のレポート・レベルの列のみを参照できます。
処置:	値を参照あるいは設定する列が、グループの階層における同じグループあるいは上位グループにあることを確認してください。


REP-1328: 信頼性の低いOSではROWLABEL列があるレポートを実行できません。

原因:	安全性の高くないデータベースに接続中に、安全性の高いデータベースを必要とするレポートを実行しようとしています。
処置:	安全性の高いデータベースに接続中に、レポートを実行してください。


REP-1329: 列: <column name>が列: <column name>にリンクできません。

原因:	子列がサマリーあるいは、式、プレースホルダ列であるデータ・リンクを作成しました。データベース列のみがリンク可能です。
処置:	データベース列を使用して、データ・リンクを作成してください。


REP-1330: 文字パラメータ: < parameter name > （問合せ:< query name >）は列の依存関係を変更できません。

原因:	レポートの実行時に、列の番号あるいはタイプ、名前を変更するか、あるいは計算された列に対する新しい依存性または新しいバインド参照を導入する字句パラメータを作成しました。
処置:	列を変更したり、あるいは新しい依存性またはバインド参照を導入しないように、字句パラメータを変更してください。


REP-1331: 列: <column name>が列: <column name >にリンクできません。
REP-1331: 列: <column name>が列: <column name >にリンクできません。子列が文字パラメータで定義されています。

原因:	子列の値が字句パラメータを参照するデータ・リンクを作成しました。この処理は、許可されていません。
処置:	データ・リンクの子列を別の列と置換してください。


REP-1332:  <group name>のグループ・フィルタは、列: <column name>を参照できません。参照列が有効なデータベース列ではないか、関連している問合せに依存しています。

原因:	グループの問合せか、あるいはそれより上位の問合せにないデータベース列を参照するグループ・フィルタか、あるいは非関連列に依存する計算された列を参照するグループ・フィルタを作成しました。
処置:	グループ・フィルタから、違反している参照を削除してください。


REP-1333: サポートできないレイアウトです。マトリックスが別のマトリックスの内側にあってはなりません。

原因:	別のマトリックス・レイアウト内にネストされたマトリックス・レイアウトを作成しました。
処置:	マトリックス・レイアウトは、別のマトリックス・レイアウト内にネストすることはできません。これを避けるために、レイアウトを再設計してください。


REP-1335:  警告: 可変に変更されたテキスト: <boilerplate name>は固定/定義済み幅として扱われます。

原因:	「水平拡張度」および「垂直拡張度」の値が「可変」または「拡張」に設定されていましたが、レポートには、90度の倍数ではない角度に回転されたボイラープレート・テキスト・オブジェクトが含まれています。この場合、「水平拡張度」は「固定」（「拡張」を指定した場合）として、あるいは「縮小」（「可変」を指定した場合）として扱われ、この警告が表示されます。
処置:	このボイラープレート・オブジェクトに対する「水平拡張度」および「垂直拡張度」の値を変更してください。


REP-1336:  フィールド: <field name>のソースが、ページ・レベル: <column name>.<group name>です。

原因:	指定されたフィールドが、指定されたグループが所有するページ・サマリーを参照していますが、そのフィールドを囲むグループに対する繰返し枠がありません。
処置:	ソースがフィールドを囲む指定されたグループである、繰返し枠を作成してください。そのような繰返し枠がすでに存在する場合は、それを拡張してフィールドを囲むようにしてください。


REP-1337:  ボイラープレート: <boilerplate name>が、フィールド: <field name>を参照していますが、そのソースがページ・レベル<column name>.<group name>です。

原因:	指定されたボイラープレート・オブジェクトが、ページ･レベルの「ソース」を参照するフィールドを参照していますが、そのフィールドを囲む繰返し枠（「ソース」が指定されたグループである枠）がありません。
処置:	ソースがフィールドを囲む指定されたグループである、繰返し枠を作成してください。そのような繰返し枠がすでに存在する場合は、それを拡張してフィールドを囲むようにしてください。


REP-1338: 列モードは、繰返し枠: <frame name >で使用できません。

原因:	設定が次のいずれかの条件を満たしていない繰返し枠に対して、「列モード」をアクティブにしました。
	「印刷方向」は「縦」で、「垂直拡張度」は「固定」。
	「印刷方向」は「横」で「水平拡張度」は「固定」。
処置:	繰返し枠の「印刷方向」あるいは「垂直拡張度」または「水平拡張度」を変更するか、あるいは「列モード」を「いいえ」にしてください。


REP-1339:  チャート: <display name>にデータ列の指定がありません。

原因:	「チャート問合せ」に対して値を指定しましたが、レポートからチャート・モジュールに渡す列がありません。
処置:	レポートからチャート・モジュールにデータを渡さない場合は、「チャート問合せ」および「ソース」に対して何も指定しないでください。データを渡す場合は、「チャート問合せ」および「ソース」の他に、渡す列を指定してください。


REP-1340: レポート定義<report name>で列と合致しません。

原因:	別のコンポーネント（たとえば、Form Builder) がReport Builderに問合せを渡して、渡された列とReport Builderが期待した列の間に不一致があるときに、このエラーが発生します。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	Report Builderが、コールしているアプリケーションから実際に渡された列数より少ない数の列、あるいは多い数の列を持っています。
	ケース2:	コールしているアプリケーションのパラメータ・リストでの列の記述が、Report Builderが持っているものとは異なっています。たとえば、レポートの問合せが文字列を選択しており、コールしているアプリケーションがその列に日付データ型を割り当てている場合に、このエラーが発生します。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	コールしているアプリケーションが、Report Builderが持っている列数と同じ数の列を渡していることを確認してください。
	ケース2の場合:	コールしているアプリケーションが渡している列のデータ型および名前が、レポートのデータ型および名前と一致していることを確認してください。


REP-1341:  警告: 列: <column name>で、データが切り捨てられたかもしれません。

原因:	レポートのデータベース列の幅が、データベースにおける幅より小さく定義されています。レポート定義の作成後に、データベースの列が更新されるときに、このエラーが発生する場合があります。
処置:	問合せを、強制的に解析し直してください。1つの方法として、「SELECT文」フィールドにある1行の終わりに空白を入力してから、「SQL問合せ文」ダイアログを適用するという方法があります。


REP-1342:  問合せ: <query name>へのデータ・リンクのタイプは、Oracle Server以外では無効です

原因:	START WITH句付きでデータ・リンクを作成し、非Oracleデータベースに接続中に実行する場合に、このエラーが発生します。START WITHは、Oracleのみでサポートされています。
処置:	START WITHを使用しているデータ・リンクを削除するか、あるいはOracleに接続してください。


REP-1343:  ボタン: <button name>は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1344:  ボタン: <button name>にはアクション・ソース・ファイルがありません。

原因:	指定されたボタンに対して、「マルチメディア・ファイル」のアクションを指定しましたが、ソース・ファイルを指定していないか、あるいは存在しないソース・ファイルを指定しました。
処置:	指定されたボタンのプロパティ・パレットをオープンして、ボタン・アクションのソースとして有効なファイルを選択していることを確認してください。詳細は、「ボタン・プロパティ」を参照してください。


REP-1345:  ボタン: <button name>のソース列は無効です。

原因:	指定したボタンに対して、「マルチメディア列」のアクションを指定しましたが、ソース列を指定していないか、あるいは無効なソース列を指定しました。
処置:	指定されたボタンのプロパティ・パレットをオープンして、ボタン・アクションのソースとして有効な列を選択していることを確認してください。ユーザーが作成したボタンの詳細は、「ボタン・プロパティ」を参照してください。


REP-1346:  ボタン: <button name>は、間違った頻度で、ソース列: <column name>を参照しています。

原因:	指定されたボタンのプロパティ・パレットで指定された列が、そのボタンを囲む繰返し枠のグループの下位のグループにあります。
処置:	ボタンを、ソース・グループが指定された列を含むグループあるいはその上位のグループにある繰返し枠に移動してください。あるいは可能ならば、指定された列を囲んでいる繰返し枠のグループに移動してください。


REP-1347:  ボタン: <button name>のアイコン・ファイルは無効です。

原因:	ボタン表面のアイコン・ファイルとして、無効なファイルあるいは存在しないファイルを指定しました。
処置:	アイコン・ファイルが存在していて、正しい形式であり、壊れていないことを確認してください。


REP-1348: ソース列のフィールド: <field name>は、サウンド形式、またはビデオ形式です。

原因:	フィールドのソースとして、サウンドあるいはビデオを含む列を指定しましたが、フィールドは、サウンドおよびビデオを表示できません。
処置:	フィールドのソースとして、別の列（サウンドあるいはビデオではない列）を指定してください。


REP-1349:  ボタン: <button name>からPL/SQLアクションが抜けています。

原因:	指定されたボタンのアクションとして機能しているPL/SQLトリガーが、存在しないPL/SQLを参照しています。
処置:	トリガーをデバッグして、有効なプログラム単位を参照していることを確認してください。


REP-1350:  アクション・トリガー: <program unit name>では出力列が使用できません。

原因:	ボタン・アクションとして機能しているPL/SQLトリガーに、値を戻すバインド変数が含まれています。PL/SQLアクション・トリガーは、値を戻せません。
処置:	PL/SQLから、バインド変数を削除してください。


REP-1351:  警告: ボタン: <button name>のアイコン: <icon name>が見つかりません。

原因:	指定されたボタンのアイコンが、見つかりません。レポートが実行されますが、ボタンはブランクで表示されます。
処置:	指定されたボタンのプロパティ・パレットをオープンして、指定したアイコンが存在していて、正しい形式であり、正しいパス情報を組み込んであることを確認してください。


REP-1352:  このレポートで指定されているフォントがNLS_LANGで指定されたキャラクタ・セット中にありません。

原因:	NLS_LANG環境変数が、フォントが使用できないキャラクタ・セットを指定しています。
処置:	NLS_LANGで指定されたキャラクタ・セットに存在するフォントを選択してください。あるいは、レポートで指定されたフォントの代わりに使用可能なフォントが使用されるように強制するために、フォント・エイリアス・ファイルを使用してください。


REP-1353: レイアウト・オブジェクト: <layout object name>のWebプロパティは、フィールドまたは列: <field or column
REP-1353:  レイアウト・オブジェクト: <layout object name>のWebプロパティは、フィールドまたは列: <field or column name>を無効な頻度で参照しています。

原因:	レイアウト・オブジェクト・プロパティの1つ（「Bookmark」、「Action」、「Hyperlink」または「Linktag」）が、フィールドまたは列を参照していますが、2つのオブジェクトが同じ頻度に配置されていません。たとえば、レイアウト・オブジェクトは、列があるグループとは別のグループにソースがある繰返し枠内に配置されています。
処置:	レイアウト・オブジェクトを列オブジェクトと同じ頻度にある繰返し枠内に配置するか、あるいは参照を削除してください。


REP-1354:  レイアウト・オブジェクト: <layout object name>のWebプロパティは、ページ依存のフィールドまたは列: <field or column name>を参照しています。

原因:	レイアウト・オブジェクト・プロパティの1つ（「ブックマーク」、「アクション」、「ハイパーリンク」または「Linktag」）が、ページ計算または可変のページ合計数を参照しているフィールド・ボイラープレート・オブジェクトを参照しています。Webプロパティが参照できるのは、ページ計算をベースにしていない列およびフィールドのみです。
処置:	ページに従属するフィールドまたは列へのWebプロパティからの参照を削除してください。


REP -1355:  PL/SQLベースの問合せ<query name>にPL/SQLがありません。

原因:	PL/SQLベースの問合せを作成しましたが、この問合せにPL/SQLを入力しませんでした。
処置:	問合せにPL/SQLを入力してください。


REP 1356: PL/SQLベースの問合せ<query name>に列をリンクすることはできません。
REP -1356:  PL/SQLベースの問合せ<query name>に列をリンクすることはできません。

原因:	意図的な列リンク条件を設定するため、ある列をPL/SQLベースの問合せに存在する別の列にバインド変数としてリンクしようとしました。
処置:	意図的な列リンク条件を設定するには、グループ・リンクを作成してPL/SQLベースの問合せ内の列をバインド変数として使用できます。


REP 1357:  外部キー・リンクの自動作成はSQL問合せでのみ可能です。
REP -1357:  外部キー・リンクの自動作成はSQL問合せでのみ可能です。

原因:	自動的に外部キー・リレーションシップに基づいた列リンクを作成するように、2つの問合せ間のリンクをドラッグしました。この操作は2つのSQLデータ問合せ間でしか行えません。
処置:	この操作を2つのSQLデータ問合せ上で行うか、PL/SQLベースの問合せをSQLに変更してください。


REP-1365:  Expressベースの問合せ<query name>に列をリンクすることはできません。
REP1365:  Expressベースの問合せ<query name>に列をリンクすることはできません。

原因:	Expressベースの問合せである別の列に列をリンクしようとしましたが、この処理は許可されていません。
処置:	意図的な列リンク条件を設定するには、グループ・リンクを作成してExpressベースの問合せ内の列をバインド変数として使用できます。


REP-1366:  オブジェクト: <object name>のXML設定は、ページ従属列: <column name>を参照しています。
REP1366: オブジェクト: <object name>のXML設定は、ページ従属列: <column name>を参照しています。

原因:	オブジェクトのXMLプロパティの1つが、ページ計算またはページ変数の総数を含む列を参照しています。XML設定は、ページ計算に基づく列を参照できません。
処置:	ページに従属する列へのXML設定からの参照を削除してください。


REP-1367:  オブジェクト: <object name>のXML設定は、フィールドまたは列: <field or column name>を無効な頻度で参照しています。
REP-1367: オブジェクト: <object name>のXML設定は、列: <column name>を無効な頻度で参照しています。

原因:	オブジェクトのXMLプロパティの1つは、列を参照していますが、列&columnnameはオブジェクトよりも高い頻度を持っています（たとえば、列は、その列を参照するオブジェクトとは別のグループにある場合があります）。
処置:	参照先のフィールドまたは列と同じ頻度になるようにオブジェクトを移動する（たとえば、同等以下のグループに配置する）か、参照を削除してください。


REP-1400:  coxrを初期化できませんでした。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1401:  <program unit name>: 致命的なPL/SQLエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1402:  <program unit name> : PL/SQL例外を処理できません。
REP-1402:  '<program unit name>': PL/SQL例外を処理できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1403:  <program unit name>: PL/SQLプロシージャの一時停止が無効です。

原因:	PL/SQL構成体が、実行中または生成中に一時停止されました。
処置:	PL/SQL構成体をデバッグおよび再コンパイルしてください。


REP-1404何らかの理由でコンパイルに失敗しました。
REP-1404:  何らかの理由でコンパイルに失敗しました。

原因:	レポートの生成中に、PL/SQLコンパイルが失敗しました。
処置:	PL/SQL構成体をデバッグしてください。


REP-1405:  実行可能なコードではありません。

原因:	PL/SQL構成体が正しくコンパイルされなかったか、または他のなんらかの理由で実行できませんでした。
処置:	PL/SQL構成体をデバッグしてください。


REP-1406:  パラメータ化されたコードは直接実行できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1408:  PL/SQLを初期化できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1412PL/SQLファンクション: <program unit name>は無効な値を返したか、値を返しませんでした。
REP-1412:  PL/SQLファンクション: <program unit name>は無効な値を返したか、値を返しませんでした。

原因:	戻り値を指定していないPL/SQLファンクションがレポートに含まれています（たとえば、TRUEやFALSEを戻さないフォーマット・トリガー）。
処置:	ファンクションに、それぞれのコード・パスに対する戻り文が組み込まれていることを確認してください。


REP-1414:  <program unit name>: 実行するためのライブラリが見つかりませんでした。

原因:	これはほとんどの場合、異常な状態です。
処置:	PL/SQLコードをチェックして、再コンパイルしてください。それでも復旧しない場合は、「異常な状態」.を参照してください。


REP-1415: <program unit name>: ユーザー・イグジット<user exit name>は不明です。
REP-1415:  <program unit name>: ユーザー・イグジット: <user exit name>は不明です。

原因:	ユーザー・イグジットがコールされましたが、見つかりませんでした。
処置:	ユーザー・イグジットに対して正しい名前を使用していること、またユーザー・イグジットがコンパイルされていて、リンクされていることを確認してください。


REP-1416: <program unit name>: ユーザー・イグジット<user exit name>.<submessage>
REP-1416:  <program unit name>: ユーザー・イグジット: <user exit name>.<submessage>

原因:	ユーザー・イグジットにエラーが発生しました。考えられるエラーは、次のとおりです。参照されている列が不明である、または列値が切り捨てられている、ユーザー・イグジットが見つかりません。
処置:	サブメッセージに基づいて、ユーザー・イグジットをデバッグしてください。有効な列を参照していて、ユーザー・イグジットがアクセス可能であることを確認してください。適切なライブラリ/ユーザー・イグジットにリンクすることにより、レポートがスタンドアロンで実行できるようになります。


REP-1417:  <program unit name>: 無効な数値引数が<procedure name>に渡されました。

原因:	参照したパッケージ・プロシージャでは引数を整数にするのが望ましいのですが、指定されませんでした。
処置:	パッケージ・プロシージャを参照しているPL/SQLが、そのプロシージャに正しく整数を渡していることを確認してください。PL/SQLパッケージ・プロシージャの詳細は、「Report Builder PL/SQLパッケージ: SRW」を参照してください。


REP-1418:  <program unit name>: <procedure name>にNULL引数が渡されました。

原因:	ユーザー定義のPL/SQLサブプログラムによって、またはパッケージ・サブプログラムに1つ以上のNULL引数が渡されたことによって、例外SRW.NULL_ARGUMENTSが呼び出されました。
処置:	この例外を呼び出す可能性があるPL/SQLコードをチェックしてください。さらに、指定されたパッケージ・サブプログラムに渡されている引数リストをチェックしてください。


REP-1419:  <program unit name>: PL/SQLプログラムを強制終了しました。

原因:	PL/SQL構成体に致命的なエラーがあって、中止しました。
処置:	PL/SQL構成体にエラーがないかどうかチェックしてください。
原因:	壊れた.RDFファイルが、REP-1419 'beforerep'エラーの原因になっている場合があります。
処置:	.RDFファイルを再作成します。
原因:	レポートの複数のフィールドが、そのレポートで使用できないデータ（たとえば、無効なPL/SQL参照）にアクセスしています。
処置:	レポートで問い合されたすべての表および列が、a）使用可能か、さらに、b）レポートで設定されたパラメータに一致するデータで配置されているかを確認してください。


REP-1420:  <program unit name>: PL/SQLプログラムがプログラム・エラーを引き起こしました。

原因:	ユーザー定義のPL/SQLサブプログラムによって、または異常な状態のために、例外SRW.PROGRAM_ERRORが呼び出されました。
処置:	この例外を呼び出す可能性があるPL/SQLコードをチェックしてください。例外を呼び出しているPL/SQLコードがない場合は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1421:  <program unit name>: <procedure name>にある、誤ったタイプの列を渡そうとしています。

原因:	パッケージ・プロシージャに名前を渡した列のデータ型が、そのパッケージ・プロシージャの正しいデータ型ではありません（たとえば、パッケージ・プロシージャは「CHARACTER」データ型の列を期待していましたが、渡されたのは別のデータ型の列でした）。
処置:	パッケージ・プロシージャを参照するPL/SQLをデバッグして、パッケージ・プロシージャに正しいデータ型の列名を渡していることを確認してください。さらに、パッケージ・プロシージャの構文をチェックして、正しい参照を行っていることを確認してください。PL/SQLパッケージ・プロシージャの詳細は、「Report Builder PL/SQLパッケージ: SRW」を参照してください。


REP-1422:  この名前のプロシージャはすでに存在しています。

原因:	既存のPL/SQLプロシージャと同じ名前で、新規のPL/SQLプロシージャを作成しようとしました。
処置:	新規プロシージャの名前を変更するか、または既存のプロシージャの名前を変更してください。


REP-1423:  <program unit name>: 問合せの実行を開始した後では最大行数を変更できません。

原因:	問合せがフェッチする行数を減らすために、SRW.SET_MAX_ROWパッケージ・プロシージャを使用しました。しかし、SRW.SET_MAX_ROWをコールしたのは、問合せのフェッチ後でした。
処置:	SRW.SET_MAX_ROWをBeforeReportトリガーに移動してください。


REP-1424:  <program unit name>: srw.set_maxrowの実行中に内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1425:  <program unit name>: DO_SQLパッケージの実行中にエラーが発生しました - <embedded message>。

原因:	Report BuilderがSRW.DO_SQLコールを実行中に、エラーが発生しました。このメッセージ内に、Report Builderメッセージが埋め込まれています。また、発生したエラーについて説明しているOracleエラー・メッセージも埋め込まれている場合があります。
処置:	SRW.DO_SQL内のエラーは、SQLエラーの結果であることがほとんどです。『Oracle8 Server SQLリファレンス』を参照して、SRW.DO_SQLコールにあるSQL文が正しいことを確認してください。


REP-1426:  <program unit name>: <procedure name>は無効なコンテキストから実行されています。

原因:	無効な領域から、指定されたパッケージ・プロシージャをコールしようとしました。たとえば、SRW.SET_ATTRを式からコールすることはできません。
処置:	PL/SQLコードを変更して、そのコンテキストからパッケージ・プロシージャをコールしないようにしてください。


REP-1427:  <program unit name>: <procedure name>で参照されている問合せ名は存在しません。

原因:	Before ReportトリガーにSRW.SET_MAXROWプロシージャのコールを組み込みましたが、そのプロシージャコールで参照されている問合せが存在しません。
処置:	レポートの既存問合せを参照するように、SRW.SET_MAXROWプロシージャのコールを変更してください。


REP-1428:  <program unit name>:<procedure name>の実行中にエラーが発生しました。

原因:	ユーザー定義のPL/SQLサブプログラムによって、またはSRW.RUN_REPORT呼出し後に異常な状態になったため、例外SRW.RUN_REPORT_FAILUREがコールされました。
処置:	この例外を呼び出す可能性があるPL/SQLコードをチェックしてください。例外を呼び出しているPL/SQLコードがない場合は、SRW.RUN_REPORTに渡されたコマンド・ライン文字列をチェックしてください。指定されたレポートが存在し、すべてのパラメータ値が正しいことを確認してください。さらに、PL/SQLコードを持つレポートがBATCH=YESを含むコマンド・ライン文字列にコールされている場合は、BATCH=NOは許されていませんので注意してください。詳細は、「SRW.RUN_REPORT」を参照してください。


REP-1429:  <program unit name>: batch=noでは、<procedure name> を起動できません。

原因:	BATCH=NOを含むコマンド・ライン文字列を使用してSRW.RUN_REPORTプロシージャのコールを組み込みましたが、これは許されていません。
処置:	SRW.RUN_REPORTコマンド文字列から、BATCH=NOを削除してください。


REP-1430:  レポート: <filename>のREPファイルは作成できません。コンパイル・エラーが発生しています。

原因:	変換しようとしているレポート内のPL/SQLに、エラーがあります。
処置:	レポートをオープンして、PL/SQLをデバッグしてください。


REP-1433:  <program unit name>: ユーザー・イグジット: <user exit name>の実行中にエラーが発生しました。

原因:	メッセージで命名されているユーザー・イグジットの実行中に、エラーが発生しました。
処置:	ユーザー・イグジットをデバッグして、リンクされていることを確認してください。


REP-1434:  <program unit name>: <procedure name>がユーザーIDで起動できません。

原因:	ユーザID/パスワードを含むコマンド・ライン文字列を使用してSRW.RUN_REPORTプロシージャのコールを組み込みましたが、これは許されていません。
処置:	SRW.RUN_REPORTコマンド文字列から、ユーザID/パスワードを削除してください。


REP-1435:  <program unit name>: 列<column name>の値が切り捨てられました。

原因:	列（たとえば、プレースホルダ）に、その列幅に収まりきらない大きな値が割り当てられたので、 SRW.TRUNCATED_VALUE例外が呼び出されました。例外は処理されず、このエラーが呼び出されました。
処置:	列の幅を、割り当て値を収めるのに十分な幅にするか、またはPL/SQLソースで例外をハンドルしてください。


REP-1436:  <program unit name>: PL/SQLがスコープにないオブジェクトを参照しています。

原因:	パラメータの「有効化トリガー」フィールドで、レポート列を参照するPL/SQLソースを入力しました。この処理は、許可されていません。
処置:	パラメータの「有効化トリガー」からレポート列への参照を削除してください。


REP-1437:  PL/SQL開発環境（DE）でランタイム・エラーが発生しました。

原因:	これはほとんどの場合、異常な状態です。
処置:	問題の詳細は、一緒に示される開発環境エラー・メッセージを参照してください。問題を自分では解決できない場合は、「異常な状態」.を参照してください。


REP-1438:  GETREFファンクション・パラメータ: <parameter name>は、LONG、LONG RAW、RAWいずれかの型である必要があります。

原因:	CDE_MM.GET_REFコールの2番目のパラメータが、タイプがLONGまたはLONG RAW、RAWではない列を指定しています。
処置:	正しいタイプの列を指定するように、2番目のパラメータを変更してください。


REP-1439:  プログラム単位がランタイム専用レポートであるために、コンパイルできません。

原因:	プログラム単位が、外部プラットフォームまたはPL/SQLの旧バージョンに属しています。
処置:	.repファイルのかわりに、.rdfファイルを使用するか、または.repファイルを生成してください。


REP-1508:  クロス積: 計算値が見つかりません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1510: 列: <column name>を計算できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1517:  列: <column1 name>が、互換性のない頻度を持つ列: <column2 name>を参照しています。

原因:	データ・モデルにある列が、データ・モデル中の別の列（たとえば、「式」フィールド内の列）を参照していますが、2つの列は両立しないグループに割り当てられています。たとえば、「グループ」が「レポート」である式列が、「グループ」が「G_Emp」である列を参照した場合に、このエラーが発生します。
処置:	列の参照を削除するか、または参照している列を参照されている列のグループと両立するグループに割り当ててください。


REP-1518: 内部エラー: <Oracle message>です（グループ:＜group name＞の処理中）。
REP-1518:  内部エラー: <Oracle message>です（グループ:<group name>の処理中）。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1607:  レコード・マネージャ: レポート・レベル列:rdcagt()で使用できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1610:  レコード・マネージャ: 内部結合を持つ問合せに「最大行数」の設定があります。

原因:	ほとんどの場合、複数問合せクロス積のセル問合せで、SRW.SET_MAXROWを使用して「最大フェッチ行」を設定したことが原因です。
処置:	セル問合せに対するSRW.SET_MAXROWへのコールを削除してください。


REP-1760: ユーティリティ・エラー: 内部エラー#1です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1761: 内部エラー<context info>です（<object type>'<object name>'処理中）。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1762:  内部エラー<context info>です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1780:  スタック・ユーティリティ: 割当ての間にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1781:  スタック・ユーティリティ: 'push'の間にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1782:  スタック・ユーティリティ: 'pop'の間にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1783:  スタック・ユーティリティ: 空のスタックをポップしようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1800:  フォーマット・エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1801:  「ファイルの読込み」フィールドのファイル形式が不明です。

原因:	ファイル列を作成しようとしましたが、入力したファイル形式が無効です。
処置:	値リストを表示して、有効なファイル形式を選択してください。


REP-1802:  テキスト・ファイルからフィールドの内容を読み込めません。

原因:	列の「ファイルからの読込み」をチェックしましたが、Report Builderは列が指し示したファイルを見つけられませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ファイルが存在しません。
	ケース2:	ファイルのアクセスに必要な権限がありません。
	ケース3:	システム・エラーによって、そのファイルの検索ができなくなりました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	「ファイルからの読込み」のチェックを解除するか、または必要なファイルを作成してください。
	ケース2の場合:	可能であれば、権限を更新してください。
	ケース3の場合:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-1803:  宛先ファイル: <filename>がオープンできません。

原因:	レポートに指定した宛先ファイルを、オープンできませんでした。
処置:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-1804:  プリンタ定義ファイル: <filename>がオープンできません。

原因:	指定したプリンタのプリンタ定義ファイルを、オープンできませんでした。
処置:	使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、またはシステム管理者に連絡してください。


REP-1805:  メール・テキスト・ファイル: <filename>がオープンできません。

原因:	メール・メッセージにレポート出力を送信しようとしましたが、メッセージ・ファイルをオープンできませんでした。
処置:	Oracle*Mailのマニュアルを参照するか、サポート担当に連絡してください。詳細は、サポート担当への連絡を参照してください。


REP-1806:  メール・コマンド・ファイル: <filename>がオープンできません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1807:  メール・レポート・コマンドが失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1808:  印刷コマンド・ファイルがオープンできません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1809:  印刷レポート・コマンドが失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1810:  キャラクタのレポートを実行するためにReport Builder ASCIIドライバの使用に切り替えています。

原因:	プリンタまたはファイルに、PostscriptドライバとMicrosoft Windows Generic Textドライバのどちらかを使用して、キャラクタ・モード・レポートを印刷しようとしています。
処置:	処置は不要です。


REP-1811:  チャートの生成中にエラーが発生しました。

原因:	Report Builderが、チャート生成のためにチャート・ランタイム実行プログラムをコールしましたが、チャートは作成されませんでした。
処置:	指定されたチャート・モジュールが存在して、実行できることを確認してください。


REP-1812:  フォーマットされたページが多すぎます。データが多すぎるか、レポートの定義にエラーがあります。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	捕捉しようしたデータが多すぎたので、設定されたユーザー定義制限に到達しました。
	ケース2:	レポート定義内でエラーに到達しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	プログラムの実行を終了してください。PRODUCT_PROFILE表内のPAGE_LIMITの値をチェックしてください。その値が「0（ゼロ）」、またはレポートをフォーマットするのに十分な大きさの値であることを確認してください。 値が「0（ゼロ）」ということは、ユーザーがページ数の制限なしにフォーマットができるということです。
	ケース2の場合:	デザイナにあるレポートをデバッグしてください。


REP-1813: オブジェクト: <object name>は大きすぎるため、マトリックス・セルに入りません。
• REP-1813:  オブジェクト: <object name>は大きすぎるため、マトリックス・セルに入りません。

原因:	マトリックス・セル内にフェッチされたデータが、セルの容量を超えています。 たとえば、セルに変数フィールドが含まれていて、データが期待されたより長い可能性があります。
処置:	フェッチされたデータが収まるまでマトリックス・セルを拡大するか、またはデータを再定義してください。


REP-1814:  レポートをフォーマットできません。オブジェクト: <object name>は、<location>に収まりません。

原因:	参照されたオブジェクトが原因で、一番最後にフォーマットされたページが、その前のページとまったく同じ状態で始まるようになっています。そのため、異常終了させるまでフォーマットが循環します。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	「印刷オブジェクト・オン」が「全ページ」になっているオブジェクトが、次ページにオーバーフローしています。
	ケース2:	サイズ設定が「可変」または「拡張」になっているオブジェクトは、レイアウト・モデル・エディタではページ境界線外に拡張して表示されませんが、レポートがフォーマットされるとページ境界線外に拡張して表示されます。
	ケース3:	繰返しフレームは、レイアウト・モデル・エディタではページ境界線外に拡張して表示されませんが、レポートがフォーマットされるとページ境界線外に拡張して表示されます。
処置:	参照されているオブジェクトをガイドとして使用して、レポート・レイアウト内にページ境界線外に拡張しているオブジェクトがないどうかを調べてください。注意: メッセージで参照されているオブジェクトは、境界線外に拡張しているオブジェクトです。このオブジェクトは、別のオブジェクトに押されて境界線外に出ている場合があり、この2番目のオブジェクトの変更が必要な場合があります。


REP-1815:  無効なOracle番号が検出されました。

原因:	列の値を与える式が、値の指定に失敗しました。
処置:	レポート列にある式をデバッグして、それぞれの式が、必要な場合に値を指定していることを確認してください。


REP-1816: 「部数」に値が指定されていません。印刷はされません。

原因:	「ランタイム・パラメータ・フォーム」または「印刷」ダイアログ・ボックスで、部数を0（ゼロ）に指定しました。
処置:	部数の値を1以上に指定してください。


REP-1817:  終了ページの後に開始ページがあります。ページ印刷はされません。

原因:	「印刷」ダイアログ・ボックスで、終了ページ番号より大きい開始ページ番号を指定しました。
処置:	開始ページ番号が終了ページ番号より小さくなるように、開始ページ番号か終了ページ番号を変更してください。


REP-1818:  イメージ・フォーマットのデータを読み込めません。

原因:	このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ファイルまたはデータベース列を、イメージを含んでいるものとして読み込もうとしましたが、そのファイルまたは列の内容は、誤った形式になっています。
	ケース2:	指定したReport Builder列の幅が小さすぎるために、イメージを切り捨てている可能性があります。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	有効な形式のイメージを含むファイルまたは列を指定していることを確認してください。
	ケース2の場合:	イメージを表示できるだけの大きさになるように、Report Builder列の幅を変更してください。


REP-1819:  ファイル名: <filename>は、プラットフォーム最大<number>文字よりも長いです。

原因:	ファイル名に、プラットフォームで許されている最大値より長い名前を指定しました。ほとんどの場合、「ファイルからの読込み」を使用してファイルにアクセスしていて、データベースにあるファイル名が長すぎることが原因です。
処置:	データベースが壊れていないことを確認するか、または指定された長さのファイル名を受け入れるプラットフォーム上でレポートを実行してください。 あるいは、この両方の操作を行ってください。


REP-1820:  ビットマップ・レポートの実行にReport Builder ASCIIドライバを使用することができません。

原因:	Report Builder ASCIIドライバがデフォルトのプリンタであるときに、ビットマップ・レポートを印刷しようとしています。この処理は、許可されていません。
処置:	別のプリンタを選択してから、レポートを印刷してください。


REP-1825: BEFORE REPORTトリガーがFALSEを戻しました。

原因:	レポートに、TRUEではなくてFALSEの値を戻した「BEFORE REPORT」トリガーが組み込まれています。トリガーがFALSEの値を戻すと、レポートのフォーマットが停止します。
処置:	使用している「BEFORE REPORT」トリガーが、TRUEの値を戻すように設定してください。


REP-1826:  BETWEEN PAGESトリガーがFALSEを戻しました。

原因:	レポートに、TRUEではなくてFALSEの値を戻した「BETWEEN PAGES」トリガーが組み込まれています。トリガーがFALSEの値を戻すと、レポートのフォーマットが停止します。
処置:	使用している「BETWEEN PAGES」トリガーが、TRUEの値を戻すように設定してください。


REP-1827:  書式マスクのカッコが対応していません。

原因:	書式マスクに、一致していないカッコがあります。
処置:	書式マスクを編集して、必要なカッコを挿入してください。


REP-1828:  書式マスクには、カッコは最大で1組しか入れられません。

原因:	書式マスクで2組以上のカッコを使用しました。
処置:	書式マスクでは、使用するカッコは1組のみにしてください。


REP-1829:  書式マスクの中で左カッコは右カッコに先行していなければなりません。

原因:	書式マスクで、カッコの順序を逆にしました。 つまり、右カッコ（閉じるカッコ）を左カッコ（開くカッコ）の前に使用しました。
処置:	書式マスクを編集して、カッコの順序を逆にしてください。


REP-1830:  書式マスクの指数フィールドには、Eをきっかり4つ入力してください。

原因:	フィールドに対して科学表記法の使用を指定しているとき、入力したEの数が多すぎるか、または少なすぎました。 4つのEを入力してください。
処置:	4つのEを持つ書式マスクを入力してください。 出力に余分なEを表示する場合は、それらのEを引用符（"）内に入れてください。


REP-1831:  書式マスクの閉じ引用符がありません。

原因:	書式マスクで、開く引用符（"）を文字列の前に入力しましたが、閉じる引用符を入力しませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	文字列の後に、閉じる引用符を入力し損いました。
	ケース2:	文字列の開始と終了の引用符内に、1つの引用符を入力しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	文字列の後に、終了の引用符を追加してください。
	ケース2の場合:	文字列の内側にある引用符の次に、もう1つの引用符を入力してください。


REP-1832:  書式マスクの中の文字: <character>は無効です。

原因:	書式マスクでは無効な文字を、書式マスクに入力しました。
処置:	不正な文字を削除してください。詳細は、「書式マスク」を参照してください。


REP-1833:  書式マスクには、少なくとも1桁なければなりません。

原因:	入力した書式マスクに、数字が含まれていません。マスクには、数字を表すトークンが少なくとも1つは入っている必要があります。
処置:	書式マスクに、数字を表すトークンを入力してください。数字を表すトークンは、0、9、*およびSです。 詳細は、「書式マスク」を参照してください。


REP-1834:  書式マスクには、'<'文字は2つ以上使用できません。

原因:	書式マスクに、2つの<を入力しました。<を間違って1つ余分に入力したか、または余分な<を文字列の一部にしようとしました。注意: 連続して入力しなくても、複数の>はエラーの原因になります。
処置:	余分な<を削除するか、その<を出力に表示する場合には、文字列の一部として引用符（"）の内側に入れてください。


REP-1835:  書式マスクには、'>'文字は2つ以上使用できません。

原因:	書式マスクに、2つの>を入力しました。>を間違って1つ余分に入力したか、または余分な>を文字列の一部としようとしました。注意: 連続して入力しなくても、複数の>はエラーの原因になります。
処置:	余分な>を削除するか、その>を出力に表示する場合には、文字列の一部として引用符（"）の内側に入れてください。


REP-1836:  書式マスクの中で、'<'は、'>'の前になければなりません。

原因:	書式マスクで、<は、>の前に来る必要があります。
処置:	出力に表示されるすべての<と>が、引用符（"）の内側に置かれていることを確認してください。数列の開始と終了を表す<と>については、書式マスク内で<が>の前にあることを確認してください。


REP-1837:  書式マスクには、小数点は2つ以上使用できません。

原因:	複数の小数点を持つ書式マスクを入力しました。
処置:	出力に表示する余分な小数点は、引用符（"）内に置いてください。引用符の外側にある余分な小数点を削除してください。


REP-1838:  書式マスクには、スケール・ポイントは2つ以上使用できません。

原因:	書式マスク内に、トークンVを2回以上入力しました。
処置:	出力に余分なVを表示する場合は、それらのVを引用符（"）内に入れてください。あるいは、書式マスク内で1つのみとなるまでVを削除してください。


REP-1839:  書式マスクで最初の桁の前に','を入れられません。

原因:	書式マスクで、最初の数字の前にカンマを入力しましたが、これは無効です。
処置:	出力において数字の前にカンマを表示する場合は、文字列として引用符（"）内に置いてください。あるいは、カンマを削除してください。


REP-1840:  書式マスクで最初の桁の後に','を入れられません。

原因:	書式マスクで、最後の数字の後にカンマを入力しましたが、これは無効です。
処置:	出力において数字の後にカンマを表示する場合は、文字列として引用符（"）内に置いてください。あるいは、カンマを削除してください。


REP-1841:  書式マスクで小数点の後に','を入れられません。

原因:	書式マスクで、小数点の後にカンマを入力しました。
処置:	出力において小数点の後にカンマを表示する場合は、文字列として引用符（"）内に置いてください。あるいは、カンマを削除してください。


REP-1842:  書式マスクには、指数フィールドは2つ以上使用できません。

原因:	書式マスク内に、トークンEEEEを2回以上入力しました。このトークンは、書式マスク1つに1個しか入力を許されていません。
処置:	出力に余分なEを表示する場合は、それらのEを引用符（"）内に入れてください。あるいは、書式マスク内で1つになるまで余分なEを削除してください。


REP-1843:  指数フィールドを持つ書式マスクでは、小数点の前に1桁なければなりません。

原因:	科学表記法書式マスクを入力しましたが、小数点の左側に数字がないか、または2つ以上の数字がありました。
処置:	小数点の左側に2つ以上の数字を入力した場合は、小数点の左側にある数字が1つのみになるまで、数字を削除してください。小数点の左側に数字が1つもない場合は、数字を1つ追加してください。


REP-1844:  内部エラー: フレキシブル配列に無効なインデックスがあります。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1845:  書式マスクの中で、小数点は、'<'と'>'の間になければなりません。

原因:	書式マスクで、<と>の外側に小数点を置きました。
処置:	小数点を削除するか、または<と>の間に置くように書式マスクを編集してください。


REP-1846:  ローマ数字の書式マスクは「RN」または「rn」です。

原因:	ローマ数字書式マスク・トークン（RNまたはrn）を指定するときは、その他の書式マスク・トークンは指定できません。
処置:	値をローマ数字としてフォーマットする場合は、「書式マスク」からRNまたはrn以外のすべての書式マスク・トークンを排除してください。あるいは、RNまたはrnトークンを使用しないでください。


REP-1847:  印刷のセットアップの間に障害が生じました。

原因:	レポートを印刷しようとしました。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ランタイム・パラメータ・フォームまたはコマンド・ラインにおいて、DESTYPEに「Printer」を指定したときに、DESNAMEに無効なプリンタ名を指定しました。
	ケース2:	SRW.RUN_REPORT使用してレポートを実行していますが、呼び出す側と呼び出される側のレポートのDESTYPEは、どちらも「File」または「Printer」に設定されていますが、呼び出す側のレポートの実行結果は画面に出力する必要があります。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	DESNAMEに有効なプリンタ名を指定して、この操作を再実行してください。
	ケース2の場合:	最初のレポートのDESTYPEの指定を「Screen」または「Previewer」実行してください。


REP-1848:  印刷開始中に障害が生じました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1849:  印刷中に障害が生じました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1850:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。（列: <number>，行: <number>，プリンタ定義ファイル: <filename>）ファイルの終わりが引用符の中の文字列に達しました。
REP-1850:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。（列: <number>,行: <number>,プリンタ定義ファイル: <filename>）ファイルの終わりが引用符の中の文字列に達しました。

原因:	プリンタ定義ファイル内に、引用符で終了していない文字列が含まれています。
処置:	エラー・メッセージ内に示されている位置を使用してエラーの位置をつきとめ、プリンタ定義ファイル内の引用符付き文字列に終了引用符を追加してください。


REP-1851:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。（列: <number>，行: <number>，プリンタ定義ファイル: <filename>）文字列が<number>文字の制限を超えています。
REP-1851:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。（列: <number>,行: <number>,プリンタ定義ファイル: <filename>）文字列が<number>文字の制限を超えています。

原因:	プリンタ定義ファイル内の文字列が、許容最大文字数より長くなっています。
処置:	文字列を短くしてください。


REP-1852: プリンタ定義ファイル: <filename>、行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。キーワード「<keyword >...」が不明です。
REP-1852:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。キーワード「<keyword >...」が不明です。

原因:	プリンタ定義ファイル内に、誤ったキーワードがあります。
処置:	有効なキーワードの詳細は、「プリンタ定義ファイル構文」を参照してください。


REP-1853: プリンタ定義ファイル: <filename>、行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。キーワード: 「<keyword>」が不明です。
REP-1853:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。キーワード: 「<keyword>」が不明です。

原因:	プリンタ定義ファイル内に、誤ったキーワードがあります。
処置:	有効なキーワードの詳細は、「プリンタ定義ファイル構文」を参照してください。


REP-1854: プリンタ定義ファイル: <filename>、行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。制御文字: 「<character>」が無効です。
REP-1854:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。制御文字: 「<character>」が無効です。

原因:	プリンタ定義ファイル内に、無効な制御文字があります。
処置:	プリンタ定義ファイル内の無効な制御文字を、置換または削除してください。


REP-1855: プリンタ定義ファイル: <filename>、行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。文字: 「<character>」は無効です。
REP-1855:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。文字: 「<character>」は無効です。

原因:	プリンタ定義ファイル内に、不明な文字があります。
処置:	プリンタ定義ファイル内の不明な文字を置換または削除してください。


REP-1856:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。<character>は、有効なASCII文字ではありません。

原因:	プリンタ定義ファイル内に、無効なASCII文字があります。
処置:	プリンタ定義ファイル内の無効なASCII文字を、置換または削除してください。


REP-1857: プリンタ定義ファイル: <filename>、行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。<character>の次には「)」が必要です。
REP-1857:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。<character>の次には「)」が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイル内に、一致しないカッコがあります。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、必要なカッコを挿入してください。


REP-1858:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。8進数（<octal number>）は、有効なASCII文字ではありません。

原因:	プリンタ定義ファイル内にあるASCII文字の8進コードが、正しくありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、ASCII文字のコードを訂正してください。


REP-1859:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。16進数（<character>）は、有効なASCII文字ではありません。

原因:	プリンタ定義ファイル内にあるASCII文字の16進コードが、正しくありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、ASCII文字のコードを訂正してください。


REP-1860:  プリンタ定義ファイル: <filename>、 <number>行、<number>列「<character>」の後に「left」、「center」または「right」が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルに、不完全なコード文字列が含まれています。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、適切なワードを持つコード文字列を完成させてください。


REP-1861:  ファイル: <filename>、<number>行、<number>列「box」の後に「horizontal」、「vertical」、「top」、「center」または「bottom」が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルに、不完全な"box"コード文字列が含まれています。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、適切な文字を持つ"box"コード文字列を完成させてください。


REP-1862:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。キーワード「printer」が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルに、必須コード"printer"が組み込まれていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、必須コード"printer"を追加し、その後に続けて、引用符付きプリンタ名を入力してください。 できればこれは、プリンタ定義ファイルの第1行に置いてください。


REP-1863:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。引用符の中にはプリンタ名が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイル内の"printer"コードの後にプリンタの名前が含まれていますが、その名前が引用符付きの文字列になっていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"printer"コードの後のプリンタ名を引用符で囲んでください。


REP-1864:  ファイル: <filename>、<number>行、<number>列「width, height, return, linefeed,\nbefore report, after page, after reportまたはcode」が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルに、プリンタ定義ファイルに期待されているコード・ワードが含まれていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、欠けているコード・ワードを追加してください。


REP-1865: プリンタ定義ファイル: <filename>、<number>行、<number>列でエラーが発生しました。「width」の後は数字でなければなりません。
REP-1865:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「width」の後は数字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに"width"コードが含まれていますが、その後にレポート幅を指定する数値がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"width"コードの後にレポート幅を指定する数値を挿入してください。


REP-1866: プリンタ定義ファイル: <filename>、<number>行、<number>列でエラーが発生しました。「height」の後は数字でなければなりません。
REP-1866:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「height」の後は数字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに"height"コードが含まれていますが、その後にレポートの高さを指定する数値がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"height"コードの後にレポートの高さを指定する数値を挿入してください。


REP-1867:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「before」の後は「report」でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルにワード"before"が含まれていますが、ワード"report"が抜けています。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"before report"を組み込んでください。


REP-1868:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。（列: <number>，行: <number>，）「between」の次には、「pages」が必要です。
REP-1868:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。（列: <number>,行: <number>,）「between」の次には、「pages」が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルにワード"between"が含まれていますが、ワード"pages"が抜けています。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"between pages"を組み込んでください。


REP-1869:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「after」の後は「report」または「page」でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイル（複数ページ・レポート用）に、ワード"after"が含まれていますが、ワード"report"が抜けています。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"after report"を組み込んでください。


REP-1870:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。引用符の中にはコードの名前が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルに、ユーザー定義の文字列を持つ"code"コードが含まれていますが、その文字列が引用符で囲まれていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"code"ユーザー定義文字列を引用符で囲んでください。


REP-1871:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「dec」の後は「(」でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、"dec"を使った一般化された文字列が含まれていますが、"dec"の後に左カッコがありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"dec"の後に続く値をカッコで囲んでください。


REP-1872:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「(」の後は数字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、一般化された文字列（たとえば、dec、octal）が含まれていますが、左カッコの後に値がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、一般化された文字列のカッコ内に値を追加してください。


REP-1873:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「(」の後は数字でなければなりません。
REP-1873:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「octal」の後は「(」でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、"octal"を使った一般化された文字列が含まれていますが、"octal"の後に左カッコがありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"octal"の後に続く値をカッコで囲んでください。


REP-1874:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「(」の後は数字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、一般化された文字列（たとえば、dec、octal）が含まれていますが、左カッコの後に値がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、一般化された文字列のカッコ内に値を追加してください。


REP-1875:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「hex」の後は「(」でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、"hex"を使った一般化された文字列が含まれていますが、"hex"の後に左カッコがありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"hex"の後に続く値をカッコで囲んでください。


REP-1876:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「(」の後は数字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、一般化された文字列（たとえば、dec、octal）が含まれていますが、左カッコの後に値がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、一般化された文字列のカッコ内に値を追加してください。


REP-1877:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「＾」の後は制御文字でなければなりません。
REP-1877:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「^」の後は制御文字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルには"^"を使った一般化された文字列が含まれていますが、"^"の後に制御文字がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、"^"の後に制御文字を追加してください。


REP-1878:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「control」の後は「(」でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、キーワードと一般化された文字列（たとえば、"after report"、"before report"）が含まれていますが、ワード"control"の後に左カッコがありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、ワード"control"の後に左カッコを追加してください。


REP-1879:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。「(」の後は制御文字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、キーワードと一般化文字列（たとえば、after report、before report）が含まれていますが、左カッコの後に制御文字がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、ワード"control"の後のカッコ内に制御文字を追加してください。


REP-1880:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。ボックス描画文字列は1文字でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、"box"コード文字列が含まれていますが、引用符内に指定された描画文字列が2文字分以上の長さになっています。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、描画文字列として1文字しか指定されていないことを確認してください。


REP-1881:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。ボックス描画文字を含んだ文字列が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルに、「box」コード文字列が含まれていますが、描画文字列が指定されていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、描画文字列を指定してください。


REP-1882:  ファイル: <filename>、<number>行、<number>列「box」の後に「horizontal」、「vertical」、「top」、「center」または「bottom」が必要です。

原因:	プリンタ定義ファイルに、「box」コード文字列が含まれていますが、後続の必須ワード（horizontalまたはvertical、top、centerまたはbottom）が指定されていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、適切な必須ワードを追加してください。


REP-1883:  プリンタ定義ファイルが予期せず終了しました。

原因:	Report Builderが、プリンタ定義ファイルをオープンできましたが、その読込み中にエラーが発生しました。
処置:	正しいプリンタ定義ファイルを指定したことを確認してください。さらに、プリンタ定義ファイルの内容をチェックしてください。必要であれば、ファイルを編集してください。


REP-1884:  出力を送信中にハングしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1885:  出力をプリンタへ送信できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-1886:  「M」の後は必ず「I」です。

原因:	書式マスクに入力したMの後にIがありませんでした。 Mで始まる唯一のトークンは、MIトークンです。
処置:	MIトークンを使用する場合は、Mの後にIを入力してください。 出力に文字Mを表示する場合は、そのMを二重引用符（"）で囲んでください。あるいは、「書式マスク」から、Mを削除してください。


REP-1887: 「P」の後は必ず「R」です。
• REP-1887:  「P」の後は必ず「R」です。

原因:	書式マスクに入力したPの後にRがありませんでした。 Pで始まるトークンは、PRトークンのみです。
処置:	PRトークンを使用した場合は、Pの後にRを入力してください。 出力に文字Pを表示する場合は、Pを二重引用符（"）で囲んでください。あるいは、「書式マスク」からPを削除してください。


REP-1888:  記号トークンは1つだけ使用できます。

原因:	書式マスクに、複数の記号トークンを入力しています。
処置:	符号トークンは1つにして、あとはすべて書式マスクから削除してください。


REP-1889:  符号トークンは、終わりになければなりません。

原因:	符号トークンが、書式マスクの終わりに置かれていませんでした。
処置:	符号トークン（たとえば、MI、PR、DBおよびCR)を書式マスクの終わりに置いてください。


REP-1890: トークン： 「S」が最初か最後に来なければなりません。

原因:	Sトークンが、書式マスクの最初または最後に置かれていませんでした。
処置:	Sトークンを、書式マスクの始めまたは終わりに置くか、あるいは削除してください。


REP-1891:  カッコ・トークンは、他のトークンを囲んでいなければなりません。

原因:	カッコ・トークンは、書式マスク内の他のすべてのトークンを囲んでいる必要があります。他のすべてのトークンをカッコで囲んでいません。
処置:	書式マスク内の他のすべてのトークンを囲むように、カッコ・トークンを置いてください。


REP-1892:  指定されたdestypeは、pdfまたはhtmlに対してサポートされていません。

原因:	PDFまたはHTML出力では無効なDESTYPEを入力しました。
処置:	有効なDESTYPEの1つを入力して、操作を再試行してください。


REP-1893:  指定されたdestypeは、このプラットフォームではサポートされていません。

原因:	使用しているオペレーティング・システムでは無効なDESTYPEを入力しました（たとえば、Microsoft Windowsで実行中でのSysout）。
処置:	有効なDESTYPEの1つを入力して、操作を再試行してください。


REP-1894:  実行中に、レポート定義が変更されました。新規ページは生成されません。

原因:	レポートの（RWBLD60を使った）プレビュー中に、レポートの定義を変更しました（たとえば、問合せを変更したり、オブジェクトを追加または削除するなど）。 その後、プレビューアに戻って追加ページを表示しようとしました。
処置:	この処理は、許可されていません。Report Builderは、実行時に使用されたすべての情報が残っていることを保証できないので、フォーマット処理が一時停止されます。


REP-1895:  <field name>の日付書式エラーです。

原因:	Report Builderが、指定された日付フィールドをフォーマットできませんでした。
処置:	指定された日付フィールドの書式マスクをチェックしてください。


REP-1896: プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。‘hilight’の後には‘backspace’または‘overstrike’が必要です。
REP-1896:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。‘hilight'の後には‘backspace'または‘overstrike'が必要です。

原因:	指定されたプリンタ定義ファイルに含まれている'hilight'設定が、完成していませんでした。
処置:	'hilight'の後に、'overstrike'または'backspace<sequence>'を追加してください。


REP-1897:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。数値以外のユーザー定義のプリンタ・コードはサポートしていません。

原因:	指定されたプリンタ定義ファイルに、数値ではないユーザー定義プリンタ・コードが含まれています。
処置:	ユーザー定義プリンタ・コードを数値に変更してください。


REP-1898:  プリンタ定義ファイル: <filename>の行: <number>、列: <number>でエラーが発生しました。ハイライト設定は一度だけ定義できます。

原因:	指定されたプリンタ定義ファイルに、複数のハイライト設定が含まれています。
処置:	プリンタ定義ファイルにあるハイライト設定を、1つを残してすべて削除してください。


REP-1899:  グラフィック・ディスプレイまたはアイコンを.gif形式に変換できません。イメージはスキップされました。

原因:	Report Builderが、埋込みチャートまたはアイコンを、HTMLドキュメント内で表示するためのGIF形式に変換できませんでした。これは、Report Builderがイメージを描画するためのウィンドウ・システムへアクセスできない場合にだけ発生します。
処置:	Report Builderが図表にアクセスできるように、ウィンドウ・システムで実行可能なビットマップを使用してレポートを実行してください。


REP-1920:  キャラクタ・モード・ランタイムは、PDF、HTML、HTMLCSS、RTFのDESFORMATと互換性がありません。

原因:	宛先フォーマットPDF、HTML、HTMLCSSまたはRTFでレポートを実行しようとしています。これらのフォーマットが使用できるのは、ビットマップ環境での実行中およびビットマップ出力の作成中だけです。
処置:	実行可能なビットマップを使用してレポートを再実行するか、または実行可能なビットマップを使用してすでに実行中の場合はMODE=BITMAPを設定してください。


REP-1940:  列: <number>、行: <number> ファイル: <filename>:、:visualorder,logicalorder,contextualshaping,contextuallayout,multibyte,pcharsetから指定してください。

原因:	プリンタ定義ファイルに、nlsコード文字列が含まれていますが、必須ワードが指定されていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、必須ワード（visualorder、logicalorder、contextualshaping、contextuallayout、multibyteまたはpcharset）を追加してください。


REP-1941:  列: <number>、行: <number> ファイル: <filename>:、:「はい」または「いいえ」でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに、次のうちの1つが含まれています。Visualorder、logicalorder、contextualshaping、contextuallayout、multibyteまたはpcharset。しかしyesまたはnoの指定がありません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、yesまたはnoを指定してください。


REP-1942:  列: <number>、行: <number> ファイル: <filename>:、:「pcharset」の後はキャラクタ・セット名でなければなりません。

原因:	プリンタ定義ファイルに含まれているpcharsetに、キャラクタ・セット名が指定されていません。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、キャラクタ・セット名を指定してください。


REP-1943:  列: <number>、行: <number> ファイル: <filename>:、:定義済みキャラクタ・セットはサポートされていません。

原因:	プリンタ定義ファイルが、サポートされていないキャラクタ・セットを参照しています。
処置:	プリンタ定義ファイルを編集して、キャラクタ・セット名が正しいことを確認してください。


REP-1950:  指定されたソースは無効です。

原因:	RWCON60に対して指定したソースは、有効なソースではありません。
処置:	正しいオブジェクトまたはファイルを指定していて、更にそのファイルまたはオブジェクトに対してソース・タイプが正しいことを確認してください。


REP-1951:  指定された宛先は無効です。

原因:	RWCON60に対して指定した宛先は、有効な接続先ではありません。
処置:	正しいオブジェクトまたはファイルを指定していて、更にそのファイルまたはオブジェクトに対して宛先タイプが正しいことを確認してください。


REP-1952:  行先項目数が0であるか、またはソース項目数と一致しなければなりません。

原因:	「変換」ダイアログ・ボックス内、またはRWCON60使用中に指定した宛先項目のリストは、指定された項目数が0（ゼロ）より大きいにもかかわらず、指定されているソース項目数と一致しません。
処置:	Report Builderが、指定されたソース名から宛先名を導出できるようにするため、宛先をブランクのままにしておいてください。あるいは、指定された宛先名の数が指定されたソース名の数と一致していることを確認してください。注意: ソース指定でワイルドカードを使用する場合は、宛先名の数が展開されたワイルドカード・リストのソース項目の数と一致することを確認してください。


REP-2000:  ユーザー・イグジット・エラーです。

原因:	ユーザー・イグジットでエラーが発生しました。
処置:	ユーザー・イグジットを作成した場合は、コードをデバッグしてください。あるいは、DBAに連絡してください。


REP-2001:  IAF GET: 列: <column name>は不明です。

原因:	ユーザー・イグジットのIAF GET文に、不明な列名を指定しました。
処置:	IAF GET文に、有効な列の名前を指定していることを確認してください。


REP-2002:  IAF PUT: 列: <column name>は不明です。

原因:	ユーザー・イグジットのIAF PUT文に、不明な列名を指定しました。
処置:	IAF PUT文に、有効な列の名前を指定していることを確認してください。


REP-2003:  ユーザー・イグジットが見つかりません。

原因:	Report Builderが、ユーザー・イグジットを見つけられませんでした。ほとんどの場合、ユーザー・イグジット・コードの名前または位置（あるいはその両方）が正しく指定されていないことが原因です。
処置:	ユーザー・イグジットを作成した場合は、インストール時に、コードの名前と位置を正しく指定したことをチェックしてください。あるいは、DBAに連絡してください。


REP-2004: 警告 - <object name>のPL/SQLソース・コードを取り出せません。
• REP-2004:  警告 - <object name>のPL/SQLソース・コードを取り出せません。

原因:	1つ以上のレポートを文書化するために、「ファイル」 [image] 「管理」 [image] 「レポート文書」を選択しましたが、RWEPLSユーザー・イグジットは、オブジェクトのPL/SQLソース・コードの取出しに失敗しました。これはほとんどの場合、異常な状態です。
処置:	指定されたオブジェクト内のPL/SQLソース・コードをチェックしてください。詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-2005:  IAF PUT: 列: <column name>の値が切り捨てられました。

原因:	IAF PUT文が指定された列に値を割り当てましたが、列には値全体を入れる幅がなかったので切捨てが行われました。
処置:	列の幅を拡げて、値全体が入るようにしてください。


REP-2100:  計算マネージャ・エラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-2101:  計算マネージャ: ソース列は、セグメント化メモリーを使用できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-2102:  計算マネージャ: 計算された列は、セグメント化メモリーを使用できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-2103:  列: <column name> : PL/SQL式は無効な値を戻したか、値を戻しませんでした。

原因:	入力したSRW.DO_SQL文が原因で、Oracleメッセージが表示されました。
処置:	SRW.DO_SQL文を編集してください。Oracleメッセージの詳細は、『Oracle8 Serverメッセージおよびコード・マニュアル』を参照してください。


REP-2300:  <Oracle message>

原因:	入力したSRW.DO_SQL文が原因で、Oracleメッセージが表示されました。
処置:	SRW.DO_SQL文を編集してください。Oracleメッセージの詳細は、『Oracle8 Serverメッセージおよびコード・マニュアル』を参照してください。


REP-2301:  SQLDA記述子の割当て中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-2302:  SQL文の解析中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の解析中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、SQL文が解析できなかった理由を調べてください。


REP-2303:  バインド変数の記述中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のバインド変数を記述中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、選択リストが記述できなかった理由を調べてください。


REP-2304:  SQLカーソルのオープン中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のカーソルをオープンしようとしているときにエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、カーソルがオープンできなかった理由を調べてください。


REP-2305:  選択リストの記述中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中の選択リストを記述中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、選択リストが記述できなかった理由を調べてください。


REP-2306:  バインド変数のフェッチ中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のバインド変数フェッチ中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、バインド変数がフェッチできなかった理由を調べてください。


REP-2307:  データのフェッチ中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のデータをフェッチ中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、データがフェッチできなかった理由を調べてください。


REP-2308:  選択リストの処理中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中の選択リストを処理中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、選択リストが無効である理由を調べてください。


REP-2309:  Dateフィールドのフォーマット中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のDateフィールドをフォーマット中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、Dateフィールドがフォーマットできなかった理由を調べてください。


REP-2310: 列への値の入力中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中の列に値を挿入しようとしているときにエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、値が割り当てられなかった理由を調べてください。


REP-2311:  コミット中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のコミットを実行しようとしているときにエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、コミットが失敗した理由を調べてください。


REP-2312:  データの割当て中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のデータを割当て中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、データが割り当てられなかった理由を調べてください。


REP-2313:  選択リストの解析中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中の選択リストを解析中にエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、選択リストが解析できなかった理由を調べてください。


REP-2314:  SQLカーソルのクローズ中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	Report Builderで、SRW.DO_SQL文の中のSQLカーソルをクローズしようとしているときにエラーを検出しました。
処置:	Oracleメッセージを参照して、カーソルのクローズ操作が失敗した理由を調べてください。


REP-2315:  データの解放中にエラーが発生しました。<Oracle message>

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-2316:  列: <column name>が不明です。

原因:	SRW.DO_SQL文の中で参照されている列が見つかりません。
処置:	PL/SQLをデバッグして、SRW.DO_SQL文に正しい列名が含まれていることを確認してください。


REP-2317:  列: <column name>の値が切り捨てられました。

原因:	SRW.DO_SQL文によって取得された列値が、切り捨てられました。
処置:	列のプロパティ・パレットで、列の幅を拡げてください。または、SRW.DO_SQL文によって列に入力される値のサイズを制限してください。


REP-2400:  デバッグ: 内部エラー0（ゼロ）です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-2500  エラー<error number>が発生しました。このエラーに関する情報は、リリース・ノート・ファイル(relnotes)を参照してください。

原因:	Report Wizardでレイアウトの初期化を試みたときに、エラーが発生しました。
処置:	リリース・ノート・ファイルを参照してください。


REP-3000:  Oracle Toolkitの起動中に内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3001:  ファイル・ダイアログの初期化中に内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3002:  プリンタの初期化中にエラーが発生しました。プリンタがインストールされているか確認してください。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3020:  Oracleリソース・マネージャの起動中にエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3021:  メニュー・リソースの処理中に内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3022: ウィンドウ・リソースの処理中に内部エラーが発生しました。
• REP-3022:  ウィンドウ・リソースの処理中に内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3023:  リソース・ファイルが見つかりません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3040:  Oracleオブザーバ・モデルの開始中に内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3060:  カラー表の初期化中に内部エラーが発生しました。VGSリソースをチェックしてください。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3080:  Oracle Imageの初期化中に、内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3081:  イメージ・ビューアを実行中にエラーが発生しました。

原因:	定義されたイメージ表示のアクションでプレビューアのボタンを選択しましたが、イメージ・ビューアが使用できません。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ソースとして指定されたイメージの形式に誤りがあります。
	ケース2:	メモリーが不足しています。
	ケース3:	これは異常な状態です。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ボタン・アクションのソースとして指定されたイメージ・ファイルが、表示可能形式であることを確認してください。
	ケース2の場合:	可能であれば、使用可能なメモリーを増やしてください。 または、システム管理者に連絡してください。
	ケース3の場合:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3082:  サウンド・ダイアログを実行中にエラーが発生しました。

原因:	定義されたサウンド再生のアクションでプレビューアのボタンを選択しましたが、サウンド・ダイアログが使用できません。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ソースとして指定されたサウンド・ファイルの形式に誤りがあります。
	ケース2:	メモリーが不足しています。
	ケース3:	これは異常な状態です。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ボタン・アクションのソースとして指定されたサウンド・ファイルが、再生可能形式であることを確認してください。
	ケース2の場合:	可能であれば、使用可能なメモリーを増やしてください。 または、システム管理者に連絡してください。
	ケース3の場合:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3083:  ビデオ・プレーヤを実行中にエラーが発生しました。

原因:	定義されたビデオ再生のアクションでプレビューアのボタンを選択しましたが、ビデオ・プレーヤが使用できません。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ソースとして指定されたビデオ・ファイルの形式に誤りがあります。
	ケース2:	メモリーが不足しています。
	ケース3:	これは異常な状態です。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ボタン・アクションのソースとして指定されたビデオ・ファイルが、再生可能形式であることを確認してください。
	ケース2の場合:	可能であれば、使用可能なメモリーを増やしてください。 または、システム管理者に連絡してください。
	ケース3の場合:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3085:  マルチメディア・ソース・ファイル: <filename>が見つかりませんでした。

原因:	プレビューアのボタンをアクティブにしましたが、そのボタンで想定されていたアクション（サウンドまたはイメージ、ビデオ）のソースが見つからないか、または壊れています。
処置:	問題のボタンのプロパティ・パレットをオープンして、指定されたソース・ファイルの存在、形式およびパス情報を検証してください。


REP-3086:  マルチメディア・ソース・ファイルが間違っています。

原因:	プレビューアのボタンをアクティブにしましたが、そのボタンで想定されていたアクション（サウンドまたはイメージ、ビデオ）のソースが壊れています。
処置:	問題のボタンのプロパティ・パレットをオープンして、指定されたソース・ファイルの存在、形式およびパス情報を検証してください。これらが正しい場合は、ファイル自体をチェックしてください。


REP-3087:  この構成では、イメージ・ビューアはサポートされていません。

原因:	ご使用のプラットフォームまたは構成（あるいはその両方）では、イメージ・ビューアによるイメージ表示はサポートされていません。
処置:	処置は不要です。


REP-3088:  この構成では、サウンドはサポートされていません。

原因:	使用しているプラットフォームまたは構成（あるいはその両方）では、サウンド・ファイルの再生はサポートされていません。
処置:	処置は不要です。


REP-3089:  この構成では、ビデオはサポートされていません。

原因:	使用しているプラットフォームまたは構成（あるいはその両方）では、ビデオ・ファイルの再生はサポートされていません。
処置:	処置は不要です。


REP-3100:  マトリックスには、少なくとも縦および横繰返し枠が1つずつ必要です。

原因:	レイアウト・モデル・エディタで正しいオブジェクトを選択せずに、マトリックスを作成しようとしました。マトリックス・レイアウトでは、少なくとも繰返し方向が縦のグループが1つと、繰返し方向が横のグループが1つあることが必要です。
処置:	レポート・ウィザードを起動してマトリックスを作成しなおしてください。


REP-3101:選択された縦および横の繰返し枠はすべてネストされなければなりません。

原因:	マトリックスを作成しようとしましたが、縦および横繰返し枠が正しくオーバーラップおよびネストされていません。
処置:	マトリックスの作成を行う前に、選択された縦および横繰返し枠が正しくオーバーラップして、ネストされていることを確認してください。


REP-3102:  アンカー、マトリックスおよびマージンはグループ化できません。

原因:	「配置」 [image] 「グループ化」を選択しましたが、選択されたオブジェクトのうちの少なくとも1つがアンカー、マトリックスまたはマージンでした。
処置:	オブジェクトのグループ化を行う前に、すべてのアンカーおよびマトリックス、マージンを選択解除してください。


REP-3103:  テキストと図形ボイラープレートのみ回転させられます。

原因:	枠またはフィールド、マージン、アンカー、マトリックス・オブジェクト、リンク・ファイル・ボイラープレート、チャート、OLE2オブジェクト、ボタンのいずれかを回転しようとしました。これらを回転することはできません。
処置:	イメージおよびリンク・ファイル・ボイラープレート以外のボイラープレート・オブジェクトは回転できます。回転されたボイラープレート・テキストのテキストを表示できるかどうかは、使用しているオペレーティング・システムによります。


REP-3104:  アンカーおよびマトリックスは、関連オブジェクトから別にスケールを変更できません。

原因:	前述でリストされたレイアウト・オブジェクトのうちの1つのスケール変更を、関係付けられたオブジェクトのスケール変更を行わずに試みました。この処理は、許可されていません。
処置:	少なくとも1つの関係付けられたオブジェクト（アンカーに対してはアンカー・オブジェクト、マトリックスに対しては繰返し枠）を選択してから、スケール変更操作を再試行してください。


REP-3105:  チャート問合せには、チャート列を選択してください。

原因:	チャート問合せに対して名前を入力しましたが、チャート列を選びませんでした。チャート問合せを指定する場合は、チャート列も指定する必要があります。
処置:	チャート列を指定するか、またはチャート問合せの値を削除してください。


REP-3106:  警告: 選択されたチャート列にチャート問合せ名がありません。選択されたチャート列は無視されます。

原因:	レポート列またはチャート列を選択しましたが、チャート問合せの名前を入力しませんでした。
処置:	データを渡すチャート問合せの名前を入力してください。


REP-3107:  オブジェクト: <object name>は、子: <object name>の前では移動できません。操作は許可されませんでした。

原因:	レイアウト・オブジェクトを、それ自身の1つ以上の子オブジェクトの前に移動しようとしました。
処置:	レイアウト・オブジェクトを移動する場合は、制限モードをオフにしてから移動してください。移動しない場合は、処置は不要です。


REP-3108: オブジェクト: <object name>は、コンテナ: <object name>の後には移動できません。操作は許可されませんでした。

原因:	レイアウト・オブジェクトを、それ自身の1つ以上の親オブジェクトの後に移動しようとしました。
処置:	レイアウト・オブジェクトを移動する場合は、制限モードをオフにしてから移動してください。移動しない場合は、処置は不要です。


REP-3109: 警告: 整列操作は、コンテナ制約のために失敗しました。変更内容を元に戻して、元の状態に回復してください。

原因:	複数のレイアウト・オブジェクトを整列させようとしましたが、このような操作を行うと、コンテナ制約に違反する（つまり、囲んでいる枠の外にフィールドを移動する）ことになります。
処置:	「編集」 [image] 「元に戻す」を選択して、レイアウトをこの操作を試みる前の状態にしてください。その後、この操作を行う場合は、問題のコンテナをサイズ変更または位置変更してください。 または、何もしなくてもかまいません。


REP-3110:  警告: 同一サイズ操作は、コンテナ制約のために失敗しました。変更内容を元に戻して、元の状態に回復してください。

原因:	1つ以上のレイアウト・オブジェクトを同じサイズに変更しようとしましたが、このような操作を行うと、コンテナ制約に違反する（つまり、囲んでいる枠外までフィールドを拡大する）ことになります。
処置:	「編集」 [image] 「元に戻す」を選択して、レイアウトをこの操作を試みる前の状態にしてください。その後、この操作を行う場合は、問題のコンテナをサイズ変更または位置変更してください。 または、何もしなくてもかまいません。


REP-3111:  <object name>の境界幅を変更すると、制限モードの制約に違反します。操作は許可されませんでした。

原因:	オブジェクト境界線幅の変更を行おうとしましたが、このような操作を行うと、コンテナ制約に違反する（つまりボイラープレート・オブジェクトの境界線の幅を拡げることによって、囲んでいる枠外までボイラープレート・オブジェクトが拡張される）ことになります。
処置:	処置は不要です。


REP 3112. テンプレートのレイアウト・ボディ層ではオブジェクトを作成することはできません。

原因:	テンプレートのレイアウト・ボディ層でオブジェクトを作成しようとしました。オブジェクトは、テンプレートのマージン、ヘッダー、トレーラ・ページでのみ作成できます。
処置:	処置は不要です。


REP-3130:  パラメータ・フォーム・フィールドおよびイメージを回転できません。

原因:	前述でリストされたパラメータ・フォーム・オブジェクトのうちの1つを回転しようとしました。この処理は、許可されていません。
処置:	パラメータ・フォーム・エディタでは、イメージ以外のボイラープレート・オブジェクトは回転させることができます。回転されたボイラープレート・テキストのテキストを表示できるかどうかは、使用しているオペレーティング・システムによります。


REP-3131:  パラメータ・フォーム・ボイラープレートはページに内に入りません。

原因:	Parameter Form Builderの「タイトル」、「ヒント行」、「ステータス行」または「ラベル」のフィールドに入力したテキストが、長すぎてページに収まりません。
処置:	当てはまるテキスト・フィールドを短くしてください。


REP-3140:  プログラム単位エディタ内部エラー。モジュール・ハンドルを取得できませんでした。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3150:  各レポートに1つのエディタがオープンされていなければなりません。

原因:	レポートに対して、3つのエディタ（データ・モデルおよびレイアウト・モデル、パラメータ・フォーム）すべてをクローズしようとしました。少なくとも1つのエディタは、オープンしておく必要があります。
処置:	レポートごとに、1つのエディタをオープンしておいてください。


REP-3151: 列: <column name>の無効な幅は、グループ: <group name>が選択されていないため、強調されません。

原因:	レポート・ウィザードにある列に対して、幅に無効な値が入力されました。その列を所有するグループが選択されていないので、列はリストされていません。
処置:	その列を所有するグループを選択してください。列を下へスクロールして、幅に有効な値を入力してください。


REP-3152: リンク、アンカーまたは多角形の作成は、このアクションの前にペインタで完了してください。
• REP-3152:  リンク、アンカーまたは多角形の作成は、このアクションの前にペインタで完了してください。

原因:	データ・モデル・エディタでのデータ・リンクの作成またはレイアウト・モデル・エディタでのアンカー作成、レイアウト・モデル・エディタまたはパラメータ・フォーム・エディタでの多角形作成の終了前に、なんらかのアクション（たとえば、レポートのクローズ）を実行しようとしました。
処置:	続行前に、終了していないオブジェクトを完了してください。


REP-3153:  ウィンドウを作成するリソースがありません。

原因:	要求されたウィンドウを作成するのに変更可能なリソースが十分ではありませんでした。
処置:	ウィンドウまたは他のアプリケーションをクローズして、変更可能なリソースを増やしてください。


REP-3154:  モジュールを作成するリソースがありません。

原因:	要求されたモジュール（レポート、外部問合せ、PL/SQLライブラリ）を作成するのに変更可能なリソースが十分ではありませんでした。おそらく、「ファイル」 [image] 「新規作成」、「ファイル」 [image] 「オープン」または「ファイル」 [image] 「変更の破棄」を選択しました。
処置:	ウィンドウまたは他のアプリケーションをクローズして、変更可能なリソースを増やしてください。


REP-3200:  同時プレビューア・アクションは許可されていません。

原因:	同じプレビューアまたは複数のプレビューアで、一度に2つ以上のボタンをアクティブにしようとしています。たとえば、サウンドの再生とビデオの表示を同時に行おうとしている可能性があります。この処理は、許可されていません。
処置:	アクティブにするボタンは一度に1つのみにしてください。


REP-3300:  回復不能エラー: <additional messages>。

これは異常な状態です。詳細は、「異常な状態」を参照してください。

ヒント1: ORACLE_HOME\REPORTS60\ TMPディレクトリに、ファイルを作成するのに十分なスペースがあること、そのディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。

ヒント2: システムでどのプリンタ・ドライバを使用しているかを確認します。違うドライバを使用することで、この問題が解消されないかを調べます。

原因:	サーバーの移行を行って、新しいサーバーで古いレポートを実行しようとしました。
処置:	Installerを使用して、同じoracle_homeディレクトリのReports、Oracle ServerおよびOracleデータベースがあるoracle_home/binディレクトリに、古いOracle Server .DLLをすべてインストールします。
原因:	インストールされていないフォントが必要なレポートを実行しようとしました。
処置:	必要なフォントをダウンロードしてインストールします。


REP-3301:  エラーが発生しました: <additional messages>。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3302:  終了中に致命的なエラーが発生しました。Report Builderを終了しています。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3335:  処理不能内部CAエラー。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3350:  処理不能内部UIエラー。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3351:  UIに未定義障害があります。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3352:  UIに予期しないエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3353:  作成できない属性を使用して作成しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3354:  設定できない属性を使用して設定しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3355:  取得できない属性を使用して設定しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3356:  不明な属性を設定/取得しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3357:  矛盾する属性値を設定しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3358:  有効範囲外の値に属性定義しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3359:  このファンクション呼出しはコンテキストに合いません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3360:  ビュー・クラスではスクロールの対象としての指定はできません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3361:  このファンクション呼出しは間違った再帰呼出しを引き起こします。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3362:  内部APIメモリー・アロケータにエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3363:  クライアントが指定したメモリー割当て機能でエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3364:  サポートされていないファンクションを使用しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3365:  コンテキストに合わない属性を設定しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3366:  ルート・ビューで無効な操作を行おうとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3367:  ファンクションに対するパラメータのいずれかが許容範囲外です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3368:  ウィンドウ表示システムへの接続に失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3369:  ウィンドウ表示システムへの接続が切れています。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3370:  ウィンドウ表示システムにエラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3371:  uiER_CL_FORMAT_UNAVAILABLE

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3372:  uiER_CL_FORMAT_UNREGISTERED

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3373: 操作が時間切れになりました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3374:  uiER_NOT_FOUND

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3375:  uiER_ILLEGAL_TOPITEM

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3376:  uiER_SE_BAD_FORMAT

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3377:  ビュー・クラスはスクローラ・インタフェースをサポートしていません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3378:  パレットから読込み共有カラーを除去しようとしました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3379:  ウィンドウを作成できません。

原因:	Report Builderがウィンドウを作成できませんでした。オープンしているレポートまたはウィンドウの数が多すぎて、メモリー・リソースが不足していると考えられます。
処置:	いくつかのレポートおよびウィンドウをクローズしてください。


REP-3380:  ビューを作成できません。

原因:	Report Builderがビューを作成できませんでした。オープンしているレポートまたはウィンドウの数が多すぎて、メモリー・リソースが不足していると考えられます。
処置:	いくつかのレポートおよびウィンドウをクローズしてください。


REP-3381: カラー・パレットを作成できません。

原因:	Report Builderが、カラー・パレットを作成できませんでした。オープンしているレポートまたはウィンドウの数が多すぎて、メモリー・リソースが不足していると考えられます。
処置:	いくつかのレポートおよびウィンドウをクローズしてください。


REP-3400:  DEの初期化エラーです。DEリソースをチェックしてください。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3420:  Report Builderで内部エラーが発生しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3430:  未処理の内部HHエラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3431:  属性値は無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3432:  コンテキストは無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3433:  指定されたワードは見つかりません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3434:  外部モジュールにリンクしています。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3435:  ヘルプ・セッションには何もありません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3436:  そのマニュアルはヘルプ・マニュアルではありません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3437:  マニュアルのバージョンがヘルプのバージョンよりも新しいです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3438:  指定された属性を設定できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3439:  指定された属性を取得できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3440:  リンクは無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3441:  論理属性が抜けているか無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3442:  NLS言語文字列が抜けているか無効です。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3443:  検索文字列が指定されていません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3444:  文字列がパーセント記号で始まっています。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3445:  不明なToolkitエラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3446:  不明なオブジェクト・ストア・エラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3447:  メモリーが足りません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3448: 不明なリソース・マネージャ・エラーです。
• REP-3448:  不明なリソース・マネージャ・エラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3480:  未処理の内部REMエラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3485:  未処理の内部VGSエラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3500:  未処理の内部UTエラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3510:  未処理の内部ZOMエラーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3600:  文書ノードと非文書ノードの両方が選択されています。これらのノードのうちどちらか一方のみを選択してください。

原因:	「ナビゲータ」 [image] 「削除」を選択しましたが、オブジェクト・ノードとドキュメント・ノードの両方が選択されています。ドキュメントのクローズとオブジェクトの削除を同時に行うことはできません。
処置:	オブジェクトを削除する場合は、すべてのドキュメント・ノードを選択解除してください。ドキュメントをクローズする場合は、すべてのオブジェクト・ノードを選択解除してください。その後、「ナビゲータ」 [image] 「削除」をもう一度選択してください。


REP-3601:  このレポート・スタイルでは、1つのセクションしか持てません。

原因:	「表」、「フォーム・レター」および「メール・ラベル」レポート・スタイルが持てるのは、それぞれ1セクションのみです。
処置:	既存のセクションにあるすべての上書きを指定する必要があります。


REP 3602. 最低数を下回るような削除はできません。

原因:	表、フォーム・レター、メール・ラベルのレポート・スタイルは、それぞれ1つのセクションを持ちます。グループ上とグループ左のレポート・スタイルは、それぞれ2つのセクションを持ちます。マトリックスとマトリックス・グループは、ノーマル、横、下、セルの下にそれぞれ1つのセクションを持ちます。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3700:  選択オブザーバの初期化は失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-3701:  遮断中に選択オブザーバが失敗しました。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-4001:  OLEサブシステムでエラーが発生しました。

原因:	初期化中に、未指定のOLE2エラーが発生しました。詳細は、一緒に表示されるOLEエラー・メッセージを参照してください。このエラーのその他の原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	OLE2サーバーが正しく機能していません。
	ケース2:	Report Builderのインストール中にエラーが発生して、OLE2機能が正しくインストールされませんでした。
	ケース3:	これは異常な状態です。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	詳細は、OLE2サーバーのマニュアルを参照してください。
	ケース2の場合:	Report Builderを再インストールしてください。
	ケース3の場合:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-4002:  OLEサブシステムの初期化中に、エラーが発生しました。

原因:	OLE2ライブラリの初期化中に、エラーが発生しました。詳細は、一緒に表示されるOLEエラー・メッセージを参照してください。このエラーのその他の原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	OLE2サーバーが正しく機能していません。
	ケース2:	Report Builderのインストール中にエラーが発生して、OLE2機能が正しくインストールされませんでした。
	ケース3:	これは異常な状態です。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	詳細は、OLE2サーバーのマニュアルを参照してください。
	ケース2の場合:	Report Builderを再インストールしてください。
	ケース3の場合:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-4003:  OLEオブジェクトを作成中にエラーが発生しました。

原因:	OLEエラーが発生したときに、OLE2オブジェクトを作成しようとしていました。
処置:	詳細は、一緒に表示されるOLE2エラー・メッセージを参照してください。


REP-4004:  OLEオブジェクトを回復中にエラーが発生しました。

原因:	OLEエラーが発生したときに、OLE2オブジェクトを復元しようとしていました。
処置:	詳細は、一緒に表示されるOLE2エラー・メッセージを参照してください。


REP-4005:  OLEオブジェクトを保存中にエラーが発生しました。

原因:	OLEエラーが発生したときに、OLE2オブジェクトを保存しようとしていました。
処置:	詳細は、一緒に表示されるOLE2エラー・メッセージを参照してください。


REP-4006:  カット/コピー操作を実行中にエラーが発生しました。OLEオブジェクトはクリップボード上にはありません。

原因:	OLEエラーが発生したときに、OLE2オブジェクトをカットまたはコピーしようとしていました。
処置:	詳細は、一緒に表示されるOLE2エラー・メッセージを参照してください。


REP-4007:  OLEオブジェクトをクリップボードからペースト中にエラーが発生しました。

原因:	OLEエラーが発生したときに、OLE2オブジェクトをクリップボードからペーストしようとしていました。
処置:	詳細は、一緒に表示されるOLE2エラー・メッセージを参照してください。


REP-4008:  OLEオブジェクトによって定義された操作を実行しようとしている間にエラーが発生しました。

原因:	OLEエラーが発生したときに、OLE2サーバーが通常サポートしているアクションを実行しようとしていました。
処置:	詳細は、一緒に表示されるOLEエラー・メッセージを参照してください。


REP-4009:  OLEオブジェクトをアクティブにしようとしている間にエラーが発生しました。

原因:	OLEエラーが発生したときに、OLE2オブジェクトをアクティブにしようとしていました（たとえば、プレビューア内でOLE2オブジェクトをダブルクリックしました）。
処置:	詳細は、一緒に表示されるOLE2エラー・メッセージを参照してください。


REP-4020:  OLEオブジェクトの異なるタイプへの変換は失敗しました。

原因:	OLEエラーが発生したとき、ボイラープレートの一部に含まれているOLE2オブジェクトを別のタイプのOLE2オブジェクトに変換しようとしていました。これは、OLE2サーバーに問題があることを示しています。
処置:	オブジェクトが正しくインストールされていることをチェックして、必要があれば再インストールしてください。


REP-4021:  Microsoftオブジェクトのリンクと埋込みは、このプラットフォーム上ではサポートされていません。

原因:	OLE2をサポートしているプラットフォーム上で、OLE2オブジェクトを使用して作成されたレポートを実行していますが、現在実行中のプラットフォームはOLE2をサポートしていません。OLE2オブジェクトだった視覚的な表現にアクセスしようとしています。
処置:	処置は不要です。希望する場合は、そのオブジェクトを削除してください。


REP-4022:  OLEライブラリのバージョンが間違っています。OLE機能を使用できなくなります。

原因:	マシンにインストールされているOLE2ライブラリは、使用しているReport Builderのバージョンでサポートされているライブラリと互換性がありません。Report BuilderはOLE2サポートが機能することを保証できないために、OLE2機能を使用不可にします。
処置:	正しいライブラリをインストールしてください。


REP-4023:  操作を完了するためのメモリーが不足しています。

原因:	希望するアクションを実行するのに十分なメモリーがシステムにありません。
処置:	実行中の不要なアプリケーションを終了してください。この処置で効果がない場合は、メモリーの使用効率を向上させるための手順についてMicrosoftのマニュアルを参照してください。


REP-4024:  DOS SHAREサービスでは、操作を成功する必要がありました。SHAREは実行されていません。

原因:	DOS SHAREユーティリティが必要ですが、SHAREが実行中ではありません。
処置:	SHAREが実行中であることを確認してください。


REP-4025:  読込みに失敗しました。

原因:	指定されたデバイスからデータを読み込めません。
処置:	デバイスをチェックして、誤動作でないかどうかを確認してください。 誤動作である場合は、デバイスのマニュアルを参照して、適正なエラー回復手順を判断してください。


REP-4026:  書込みに失敗しました。

原因:	指定されたデバイスにデータを書き込めません。
処置:	デバイスが読込み専用でないかどうかをチェックしてください。読込み専用ではない場合は、デバイスのマニュアルを参照して、適正なエラー回復手順を判断してください。


REP-4027: オープンされているファイルが多すぎます。別のファイルをオープンするだけの十分なリソースがありません。

原因:	Windowsでサポートされている数よりも多くのファイルをオープンしようとしています。
処置:	いくつかのアプリケーションをクローズしてください。さらに、config.sysファイルをチェックして、FILESが20より小さい設定になっていないことを確認してください。注意: OLE2ボイラープレート・オブジェクトがオブジェクトごとに2つまたは3つのファイル・ハンドルを予約することを忘れないでください。 そのため、ユーザーが意識している以上のファイルがオープンされていることがあります。


REP-4028: デバイス上に空き領域が残っていません。

原因:	指定されたデバイスがいっぱいです。
処置:	不要なデータを削除するかまたは別のデバイスに書き込んでください。


REP-4029: OLEオブジェクトを表示できません。
REP-4029:  OLEオブジェクトの表示に失敗しました。OLEオブジェクトを表示できません。

原因:	レポートにOLE2オブジェクトを表示しようとしましたが、OLE2サーバーによって定義されている表示様式が使用できませんでした。
処置:	OLE2オブジェクトが壊れていないことおよびサーバーが正しくインストールされていることを確認してください。必要であれば、再インストールしてください。


REP-4030:  OLEオブジェクトのオリジナル表示面の回復に失敗しました。オブジェクトの内容が使用されます。

原因:	レポートにOLE2オブジェクトを表示しようとしましたが、OLE2サーバによって定義されている表示様式が壊れているかまたはデータベースに格納されていて、復元できませんでした。Report Builderではデフォルト様式を使用してオブジェクトを表示します。
処置:	OLE2サーバーが正しくインストールされていることを確認してください。必要であれば、再インストールしてください。


REP-4031:  サーバー・アプリケーションが見つかりません。アプリケーションが適切にインストールされ、正しく登録されていることを確認してください。

原因:	OLE2オブジェクトによってOLE2サーバーにアクセスしようとしていますが、サーバーが現在アクセス不可です。サーバーが、削除または改名されているか、別の場所に手動で再インストールされている可能性があります。
処置:	サーバーのインストールをチェックして、必要であれば再インストールしてください。


REP-4032:  リンクOLEオブジェクト・ソースに接続できません。リンク・ソースが移動/改名/削除されていないことを確認してください。

原因:	Report Builderが、OLE2オブジェクト・ボイラープレートの指定されたソースにアクセスしようとしていますが、アクセスできません。
処置:	OLE2オブジェクト・ソースが移動または削除されていないことおよびファイル名が変更されていないことを確認してください。


REP-4033: リンク･オブジェクト･ソースに接続できません。このリンク・オブジェクト・ソースはこのマシンに接続されていないネットワークを横切っています。

原因:	ネットワーク接続が現在確立されていないデバイスに格納されているOLE2オブジェクトに、リンクしようとしています。
処置:	適切なデバイスとの接続を確立してください。


REP-4034:  ファイルが見つからないか、OLEオブジェクトが使用しているファイルは無効です。

原因:	OLE2オブジェクトがアクセスしようとしているファイルが見つかりません。
処置:	ファイルが壊れていない、移動または改名されていないことを確認してください。


REP-4035:  OLEオブジェクト上での操作を実行中に共有違反が発生しました。

原因:	考えられる原因:  複数のOLE2オブジェクトで同じファイルにリンクしようとしているか、異なるアプリケーションから同じファイルにアクセスしようとしています。
処置:	複数のOLE2オブジェクトで同時に同じファイルにアクセスしようとしていないことを確認してください。さらに、OLE2サーバーのインストールをチェックしてください。


REP-4036:  OLEオブジェクト上での操作を実行中にアクセスが拒否されました。

原因:	書込み権限を持っていないOLE2オブジェクトを更新しようとしています。
処置:	ファイルを更新しようとする前に、そのファイルに対する適切な権限を取得してください。


REP-4037: ディスクに書込み保護がかかっているので、OLEオブジェクト上でのファイル操作に失敗しました。

原因:	OLE2オブジェクトをファイルに保存しようとしましたが、ディスクが書込み禁止であるために保存できませんでした。
処置:	可能であれば、書込み権限を持っているディスクにそのオブジェクトを保存してください。それができない場合は、処置は不要です。


REP-4038:  OLEオブジェクトでの操作を実行中に、ファイル・システム上で予期せぬエラーが発生しました。

原因:	ハード・ディスクの破損など、特定できないファイル・エラーが発生しました。
処置:	詳細は、使用しているオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。


REP-4039:  OLEによって予期せぬエラーが戻されました。

原因:	特定できないOLEエラーが発生しました。
処置:	詳細は、Microsoftのマニュアルを参照してください。


REP-4040:  OLEオブジェクトのデータが誤っているか、壊れています。このデータからOLEオブジェクトを復元できません。

原因:	レポート内のOLE2オブジェクトを復元するためにOLEサーバーで使用されている情報が、誤っているかまたは壊れています。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ボイラープレートの場合、ファイルが壊れています。
	ケース2:	フィールドの場合、データベースが壊れているかまたは参照されているLONG RAW列にOLE2オブジェクトが含まれていません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	別のアプリケーションを使用してコンテナに埋め込むと、そのオブジェクトが実行可能になることを確認してください。
	ケース2の場合:	SQL Plusを使用してデータベースにある表をチェックし、その列の内容を確認してください。


REP-4041:  このオブジェクトで定義されている操作がないか、またはオブジェクトはスタティックです。

原因:	OLE2オブジェクトでなんらかのアクションを行おうとしましたが、そのオブジェクトに適用されるアクションが定義されていませんでした。あるいは、そのオブジェクトが静的ビットマップに変換されています。
処置:	処置は不要です。


REP-4042:  OLEオブジェクト上での要求操作は有効ですが、このタイミングでは実行できません。オブジェクト・サーバーがビジーである可能性があります。

原因:	OLE2オブジェクトで有効なアクションを行おうとしましたが、サーバー・リソースの不足のためにできませんでした。原因として、シングル・インスタンスのアプリケーションに2番目のインスタンスをオープンしようとしていることが考えられます。
処置:	システム・リソース（メモリー他）をチェックして、可能な場合はリソースを増やすかまたはこの操作を後で試してください。


REP-4043:  オブジェクトでの要求操作は無効で、実行できません。アプリケーションが適切にインストールされていることを確認してください。

原因:	OLE2オブジェクトで実行しようとしたアクションが、有効と認められていません。
処置:	適切なバージョンのOLEサーバーが正しくインストールされていることを確認してください。必要であれば、再インストールしてください。


REP-4044:  システム登録にアクセスできません。十分な解放システム・リソースがあり、登録が壊れていないことを確認してください。

原因:	システム・レジストリでの読込みまたは書込み操作に失敗しました。
処置:	Microsoftのマニュアルを参照してください。


REP-4045:  システム登録で問題が発生しました。オブジェクト・サーバーが適切にインストールされていることを確認してください。

原因:	サーバーに関する情報の一部が、レジストリにありません。
処置:	OLEサーバーが正しくインストールされていることを確認してください。必要であれば、再インストールしてください。


REP-4200:  メール・サブシステムでエラーが発生しました。

原因:	メール操作の1つを実行中に未指定のエラーが発生しました。詳細は、一緒に表示されるエラー・メッセージを参照してください。このエラーのその他の原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	MAPIが適切にインストールされていません。
	ケース2:	Windowsメール・サービス・プロバイダが適切にインストールされていません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	MAPIを使用している別のアプリケーションがある場合は、それが正しく機能しているかどうかをチェックしてください。正しく機能していない場合は、MAPIを再インストールしてください。
	ケース2の場合:	Windowsメール・サービス・プロバイダがインストールされていて、そのシステムにアカウントがあることを確認してください。必要な場合は、メール管理者に連絡してください。


REP-4201:  メール・サブシステムを初期化中にエラーが発生しました。

原因:	Oracle ReportsがMAPIを初期化しようとしましたが、できませんでした。詳細は、一緒に表示されるエラー・メッセージを参照してください。このエラーのその他の原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	MAPIがインストールされていないかまたはMAPI DLLが古いか、WIN.INIファイルまたはシステム・レジストリのエントリが誤った位置を指し示しています。
	ケース2:	操作の実行に使用できるメモリーが十分にありません。
	ケース3:	ログイン中に、無効なサービス・プロファイル名またはユーザー名、パスワードを入力しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	MAPIを再インストールするか、WIN.INIファイルまたはシステム・レジストリのエントリを訂正してください。
	ケース2の場合:	実行中の不要なアプリケーションを終了してください。この処置で効果がない場合は、メモリーの使用効率を向上させるための手順についてMicrosoftのマニュアルを参照してください。
	ケース3の場合:	ログオン情報が正しいことを確認して、再試行してください。この処置で効果がない場合は、メール管理者にアカウント情報を確認してください。


REP-4202:  メール・サブシステムへのログオン中にエラーが発生しました。

原因:	メール・サブシステムにログオンしようとして、エラーが発生しました。詳細は、一緒に表示されるエラー・メッセージを参照してください。このエラーのその他の原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	無効なサービス・プロファイル名またはユーザー名、パスワードを入力しました。
	ケース2:	使用できるメモリーが十分にありません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ログオン情報が正しいことを確認して、再試行してください。この処置で効果がない場合は、メール管理者にアカウント情報を確認してください。
	ケース2の場合:	実行中の不要なアプリケーションを終了してください。この処置で効果がない場合は、メモリーの使用効率を向上させるための手順についてMicrosoftのマニュアルを参照してください。


REP-4203:  メール・メッセージを送信中にエラーが発生しました。

原因:	メール・メッセージの作成または送信中に、エラーが発生しました。詳細は、一緒に表示されるエラー・メッセージを参照してください。このエラーのその他の原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	ディスクに十分な空き領域がありません。
	ケース2:	使用できるメモリーが十分にありません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	ディスク上の領域を少し解放してください。
	ケース2の場合:	実行中の不要なアプリケーションを終了してください。この処置で効果がない場合は、メモリーの使用効率を向上させるための手順についてMicrosoftのマニュアルを参照してください。


REP-4204: 受信者の名前／アドレスを有効にしている間にエラーが発生しました。
REP-4204:  受信者の名前/アドレスを有効にしている間にエラーが発生しました。

原因:	Report Builderが宛先のメール・アドレスを確認しようとして、エラーが発生しました。
処置:	受信者が有効なメール・アカウントを持っていることを確認するかまたはメール管理者に連絡してください。詳細は、一緒に表示されるエラー・メッセージを参照してください。


REP-4220:  メール・サブシステムに問題があります。

原因:	メール操作の1つを実行中に未指定のエラーが発生しました。
処置:	ディスク領域を少し解放するかまたは実行中の不要なアプリケーションを終了してください。MAPIを使用している別のアプリケーションがある場合は、それが正しく機能しているかどうかをチェックしてください。正しく機能していない場合は、MAPIを再インストールしてください。


REP-4221:  添付ファイルにアクセスできません。

原因:	添付ファイルにアクセスしようとしているときに、エラーが発生しました。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	添付ファイルが見つかりませんでした。
	ケース2:	添付ファイルがオープンできなかったか、添付ファイルの読込みまたは書込みエラーが発生しました。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	実行中の不要なアプリケーションを終了してください。この処置で効果がない場合は、メモリーの使用効率を向上させるための手順についてMicrosoftのマニュアルを参照してください。
	ケース2の場合:	ディスク上の領域を少し解放してください。


REP-4222:  操作を完了するためのメモリーが十分ではありません。

原因:	使用できるメモリーが十分にないために、メール操作を完了できません。
処置:	実行中の不要なアプリケーションを終了してください。この処置で効果がない場合は、メモリーの使用効率を向上させるための手順についてMicrosoftのマニュアルを参照してください。


REP-4223:  デバイス上に空き領域が残っていません。

原因:	ディスクに使用できる空き領域が十分にないために、メール操作を完了できません。
処置:	ディスク上の領域を少し解放してください。


REP-4224:  ユーザー名、パスワード、サービス・プロファイル名のいずれかが正しくありません。

原因:	入力したログオン情報が無効です。
処置:	ログオン情報が正しいことを確認して、再試行してください。この処置で効果がない場合は、メール管理者にアカウント情報を確認してください。


REP-4225: ユーザーがログオンしていないので、操作を完了できません。

原因:	メール操作を完了できませんでした。
処置:	メール・サブシステムにログオンして、再試行してください。


REP-4226:  パスワードが必要です。

原因:	パスワードを指定せずにメール・サブシステムにログオンしようとしました。
処置:	有効なパスワードを指定して、再試行してください。この処置で効果がない場合は、メール管理者に連絡してください。


REP-4227:  サービス構成は無効です。

原因:	メール・サブシステムが誤った構成になっています。
処置:	メール管理者に連絡してください。


REP-4228:  MAPIは、Report Builderで要求された機能をサポートしていません。

原因:	使用中のMAPIのインプリメントでは、機能に制限があります。
処置:	Windowsメール・サービス・プロバイダを更新する必要がある可能性があります。メール管理者に連絡してください。


REP-4229:  要求されたキャラクタ・セットをサポートしていません。

原因:	デフォルトのキャラクタ・セットはMAPIではサポートされていません。
処置:	メール管理者に連絡してください。


REP-4230:  渡されたテキスト文字列のサイズは大きすぎます。

原因:	使用中のMAPIインプリメントには大きすぎるテキスト文字列を渡しました。
処置:	文字列を短くして、再試行してください。


REP-4232: オープンしているファイルが多すぎます。

原因:	使用中のMAPIインプリメントでは、現在オープンしているファイル数がサポートされていません。
処置:	不要なドキュメントをすべてクローズしてください。


REP-05000:  成功したジョブに対する通知テンプレート・ファイルが設定されていません。

原因:	ジョブの成功を通知するための通知テンプレート・ファイルを示すSUCCNOTEFILEパラメータが、Reports Server構成ファイルに存在しません。
処置:	Reports Server構成ファイルにSUCCNOTEFILEパラメータを追加し、成功したジョブ用の通知テンプレート・ファイルをポイントします。詳細はシステム管理者に問い合せてください。


REP-05001:  失敗したジョブに対する通知テンプレート・ファイルが設定されていません。

原因:	ジョブの失敗を通知するための通知テンプレート・ファイルを示すFAILNOTEFILEパラメータが、Reports Server構成ファイルに存在しません。
処置:	Reports Server構成ファイルにFAILNOTEFILEパラメータを追加し、失敗したジョブ用の通知テンプレート・ファイルをポイントします。詳細はシステム管理者に問い合せてください。


REP-05002:  通知テンプレート・ファイルが見つかりません。

原因:	Reports Server構成ファイルのSUCCNOTEFILEまたはFAILNOTEFILEで指定されているファイルが存在しません。
処置:	SUCCNOTEFILEまたはFAILNOTEFILEが有効な通知テンプレート・ファイル名をポイントしていることを確認します。詳細はシステム管理者に問い合せてください。詳細はシステム管理者に問い合せてください。


REP-05003: 通知テンプレート・ファイルをオープンできません。

原因:	Reports Server構成ファイルのSUCCNOTEFILEまたはFAILNOTEFILEで指定されている通知テンプレート・ファイルをオープンできません。
処置:	SUCCNOTEFILEまたはFAILNOTEFILEが有効な通知テンプレート・ファイル名をポイントしていることを確認します。また、通知テンプレート・ファイルが読込み可能であることを確認します。詳細はシステム管理者に問い合せてください。


REP-05004:  通知テンプレート・ファイルを読み込めません。

原因:	Reports Server構成ファイルのSUCCNOTEFILEまたはFAILNOTEFILEで指定されている通知テンプレート・ファイルを読み込めません。
処置:	SUCCNOTEFILEまたはFAILNOTEFILEが有効な通知テンプレート・ファイル名をポイントしていることを確認します。また、通知テンプレート・ファイルが読込み可能であることを確認します。詳細はシステム管理者に問い合せてください。


REP-06000:  Expressの問合せダイアログで問合せを作成できませんでした。

原因:	問合せが非常に大きいために、過大なメモリーを要求しています。
処置:	問合せを簡略化します。


REP-06001:  Expressの問合せダイアログの起動に失敗しました。

原因:	問合せが非常に大きいために、過大なメモリーを要求しています。
処置:	問合せを簡略化します。


REP-06002:  メモリーが不足しているため、操作を完了できません。

原因:	マシンのメモリーが不足しています。
処置:	アプリケーションをクローズしてメモリーの量を増やします。長期的な解決策としては、スワップ・ファイルのサイズを増やすか、マシンに追加のメモリーをインストールします。


REP-06003:  OLAP Serverのセッションを開始できませんでした。

原因:	OLAP Serverが動作していないかまたはSNAPIがインストールされていません。
処置:	OLAP Serverが動作していない場合は起動し、SNAPIがインストールされていることを確認します。OLAP Serverデータベース管理者に問い合せてください。


REP-06004:  OLAP Serverに接続できませんでした。

原因:	OLAP Serverが動作していないか、システムのメモリーが不足しています。 または、SNAPIがインストールされていないか、正常に機能していません。
処置:	OLAP Serverが動作していない場合は起動します。アプリケーションをクローズしてメモリーの量を増やします。長期的な解決策としては、スワップ・ファイルのサイズを増やすか、マシンに追加のメモリーをインストールします。SNAPIがインストールされていることを確認します。OLAP Serverデータベース管理者に問い合せてください。


REP-06005:  指定されたSNAPIハンドルに基づくExpressの問合せダイアログの初期化に失敗しました。

原因:	内部エラーが発生しました。
処置:	製品を再起動し、問合せを再発行します。


REP-06006:  Expressの初期化ファイルXPDATA.INIが存在しません。

原因:	XPDATA.INIが見つかりませんでした。
処置:	XPDATA.INIが存在することと、パスが正しいことを確認します。


REP-06007:  Expressの初期化ファイルXPDATA.INIの[Install]セクションに、\nOLAP接続ファイル(XCF)のエントリが見つかりません。
REP-06007:  Expressの初期化ファイルXPDATA.INIの[Install]セクションに、\nExpress接続ファイル（XCF）のエントリが見つかりません。

原因:	XPDATA.INIにエントリがありません。
処置:	XPDATA.INIファイルにXCFエントリを追加するか、.INIファイルを有効なXPDATA.INIに置き換えます。


REP-06008:  ORACLE_HOMEが見つかりません。

原因:	ORACLE_HOMEディレクトリが見つかりませんでした。
処置:	ORACLE_HOMEの設定が正しいことを確認します。詳細は、OLAP Serverのインストレーション・マニュアルを参照してください。


REP-06009:  Expressの初期化ファイルXPDATA.INIの[Install]セクションに、\nOracle SNAPI(OSN)のエントリが見つかりません。
REP-06009:  Expressの初期化ファイルXPDATA.INIの[Install]セクションに、\nOracle SNAPI（OSN）のエントリが見つかりません。

原因:	XPDATA.INIにエントリがありません。
処置:	XPDATA.INIにOSNエントリを追加するか、.INIファイルを有効なXPDATA.INIに置き換えます。


REP-06010:  どのExpress接続ファイル(XCF)にも、\nOLAP Serverの記述が見つかりません。
REP-06010:  どのExpress接続ファイル（XCF）にも、\nOLAP Serverの記述が見つかりません。

原因:	XCFファイルの一部の情報が不足しています。
処置:	XCFファイルをチェックするか、作成し直します。


REP-06011:  生成されたSQL SELECT文のサイズが64KBを超えています。

原因:	SQL文が大きすぎます。
処置:	問合せを修正し、SQL文のサイズを縮小します。


REP-06012:  Expressへのテンポラリ問合せの削除に失敗しました。

原因:	一時問合せを削除できません。
処置:	OLAPへの接続を解除してから再び接続し、問合せを再発行するか、作成し直します。


REP-06013:  問合せを実行できません。Express問合せダイアログは\n以前の問合せのメジャーまたはディメンション設定で起動されました。

原因:	単位またはディメンションが無効か、問合せが壊れています。
処置:	データベースが変更可能であることを確認し、問合せの中の単位とディメンションを調べます。


REP-06014:  バックエンドのXPFetch[N]()が未定義のレポートIDでコールされました。

原因:	内部エラーが発生しました。
処置:	製品を再起動し、問合せを再発行します。


REP-06015:  バックエンドのXPPrepare()が重複するレポートIDで呼び出されました。

原因:	内部エラーが発生しました。
処置:	製品を再起動し、問合せを再発行します。


REP-06016:  SNAPIから次のデータ・セルを取得しようとしてエラーが発生しました。

原因:	内部エラーが発生しました。
処置:	製品を再起動し、問合せを再発行します。


REP-06017:  保存された問合せに含まれる情報が正しくないか、欠落しています。

原因:	問合せが無効です。
処置:	問合せを指定し直します。


REP-O6018:  内部Expressシステム・データベースの連結に失敗しました。

原因:	Expressシステム・データベースを連結できません。
処置:	OLAP Serverが動作していること、システム・データベースが適切な場所にあることおよび'ExpressServerDBPath'の設定が正しいことを確認します。


REP-06019:  保存された問合せで指定されているExpressデータベースの連結に失敗しました。

原因:	Expressシステム・データベースを連結できません。
処置:	OLAP Serverが動作していること、データベースが適切な場所にあることおよび'ExpressServerDBPath'の設定が正しいことを確認します。


REP-06020:  Expressへの問合せの解析に失敗しました。

原因:	Select文が壊れています。
処置:	問合せを指定し直します。


REP-06021:  Oracle Expressサポートがインストールされていません。

原因:	Expressで実行するためのサポート・ファイルがインストールされていません。
処置:	Expressサポート・ファイルをインストールします。詳細は、インストレーション関係のマニュアルを参照してください。


REP-06022:  OLAP Serverの起動に失敗しました。

原因:	OLAP Serverが動作していません。
処置:	OLAP Serverが動作していない場合は起動します。OLAP Serverデータベース管理者に問い合せてください。


REP-06023:  Expressへの問合せの解析中に予期しない行末が検出されました。

原因:	Expressエラーが発生しました。
処置:	Express問合せを調べて、行末の円記号（\）が欠けていないかどうかを確認します。


REP-06024:  Express EXECUTEに失敗しました。

原因:	Expressエラーが発生しました。
処置:	OLAP Serverが動作していない場合は起動します。OLAP Serverデータベース管理者に問い合せてください。


REP-06025:  Express FETCHに失敗しました。

原因:	Expressエラーが発生しました。
処置:	OLAP Serverが動作していない場合は起動します。OLAP Serverデータベース管理者に問い合せてください。


REP-06026:  重複するレポートIDが検出されました。

原因:	内部エラーが発生しました。
処置:	製品を再起動し、問合せを再発行します。


REP-06027:  未定義のレポートIDが検出されました。

原因:	内部エラーが発生しました。
処置:	製品を再起動し、問合せを再発行します。


REP-06028:  未知のExpressサポート・バックエンド・エラーが発生しました。

原因:	Expressエラーが発生しました。
処置:	OLAP Serverが動作していない場合は起動します。OLAP Serverデータベース管理者に問い合せてください。


REP-6029:  Expressエラー

原因:	Expressエラーが発生しました。
処置:	詳細はExpressのマニュアルを参照してください。


REP-6030: xconnect.iniが抜けているか無効です。

原因:	xconnect.iniが抜けているためと考えられます。xconnect.iniに無効な「一般」セクションがある場合にも、このエラーが起こります。
処置:	Oracle_Home/olap/ecf620でxconnect.iniをチェックしてください。xconnect.iniに「一般」セクションがあることを確認してください。


REP-6101: Java Virtual Machineの起動に失敗しました。Java Runtime環境の設定を確認してください。

原因:	REPORTS60_CLASSPATH環境変数の値が正しくないか、Java Runtime環境の設定が無効です。
処置:	Java Runtime環境のインストールを確認してください。REPORTS60_CLASSPATH環境変数にプラットフォームに合せてclasses.zipまたはrt.jarの有効な指定が含まれていることを確認してください。必要な場合は、Reports RuntimeまたはReport Builderを再インストールしてJava Runtime環境およびREPORTS60_CLASSPATH環境変数の設定をリフレッシュしてください。


REP-6102: XML解析の起動に失敗しました。

原因:	設定が正しくないためにOracle XML解析を起動できませんでした。通常、REPORTS60_CLASSPATHの値が正しくないことが原因です。
処置:	REPORTS60_CLASSPATHにOracle XML解析および製品のjarファイルが有効に指定されていることを確認してください。必要な場合は、Reports RuntimeまたはReport Builderを再インストールしてREPORTS60_CLASSPATH環境変数の設定をリフレッシュしてください。


REP-6103: Java Runtime環境の設定エラーです
REP-6103: Java Runtime環境の設定エラーです。

原因:	Java Runtime環境の設定が正しくないか抜けています。
処置:	Reports RuntimeまたはReport Builderを再インストールしてください。


REP-6104: XMLレポートの定義が無効です。

原因:	XMLレポートの定義が無効または抜けています。
処置:	有効なXMLレポートの定義を指定するか、レポートの定義内に示された問題点を修正してください。


REP-6106: <url>の<line number>行でのXMLレポートの定義エラーです。

原因:	指定されたXMLレポートの定義のうち、その行番号に問題があります。
処置:	XMLレポートの定義について、指定された行番号のエラーを修正してください。


REP-16500:  このプログラムはCGI実行形式でのみ呼出されます。
REP-16500:  このプログラムはCGI実行形式でのみ呼び出されます。

原因:	WebのCGI実行形式が、Webサーバーのコンテキスト外で呼び出されました。
処置:	CGI実行形式が正しく機能するには、Webサーバーから呼び出される必要があります。


REP-16501:  Reports Web Agentキー・マップ・ファイルが正しく設定されていません。

原因:	指定された場所でキー・マップ・ファイルが見つかりません。
処置:	ファイルの位置を確認してください。


REP16504:  メッセージ・サブシステムが初期化できません。メッセージ・ファイルが正しくインストールされているか確認してください。
REP-16504:  メッセージ・サブシステムが初期化できません。メッセージ・ファイルが正しくインストールされているか確認してください。

原因:	メッセージ・ファイルが見つからないか、オープンできません。
処置:	正しくインストールされているか確認してください。


REP-16505:  初期化中に一般エラーが起こりました。正しくインストールされているか確認してください。

原因:	一般エラー。
処置:	正しくインストールされているかどうかおよびシステム・リソースが使用可能かどうか確認してください。


REP-16506:  指定されたURL中のエスケープの記述が正しくありません。

原因:	指定されたURLの記述が正しくありません。
処置:	Web AgentのマニュアルでURLの規則を参照してください。


REP-16507:  キーが認識されません。

原因:	キー・マップの構成はアクティブですが、URLで指定されたキーは認識されません。コマンド・ラインをビルドできません。
処置:	キー値およびキー・マップ・ファイルの設定と内容を確認してください。


REP-16508:  キー:\%s\が認識されません。URL指定が正しくないか、URL内のキーがキー・マップ・ファイルにない可能性があります。

原因:	キー・マップの構成はアクティブですが、URLで指定されたキーは認識されません。コマンド・ラインをビルドできません。
処置:	キー値およびキー・マップ・ファイルの設定と内容を確認してください。


REP-16509:  キー・マップ・ファイルに構文エラーがあります。指定したキーの定義を確認してください。

原因:	キー・マップ・ファイルに構文エラーがあります。
処置:	キー・マップ・ファイルの内容を確認してください（規則については、Web Agentのマニュアルを参照してください）。


REP-16510:  用法が正しくありません。

原因:	非冗長実行の一般エラー。
処置:	冗長を有効にし、実際のメッセージを確認してください。


REP-16511:  URL内のパラメータが多すぎます。

原因:	URL内のパラメータが多すぎます（長すぎます）。
処置:	URLまたはキー・マップ・ファイル、あるいはその両方を短くして、URLを短縮します。


REP-16512:  メモリーが不足しています。

原因:	メモリーが不足しています。
処置:	十分なシステム・リソースが使用可能であることを確認してください。


REP-16513:  Reports Serverに接続できません。

原因:	Reports Serverから応答がありません。
処置:	Reports Serverが動作し、TNSNAMES.ORAネットワーク設定に正しいエントリがあることを確認してください。


REP-16514:  レポートを実行できません。

原因:	レポート実行失敗の一般エラーです。
処置:	このメッセージに加えて、Reports Serverからの詳細なエラー・メッセージを確認してください。


REP-16515:  レポートの出力先にアクセスできません。

原因:	Web Agentから、Report Server実行出力にアクセスできません。
処置:	Web Agentの設定を確認してください（特にWEBLOC変数）。


REP-16516:  Reports Serverがシャットダウンされています。

原因:	警告 - Reports Serverは停止します。
処置:	後で再試行してください。


REP-16517:  ユーザーからの要求によりレポートのジョブが取り消されました。

原因:	ジョブは、ユーザーまたはReports Serverの管理者によって取り消されました。
処置:	必要な場合は再試行してください。


REP-16518:  Reports Serverのエンジンが異常終了しました。

原因:	Reports Serverのエンジンで、レポートに問題がありました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。


REP-16519:  レポートのジョブがエラーで終了しました。

原因:	レポート実行エラーの一般エラー・メッセージ。
処置:	関連する詳細メッセージを参照してください。


REP-16520:  Reports Serverのキューにジョブを追加していてエラーが起こりました。

原因:	Reports Serverのキューにジョブが追加されていたときにエラーが発生しました。
処置:	後で再試行してください。


REP-16521:  Reports Serverのコマンド・ライン解析中にエラーが起こりました。

原因:	レポートが実行され、コマンド・ラインが処理されようとしていたときにエラーが発生しました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。


REP-16522:  Reports Server名が指定されていません。

原因:	レポートが実行され、コマンド・ラインが処理されようとしていたときにエラーが発生しました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。


REP-16523:  レポート名が指定されていません。

原因:	レポートが実行され、コマンド・ラインが処理されようとしていたときにエラーが発生しました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。コマンド・ラインにレポート名があるかどうかを確認してください。


REP-16524:  データベースへのログイン名が指定されていません。

原因:	レポートが実行され、コマンド・ラインが処理されようとしていたときにエラーが発生しました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。コマンド・ラインにデータベースへのログイン名があるかどうかを確認してください。


REP-16525:  スケジュール・コマンドを解析できませんでした。

原因:	レポートが実行され、コマンド・ラインが処理されようとしていたときにエラーが発生しました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。SCHEDULEパラメータを確認してください。


REP-16526:  タイム・トレランスを解析できませんでした。

原因:	レポートが実行され、コマンド・ラインが処理されようとしていたときにエラーが発生しました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。TOLERANCEパラメータを確認してください。


REP-16527:  パラメータ・フォームの型が無効です。

原因:	レポートが実行され、コマンド・ラインが処理されようとしていたときにエラーが発生しました。
処置:	Reports Serverの管理者に連絡してください。PARAMFORMパラメータを確認してください。


REP-16528:  Reports Serverへの接続中にエラーが起こりました。

原因:	通信の問題です。
処置:	後で再試行してください。


REP-16529:  ジョブを削除できません。

原因:	ジョブの削除についての一般メッセージ。
処置:	理由を確認してください。


REP-16530:  ジョブIDが無効です。

原因:	アクションを実行するReports ServerのジョブのIDが無効です。
処置:	IDが有効であることを確認してください。


REP-16531:  ジョブは完了しています。

原因:	アクションを実行するReports ServerのジョブのIDが無効です。
処置:	IDが有効であることを確認してください。


REP16532:  ジョブはまだ行われていません。後で再試行してください。

原因:	アクションを実行するReports ServerのジョブのIDが無効です。
処置:	IDが有効であることを確認してください。


REP-16533:  指定のアクションを実行するために必要な権限がありません。

原因:	アクションを実行するReports ServerのジョブのIDが無効です。
処置:	IDが正しく、また適切な権限があることを確認してください。


REP16534:  レポートの出力先にアクセスできません。  設定を確認してください（REPORTS 60_WEBLOC）。
REP-16534:  レポートの出力先にアクセスできません。設定を確認してください（REPORTS 60_WEBLOC）。

原因:	出力先ディレクトリにアクセスできません。
処置:	ディレクトリ指定を確認してください。


REP-16535:  またはReports60_WEBLOC_TRANSLATEDの環境設定が正しくない可能性があります。

原因:	出力先ディレクトリにアクセスできません。
処置:	ディレクトリ指定を確認してください。


REP-16537:  （REPORTS60_WEBLOC_TRANSLATEDの環境でReports Serverのキャッシュと同じ場所を指定している可能性があります）。
REP-16537:  （REPORTS60_WEBLOC_TRANSLATEDの環境でReports Serverのキャッシュと同じ場所を指定している可能性があります。）

原因:	戻された名前の出力先は、Webディレクトリに既に存在します。
処置:	Web Agentの設定を確認してください。


REP-16538:  レポートが印刷されました。

原因:	レポートからプリンタに正常に実行されました。
処置:	なし。


REP-16539:  レポートがメールされました。

原因:	レポートからメールに正常に実行されました。
処置:	なし。


REP-16540:  レポートが指定された送付先に書き込まれました。

原因:	レポートから指定された宛先タイプに正常に実行されました。
処置:	なし。


REP-16541:  ログオンしてからレポートを実行してください。

原因:	レポートを実行する前にログインしていません。
処置:	レポートを実行する前にログインしてください。


REP-16542:  レポート出力がInterOfficeリポジトリに正常に書き込まれました。
EP-16542:  レポート出力がInterOfficeリポジトリに正常に書き込まれました。

原因:	レポートがInterOfficeレポジトリに対して正常に実行されました。
処置:	なし。


REP-16543:  REPORTS60_PHYSICAL_MAPおよびREPORTS60_SHARED_CACHEの環境が無効になっている可能性があります。

原因:	出力ディレクトリにアクセスできません。
処置:	ディレクトリ指定を確認してください。


REP-20091:  データベースから切断する前に、現在のモジュールを保存しますか?

原因:	データベースに格納されているモジュールがオープンされています。データベースから切断した場合は、変更内容をデータベースに保存できません。
処置:	データベースから切断する前にモジュールを保存するには、「はい」を選択します。モジュールは、オープンされたままなので、必要な場合は再接続して、再度、データベースに保存できます。モジュールを保存せずにデータベースから切断するには、「いいえ」を選択します。モジュールはオープンされたままです。保存せずにデータベースから切断しない場合は、「取消」を選択します。この場合もモジュールはオープンされたままです。


REP-20099:  プレビュー中にプリンタが変更されました。プリンタ・フォントの再マッピングにより切捨てが行われた可能性があります。印刷を続けますか？

原因:	レポートが実行されてから、プレビューアで「印刷」が選択されるまでの間に、デフォルトのプリンタが変更されました。
処置:	印刷を行う場合は「はい」を選択してください。印刷を中止するには「いいえ」を選択します。レポートをクローズし、プリンタをリセットしてレポートを再度実行するか、単にレポートを再度実行して現行のプリンタに対して書式を設定します。


REP-20128:  警告: レポートはDESTYPE=PREVIEWで実行されていません。画面フォントの再マッピングで切捨てが起こりました。印刷を続けますか？

原因:	プレビューアから「印刷」を選択しましたが、宛先として「プレビュー画面」のかわりに「画面」を選択しました。 「プレビュー画面」では、レポートはプリンタ・フォントを使用した場合と同様にフォーマットされ、より正確なレポートの印刷結果が得られます。
処置:	印刷を行う場合は「はい」を選択してください。印刷を一時停止する場合は、「いいえ」を選択してください。その後、レポートをクローズして、レポートをプリンタ用にフォーマットするために「プレビュー画面」を指定して、再実行してください。


REP-20129:  警告: 新しいバージョンのReport Builderで保存されたレポートをオープンします。機能が失われているかもしれません。続行しますか?

原因:	レポートの作成に使用されたバージョンより古いバージョンのReport Builderでレポートをオープンしようとしました。レポートが古いバージョンでは使用できない機能を使用している場合は、その機能はレポートから排除されます。
処置:	機能が失われることが心配な場合は、Report Builderの最新バージョンにアップグレードするまではそのレポートをオープンしないでください。


REP-20135:  レイアウトなしで実行できません。デフォルト・レイアウトを作成しますか？

原因:	データ・モデルの作成後にレポートを実行しようとしましたが、まだレイアウトが作成されていませんでした。
処置:	レイアウトを作成してから、レポートを実行してください。


REP-20136:  デフォルト・レイアウトとして選択した領域が小さすぎます。領域をページ境界まで拡張しますか？

原因:	ツール・パレットから追加デフォルト・レイアウト・ツールを使用して、レポート・ウィザードの設定に対して大きさが不十分なレイアウトの領域を描画しています。
処置:	Report Builderを使用してレイアウトをレポート・ページの境界線まで最大限拡張する場合は、「はい」を選択してください。 また、レイアウトのサイズを縮小するには、「いいえ」を選択してレポート・ウィザードの設定を変更してください。


REP-20138:  Report Builder表がデータベースにインストールされていない可能性があります。

原因:	Report Builderが、データベースの表にアクセスできませんでした。
処置:	データベース管理者に、Report Builder表がデータベースに正しくインストールされていないことを連絡してください。


REP-20139:  新規パラメータ・フォーム・レイアウトは、その現在サイズに合いません。合うまでページ数を増やしますか？

原因:	新しいパラメータ・フォームが、「レポート」プロパティ・パレットでパラメータ・フォーム用に指定されているページ数に合わせるには大きすぎます。
処置:	Report Builderを使用してパラメータ・フォームにあるページ数を増加する場合は、「はい」を選択してください。 また、パラメータ・フォームを拡大する場合は、「いいえ」を選択して「レポート」プロパティ・パレットの設定を変更してください。


REP-20140: 警告: 枠およびそれに含まれるオブジェクトすべてが削除されます。続行しますか？
REP-20140:  警告: 枠およびそれに含まれるオブジェクトすべてが削除されます。続行しますか?


REP-20141:  警告: すべてのマトリックスが破棄されます。続行しますか?


REP-20142:  警告: レポートのモードはキャラクタに変更されました。レポートは別のウィンドウで実行されます。


REP-20143:  警告: 一部のオブジェクトがページ外に移動されているかもしれません。その場合、レポートはフォーマットできなくなる可能性があります。


REP-20144:  新しいバージョンのReport Builderで保存されたレポートをオープンしています。機能が失われているかもしれません。

原因:	レポートの作成に使用されたバージョンより古いバージョンのReport Builderでレポートをオープンしようとしました。レポートが古いバージョンでは使用できない機能を使用している場合は、その機能はレポートから排除されます。
処置:	機能が失われることが心配な場合は、Report Builderの最新バージョンにアップグレードするまではそのレポートをオープンしないでください。


REP-20146:  このアクションによって参照オブジェクト内の列への参照が無効になる可能性があります。

原因:	データベースの参照、データベースのネストした表、データベースの可変配列の各列を縮小すると、外部からの参照列（たとえば、PL/SQLプログラム単位またはサマリー列の参照列）の使用がすべて無効になります。
処置:	参照列を使用するには、それらの列を参照しているデータベースの参照、データベースのネストした表、データベースの可変配列の各列を縮小しないでください。


REP-20147:  この詳細SQL問合せに列リンクをインプリメントできません。グループ・リンクに変換します。

原因:	オブジェクトの詳細問合せとの問合せ間のデータ・リンクは、サポートされていません。
処置:	「はい」をクリックすると、問合せの親グループ間にリンクを作成します。「取消」をクリックすると、リンクを作成しません。この場合、詳細問合せのSQLを使用すると、手動でリンクを作成することができます。


REP-20148:  警告: レポートは複数の配布先に対して実行されます。続行しますか?

原因:	実行中のレポートの「配布」プロパティで、複数の宛先に対する出力の送信が定義されています。
処置:	「続行」をクリックするとレポートが実行され、出力がすべての宛先に送信されます。「取消」をクリックすると、レポートは実行されません。


REP-20150:  警告: レポート: <report name>のページ幅が、フォントマッピングの一部として、文字セル・フォント用に変更されました。フォント・エイリアス・ファイル内でのフォントマッピングの可能性があります。

原因:	文字フォントがオープンされているレポートのビットマップ済みフォントに置換されたため、ページ幅はそれに従って調整されています。この原因として、ビットマップ済みレポートが、キャラクタ・モードのランタイム・エンジンでオープンしようとしていることが考えられます。
処置:	フォントを特定のフォントにマップする場合は、フォント・エイリアス・ファイル（プラットフォームによって、uifont.aliまたはOracle Font Aliasesのいずれか）を編集して、希望するフォントにマップしてください。マップを希望しない場合は、処置は不要です。


REP-20151:  警告: フォント・エイリアス・ファイルに従ったマッピングによって、フォントがいくつか変更されました。

原因:	レポートで保存された1つ以上のフォントが、プラットフォームまたは図表、レポート宛先、モードでの変更によって別のフォントにマップされました。
処置:	フォントを特定のフォントにマップする場合は、フォント・エイリアス・ファイル（プラットフォームによって、uifont.aliまたはOracle Font Aliasesのいずれか）を編集して、希望するフォントにマップしてください。マップを希望しない場合は、処置は不要です。


REP-20190:  終了すると、その他の保留ページと同じく、現行レポートは放棄されます。

原因:	1つ以上のレポートが実行中または実行待機中に、Reports ServerまたはReportsバックグラウンド・エンジンの終了を指定しました。
処置:	レポートの実行を終了する場合は、操作を取り消してください。終了しない場合は、警告ダイアログを受け入れてください。


REP-20191:  このプログラムを実行している時にはWindowsを終了できません。 Reportsサーバーをクローズし、Windowsを終了してください。
REP-20191:  このプログラムを実行している時にはWindowsを終了できません。Reportsバックグラウンド・エンジンをクローズし、Windowsを終了してください。

原因:	Reportsバックグラウンド・エンジンではWindowsが必要ですが、Reportsバックグラウンド・エンジンの実行中にWindowsを終了するように指定しました。
処置:	Windowsを終了する前にReportsバックグラウンド・エンジンを終了してください。


REP-25204:  変換は正常に実行されました。

原因:	要求された変換は正常に実行されました。
処置:	ありません。


REP-25206:  <source name>から<destination name>への変換は失敗しました。

原因:	ほとんどの場合、指定したソース・タイプに誤りがあったことが原因です。
処置:	ソース・ファイルが指定したソース・タイプであることを確認してください。


REP-25207:  無効な変換: stypeとdtypeは同じ文書タイプではありません。

原因:	あるタイプのドキュメントを別のタイプに変換しようとしました。 つまり、レポート・ファイルからPL/SQLファイルへの変換またはその逆の変換をしようとしました。
処置:	変換のソースと宛先が同じタイプの文書であることを確認してください。


REP-25401:  <user exit .DLL file>を配置できません。

原因:	レポートでユーザー・イグジットを実行しようとしましたが、ユーザー・イグジット.DLLファイルを見つけられませんでした。このファイルは通常次のディレクトリにあります。
	•	現行ディレクトリ
	•	Windowsディレクトリ（通常は\WINDOWS）
	•	Windowsシステム・ディレクトリ（通常は\WINDOWS\SYSTEM）
	•	現行の作業に必要な実行可能ファイルを含むディレクトリ
	•	PATH環境変数にリストされているディレクトリ
	•	ネットワーク内でマップされているディレクトリのリスト
処置:	指定された.DLLファイルを見つけて、前述のディレクトリのうちの1つに配置してください。


REP-25402: 内部エラー - <filename>内に<user exit . DLL file>を配置できません。

原因:	レポートでユーザー・イグジットを実行しようとしましたが、ユーザー・イグジット.DLLファイル内に、ユーザー・イグジットを見つけて実行するために使用されるファンクションがありません。常にユーザー・イグジット.DLLにリンクされるこれらのファンクションはReport Builderに付属の.OBJファイル内にあります。 つまり、ユーザー・イグジット.DLLが誤って構築されています。
処置:	指定されたユーザー・イグジット.DLLを正しく再構築してください。


REP31681:  警告: 異なるデータベースへ接続すると既存のデータ・モデルが無効になる可能性があります。
REP-31681:  警告: 異なるデータベースへ接続すると既存のデータ・モデルが無効になる可能性があります。

原因:	一度に接続できるのは1つのデータベースのみです。異なるデータベースへ接続すると、その後既存のデータ・モデルが無効になる場合があります。
処置:	既存のデータ・モデルの有効性を保つには、問合せが新しいデータベース接続と互換性があることが確実な場合を除き、異なるデータベースに再接続しないでください。


REP-31700: レポート定義が不完全か、または問合せにブレーク・グループがありません。Webウィザードを実行できません。
REP-31700:  レポート定義が不完全かまたは問合せにブレーク・グループがありません。Webウィザードを実行できません。

原因:	Webウィザードを実行する前に、レポート定義を完了する必要があります。Webウィザードを実行するには、レポート定義に複数のグループを持つデータ・モデルおよび有効なレイアウト・モデルが含まれている必要があります。
処置:	レポート・ウィザードを使用して、複数のグループを持つ少なくとも1つの問合せを作成し、レイアウトをデフォルトに設定してください。


REP-31800:  イメージ・ファイル: <filename> が見つかりません。

原因:	Reports Builderで、イメージ・ファイルの1つが見つかりませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	イメージ・ファイルが存在しません。
	ケース2:	イメージ・ファイルが間違った場所にあります。
	ケース3:	環境が正しく構成されていません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	イメージ・ファイルが存在していることを確認してください。
	ケース2の場合:	イメージ・ファイルが適切なディレクトリにあることを確認してください。
	ケース3の場合:	環境が正しく設定されていることを確認してください。UNIXの場合は、適切な環境変数が設定されていることを確認してください。 MS Windowsの場合は、ファイル・システムのレジストリをチェックしてください。


REP-31801:  テンプレートで指定されたイメージ: <filename> が見つかりません。

原因:	Reports Builderで、選択したテンプレートに対応するイメージが見つかりませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	イメージ・ファイルが存在しません。
	ケース2:	イメージ・ファイルが間違った場所にあります。
	ケース3:	環境が正しく構成されていません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	イメージ・ファイルが存在していることを確認してください。
	ケース2の場合:	イメージ・ファイルが適切なディレクトリにあることを確認してください。
	ケース3の場合:	環境が正しく設定されていることを確認してください。UNIXの場合は、適切な環境変数が設定されていることを確認してください。 MS Windowsの場合は、ファイル・システムのレジストリをチェックしてください。


REP-31802:  このページでSQL文を入力してください。

原因:	レポート・ウィザードでレポートを作成するには、有効なSQLテキストが必要です。
処置:	SQL文を入力してください。


REP-31803:  SQL文をチェックするにはデータベースに接続する必要があります。

原因:	レポート・ウィザードでSQLテキストをチェックするには、データベースに接続する必要があります。
処置:	「接続」ダイアログが表示されたら、ログイン文字列を入力してデータベースに接続できます。データベースへの接続要求は、必要に応じて出されます。データベースに接続できない場合は、データベース・アドミニストレータ（DBA）にログイン情報を確認してください。


REP-31804:  SQLは正しく作成されています。

原因:	レポート・ウィザードが、作成したSQLテキストをデータベースに対してチェックし、正しく実行されることを確認しました。
処置:	作成したSQLテキストを変更する必要はありません。


REP-31805:  ブレーク・レベル: <break level number> には、有効なブレーク列がありません。

原因:	各ブレーク・レベルには、少なくとも1つの有効なブレーク列が含まれている必要があります。ブレーク列を、サマリー列またはプレースホルダ列として使用することはできません。また、ブレーク列には、RAW、LONGRAWまたはLONGのデータ型は使用できません。
処置:	ブレーク・レベルに、有効なブレーク列を少なくとも1つ入れてください。 または、現在このブレーク・レベルにあるすべての列を、有効なブレーク列が含まれている別のレベルに移動してください。


REP-31806:  すべてのフィールドをブレーク・フィールドにすることはできません。

原因:	すべてのフィールドをブレーク・フィールドにするよう選択しました。指定した各ブレーク・フィールドによって、ブレーク・フィールドではないフィールドのデータがグループ化されます。非ブレーク・フィールドがないので、この状態は無効です。
処置:	少なくとも1つのフィールドを非ブレーク・フィールドに指定してください。最大の番号のブレーク・レベル（つまり、ブレーク・フィールド・リストの一番下）から、すべてのブレーク・フィールドを削除することをお薦めします。


REP-31807:  テンプレート・ファイル: '<filename>'が見つかりません。

原因:	Reports Builderで、該当する名前のテンプレート・ファイルが見つかりませんでした。このエラーの原因として、次のことが考えられます。
	ケース1:	イメージ・ファイルが存在しません。
	ケース2:	イメージ・ファイルが間違った場所にあります。
	ケース3:	環境が正しく構成されていません。
処置:	このエラーの訂正には、次の処置を行ってください。
	ケース1の場合:	イメージ・ファイルが存在していることを確認してください。
	ケース2の場合:	イメージ・ファイルが適切なディレクトリにあることを確認してください。
	ケース3の場合:	環境が正しく設定されていることを確認してください。UNIXの場合は、適切な環境変数が設定されていることを確認してください。 MS Windowsの場合は、ファイル・システムのレジストリをチェックしてください。


REP-31808:  SQL文を入力してください...

原因:	レポート・ウィザードでレポートを生成するために、SQL文を入力する必要があります。
処置:	レポート・ウィザードを使用して、SQL文を入力してください。


REP-31809:  表示するフィールドを少なくとも1つ選択してください。

原因:	表示するフィールドが選択されていません。
処置:	表示するフィールドを選択してください。


REP-31810:  ブレーク・グループを少なくとも1つ選択してください。

原因:	現行のレポート・スタイルには、ブレーク・グループが必要です。
処置:	ブレーク・グループを作成してください。


REP-31811:  マトリックス行を少なくとも1つ選択してください。

原因:	マトリックス行として何も選択されていません。
処置:	マトリックス行として、フィールドを選択してください。


REP-31812:  マトリックス列を少なくとも1つ選択してください。

原因:	マトリックス列として何も選択されていません。
処置:	マトリックス列として、1つ以上の列を選択してください。


REP-31813:  マトリックス（セル）を少なくとも1つ選択してください。

原因:	マトリックス（セル）として何も選択されていません。
処置:	マトリックス（セル）として、1つ以上の列を選択してください。


REP-31814:  マトリックス・ブレークを少なくとも1つ選択してください。

原因:	マトリックス・ブレークとして何も選択されていません。
処置:	マトリックス・ブレークとして、フィールドを選択してください。


REP-31815:  グループ毎に表示されているフィールドが1つなければいけません。

原因:	マトリックス・ブレークとして何も選択されていません。この問題は、次のことが原因です。
	1） このフィールドがグループ・フィールドとして選択されています。
	2） このフィールドのグループをデフォルトとしており、このフィールドがそのグループで「デフォルト」とマークされたただ1つのフィールドとなっています。
処置:	1） このフィールドをグループ・フィールドとして選択している場合、グループ・ページでこのフィールドを選択解除してください。
	2） この列のグループをデフォルトとしている場合、グループ・ページでそのグループを選択解除してください。


REP-31816:  デフォルトにするグループを選択してください。

原因:	デフォルトとするグループが選択されていません。
処置:	デフォルトとするグループを選択してください。


REP-31817:  グループの一番上です。これより上には移動できません。

原因:	この列は、グループの一番上にあります。
処置:	この列を上に移動しようとしないでください。


REP-31818:  グループの一番下です。これより下には移動できません。

原因:	この列は、グループの一番下にあります。
処置:	この列を上に移動しようとしないでください。


REP-31819:  ここではレポート・レベル列の順序を変えることはできません。

原因:	レポート・レベルの列に順序属性がありません。
処置:	レイアウト・モデル・エディタで、レポート・レベルの列を表示する位置を設定してください。


REP-31820:  選択されたグループには列がありません。

原因:	選択したグループに列がありません。したがって、レポートは生成されません。
処置:	列が入っているグループを選択してください。


REP-31821:  テキスト・エディタでテキストが指定されていません。

原因:	メール・ラベル・レポートまたはフォーム・レター・レポートのテキストが空です。
処置:	テキスト・エディタでテキストを入力してください。


REP-31822:  最初にグループを1つ選択してください。

原因:	グループが選択されていません。
処置:	グループ・ページでグループを1つ選択してください。


REP-31823:  グループは1つしか選択できません。

原因:	複数のグループが選択されています。
処置:	グループを1つのみ選択してください。


REP-31824: 選択されたグループには列がありません。 別のグループを選択してください。
REP-31824:  選択されたグループには列がありません。

原因:	選択したグループに列がありません。
処置:	列が入っているグループを選択してください。


REP-31825:  ウィザードを抜けてから、レポート・エディタの問題を解決してください。

原因:	データ・モデルが無効かまたはデフォルト領域が小さすぎます。
処置:	データ・モデル・エディタまたはレイアウト・モデル･エディタで問題を修正してください。


REP 31827. 出力先が無効か、ページ・レベル・サマリー列がデフォルトで設定されています。
REP-31827. 出力先が無効か、ページ・レベル・サマリー列がデフォルトで設定されています。

原因:	1つ以上のグループの印刷方向が要求されたデフォルト・スタイルに無効であるか、あるいはページ・レベル・サマリー列がデフォルトとして選択されました（ページ・レベル集計はデフォルト設定では使用できません）。
処置:	グループまたはデフォルト・スタイルの印刷方向を変更するか、すべてのページ・レベル集計の選択を解除するようにユーザーに要求してください。


REP-31950:  Report Builderチャート・サポートでエラーが発生しました。

原因:	チャート・ウィザードの初期化中に、エラーが発生しました。
処置:	すべてのコンポーネントが正しくインストールされていることを確認してください。製品を再起動してください。


REP-31951:  チャート・ウィザードを初期化できません。正しくインストールされていることを確認してください。

原因:	Chart Builderライブラリを初期化できませんでした。
処置:	Chart Builderウィザードおよびランタイム実行プログラムが正しくインストールされていることと、変更可能なシステム・リソースが十分にあることを確認してください。


REP-31952:  チャート・ウィザードを初期化できません。ライブラリのバージョンが正しくありません。

原因:	Chart Builderライブラリを初期化できませんでした。
処置:	Chart Builderウィザード・ライブラリが正しくインストールされていることと、変更可能なシステム・リソースが十分にあることを確認してください。


REP-31953:  Report Builderチャート・ウィザードでエラーが発生しました。

原因:	Chart Builderライブラリを初期化できませんでした。
処置:	Chart Builderウィザード・ライブラリが正しくインストールされていることと、変更可能なシステム・リソースが十分にあることを確認してください。


REP-31954:  Report Builderチャート・ウィザードのユーザー・インタフェースでエラーが発生しました。

原因:	チャート・ウィザードが正しくロードできませんでした。
処置:	Chart Builderウィザード・ライブラリが正しくインストールされていることと、変更可能なシステム・リソースが十分にあることを確認してください。


REP-31955:  チャートの作成中に、チャート・ランタイム実行モジュールでエラーが発生しました。

原因:	Chart Builderがチャートを作成できませんでした。
処置:	Chart Builderウィザード・ライブラリが正しくインストールされていることと、変更可能なシステム・リソースが十分にあることを確認してください。


REP-31980:  無効なフィールド・マッピングが指定されました。チャートは生成されません。

原因:	チャート・ウィザードで、「カテゴリ」および「値」軸のフィールドを両方とも指定しませんでした。
処置:	チャート・ウィザードに戻り、「カテゴリ」および「値」軸のフィールドを2つとも指定してください。


REP-31981:  レポート・データ・モデルが空かまたは無効です（チャートではありません）。データ・モデルを作成して再試行してください。

原因:	空のレポートに対して、チャート・ウィザードを起動しようとしました。
処置:	レポート（少なくともデータ・モデル）を作成してから、再試行してみてください。


REP-32600:  予想外のエラーが発生しました。強制終了します。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-32601:  レポートは、既にNXファイル内に存在しています。

原因:	既存の変換ファイルを上書きしようとしました。
処置:	変換ファイルには、別の名前を選択してください。


REP-32602:  Reports Builderを初期化できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-32603:  VGSシステムを初期化できません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-32604:  レポート: '<report name>'をロード中に致命的なエラーが発生しました。バージョンを確認してください。

原因:	指定したレポートがロードできません。
処置:	レポートの正しいバージョンをオープンしていることを確認してください。


REP-32605:  読込み用のレポート・ファイルをオープンできません。

原因:	レポート・ファイルが読み込めません。
処置:	レポート・ファイルの読込み権限をチェックしてください。


REP-32606:  読込み用のファイル: '<translation file>'をオープンできません。

原因:	指定したファイルがオープンできません。
処置:	ファイルが存在していて、読込み可能であることを確認してください。


REP-32607:  Translation Builderツリーが存在しません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-32608:  その言語の翻訳は存在していません。

原因:	指定されたターゲット言語に翻訳できません。
処置:	ターゲット言語がサポートされていることを確認してください。


REP-32609:  無効なレポート・ツリーです。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-32610:  ソース・データ・ファイル（'<file name>'）が一致しません。

原因:	レポートにマージしようとしている翻訳ファイルは、選択したレポートから作成されたものではありませんでした。
処置:	翻訳ファイルを元のレポートにマージしてください。


REP-32612:  基本言語が残っているので、マージできません。

原因:	翻訳されていない文字列を元のレポートにマージしようとしています。
処置:	翻訳ファイル内の文字列を翻訳してから、再度操作を行ってください。


REP-32613:  NXファイルでVGS文字列に一致する文字列が見つかりません。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-32614:  言語: '<language name>'の文字列マージが成功しました。

原因:	操作は正常に完了しました。
処置:	処置は不要です。


REP-32615:  マージに失敗しました。

原因:	マージ操作中に、エラーが検出されました。
処置:	詳細は、ログ・ファイルをチェックしてください。


REP-32616:  NXファイルで翻訳文字列が見つかりません。

原因:	翻訳ファイルに翻訳済み文字列が含まれていません。
処置:	指定のレポートに対して、正しい翻訳ファイルを使用していることを確認してください。


REP-32617:  NXファイルが壊れています。

原因:	これは異常な状態です。
処置:	詳細は、「異常な状態」を参照してください。


REP-32618:  読込み用のNXファイルをオープンできません。

原因:	翻訳ファイルがオープンできません。
処置:	ファイルが存在していて、読込み可能であることを確認してください。


REP-32750: イメージ: '<image name>'のデータが解凍できません。イメージは削除されました。

原因:	イメージ・データが壊れています。
処置:	イメージをインポートし直してください。


REP-32751:  警告: テキスト・セグメントの一部が不足しています。

原因:	一部のボイラープレート・テキストのセグメントが見つかりません。レポートが壊れている可能性があります。
処置:	レポートのボイラープレート・テキスト・オブジェクトをチェックしてください。疑わしいと思われるテキスト・オブジェクトを削除し、新しく作成したテキストに置き換えてください。


REP-34300:  配布リストが使用できません。

原因:	配布宛先がありません。
処置:	配布宛先を割り当ててください。


REP-34301:  フィールドの値が無効です。

原因:	値が入力されていません。
処置:	値を入力してください。


REP-34302:  宛先フォーマットが実行時モードと互換性がありません。

原因:	そのフォーマットはモードと互換性がありません（たとえば、レポートがビットマップで、配布宛先が文字モードに設定されている場合）。
処置:	宛先側のフォーマットをチェックしてください。


REP-34303:  正常に配布されました。

原因:	配布が正常に行われました。
処置:	ありません。


REP-34304:  配布に失敗しました。配布リストをチェックしてください。

原因:	配布に失敗しました。
処置:	配布リストをチェックしてください。


REP-34305:  destid= '<値>'のキーワード設定に誤りがあります。

原因:	配布ファイル内のキーワード設定（DESNAMEなど）に誤りがあります。
処置:	キーワード設定をチェックし、必要な変更を行ってください。


REP-34306:  宛先に配布IDが指定されていません。

原因:	配布ファイル内で、宛先のIDが指定されていません。
処置:	宛先行に一意の配布IDを追加してください。


REP-34307:  宛先に指定した配布IDが重複しています。

原因:	配布ファイル内で、宛先のIDが重複しています。
処置:	宛先行に一意の配布IDを追加してください。


このトピックは使用できません。

選択したヘルプ・トピックは、このヘルプ・システムでは利用できません。ただし、ご使用のシステムにReport Builderがインストールされている場合は、Report Builderのヘルプ・システムの索引を検索して、目的のトピックを見つけることができます。


メッセージ

  関連項目

メッセージ範囲をクリックし、「参照」ボタンを使ってページを検索することにより、目的のメッセージを探します。

REP-0001~REP-0089

REP-0090~REP-0159

REP-0160~REP-0249

REP-0250~REP-0499

REP-0500~REP-0539

REP-0540~REP-0589

REP-0590~REP-0659

REP-0660~REP-0719

REP-0720~REP-0779

REP-0780~REP-0899

REP-0900~REP-1059

REP-1060~REP-1209

REP-1210~REP-1259

REP-1260~REP-1299

REP-1300~REP-1339

REP-1340~REP-1429

REP-1430~REP-1819

REP-1820~REP-1869

REP-1870~REP-1999

REP-2000~REP-3079

REP-3080~REP-3349

REP-3350~REP-3439

REP-3440~REP-4039

REP-4040~REP-16519

REP-16520~REP-25339

REP-25400~REP-32599

REP-32600~REP-32307


用語集

英

    ActiveX
    Ada
    ASCII
    Bilder
    CGI
    CGM
    CHARデータ型（CHAR datatype）
    CMDFILE
    DATE
    Designer
    Designer(Oracle)
    DIANA
    EBCDIC
    Familyツール（Family tool）
    GUI
    HTML
    HTTP
    ICD
    IP（インターネット・プロトコル）アドレス（Internet Protocol）
    JAR
    Java
    NA値（NA value）
    NOCACHE
    NULL値（NULL value）
    ODBC
    OLE
    OLEコンテナ（OLE container）
    OLEサーバ（OLE Server）
    Oracle Designer
    ORACLE_HOME
    Oracleデータ型（Oracle datatype）
    Pcode
    PDF
    PL/SQL
    pldファイル（pld file）
    pllファイル（pll file）
    plsファイル（pls file）
    plxファイル（plx file）
    Project Wizard
    prtファイル（prt file）
    RC4
    RDBMS
    rdfファイル（rdf file）
    REF列（REF column）
    Reports Queue Manager（RWRQM60）
    Reports Server（RWMTS60）
    Reports Web Cartridge
    Reports Web CGI（RWCGI60）
    Reportsバックグラウンド・エンジン（Reports Background Engine）（RWRBE60）
    repファイル（rep file）
    rexファイル（rex file）
    RGB
    RTF
    SELECT文（SELECT statement）
    SQL
    SQLスクリプト（SQL script）
    sqlファイル（sql file）
    SQL文（SQL statement）
    SYLK
    TCP
    Top/Bottomツール（Top/Bottom tool）
    URL
    VBX
    VBXコントロール（VBX control）
    Web
    Web cartridge
    Webサーバー（Web server）
    Webブラウザ（Web browser）
    Webリンク（Web link）
    WKS
    WRB
    WWW
    XML
    zoom

数

あ

    アイコン（icon）
    アクション（action）
    アクティブ・ウィンドウ/ビュー（active window/view）
    値構成体（value construct）
    値軸（continuous axis）
    値軸（value axis）
    値のリスト（list of values）
    アプリケーション（application）
    アプレット（applet）
    アンカー（anchor）
    アンカー・ポイント（anchor point）
    暗号化（encyption）
    暗示項目（implied item）
    依存項目（decendant）
    依存性ツリー（dependency tree）
    依存性表示（dependency view）
    依存データ（dependent data）
    イメージ（image）
    インクローズ・オブジェクト（enclosing object）
    インターネット（internet）
    インタプリタ・スクリプト（interpreter script）
    イントラネット（intranet）
    インポート（import）
    ウィンドウ（window）
    内側枠ボックス（inner bounding box）
    エクスポート（export）
    エクスポート・ファイル（export file）
    エディタ（editor）
    オーバーフロー（overflow）
    オブジェクト（object）
    オブジェクト・グループ（object group）
    オブジェクト・タイプ（object type）
    オブジェクト・ナビゲータ（Object Navigator）
    オブジェクト・ハンドル（object handle）
    オブジェクト表（object table）
    オブジェクト列（object column）
    親（parent）

か

    カーソル（cursor）
    カートリッジ（cartridge）
    階層（hierarchy）
    外部PL/SQLライブラリ（external PL/SQL library）
    外部キー（foreign key）
    外部問合せ（external query）
    可視属性（visual attribute）
    カスケード・スタイル・シート（cascading style sheet）
    カスタム基準（custom measure）
    仮想ディレクトリ（virtual directory）
    仮想ファイル・システム（virtual file system）
    カット（cut）
    カテゴリ（category）
    カテゴリ軸（category axis）
    可変配列（varying array）type
    カラー・パレット（color palette）
    環境（environment）
    関係演算子（relational operator）
    キーワード（keyword）
    基準（measure）
    基本形（primitive）
    基本線の値（baseline value）
    キャッシュ（メモリー）（cache （memory））
    キャンバス（canvas）
    キャンバス・ビュー（canvas view）
    行（row）
    行オブジェクト（row object）
    境界線/塗り/テキスト表示（Edge/Fill/Text Display）
    境界線（border）
    切離しメニュー（tear-off menu）
    句（clause）
    クライアント（client）
    クライアント/サーバー・アーキテクチャ（client/server architecture）
    繰返し枠（repeating frame）
    クリップボード（Clipboard）
    グループ（group）
    グループ・ツリー（group tree）
    グループ・フィルタ（group filter）
    グローバル変数（global variable）
    グローバル・レジストリ（Global Registry）
    クロス積（cross product）
    クロス・タブ（crosstab）
    警告（alert）
    計算式列（formula column）
    継承（inherit）
    結合（join）
    限定モード（confie mode）
    原点（origin）
    子（child）
    格子表示（gridlines）
    更新（update）
    構成体（construct）
    構文（syntax）
    項目（item）
    項目軸（discrete axis）
    項目ノード（item node）
    コール・インタフェース（call interface）
    コール・スタック（call stack）
    子問合せ（child query）
    コピー（copy）
    コマンド行（command line）
    コミット（commit）
    コメント（comment）
    コレクション・タイプ（collection type）
    コンテキスト領域（context area）
    コンパイル（compile）
    コンポーネント（component）

さ

    作業環境（preference）
    索引（index）
    座標（x, y）（coordinates）
    座標系（coordinate system）
    座標平面（coordinate plane）
    サブプログラム（subprogram）
    サブプロジェクト（subproject）
    サブプロジェクト・ノード（subproject node）
    サマリー列（summary column）
    参照線（reference line）
    式（expression）
    式（formula）
    字句参照（lexical reference）
    軸チャート（aixs chart）
    システム変数（system variable）
    下に伸びる（downward-growing）
    実行（execute）
    実行（run）
    実行時（Runtime）
    実行ファイル（runfile）
    実行プログラム引数（executable argument）
    修飾ディメンション（qualifying dimension）
    十分に構成されたXML（well-formed XML）
    集約（aggregation）
    終了（quit）
    主キー（primary key）
    仕様（specification）
    上位項目（antecedent）
    使用可能（enabled）
    使用禁止（disabled）
    条件（condition）
    省略記号ボタン（Ellipsis button）
    書式マスク（format mask）
    数値演算子（numeric operators）
    スキーマ（schema）
    スクリプト（script）
    スコープ（scope）
    スタイル・シート（style sheet）
    スタック（stack）
    ストアド・サブプログラム（stored subprogram）
    ストアド・プログラム単位（stored program unit）
    すべてのツール（All tool）
    制御ポイント（control point）
    生成（Generate）
    生成（generate）
    静的な選択済み保存項目（static saved selection）
    制約（constraint）
    セクション（section）
    セッション（session）
    接続（connect）
    接続文字列（connect string）
    セル（cell）
    セレクタ（selector）
    セレクタ・ツール（Selector tool）
    選択項目（selection）
    選択項目のスクリプト（selection script）
    相関副問合せ（correlated subquery）
    挿入モード（insert mode）
    ソース（source）
    ソート・ツール（Sort tool）
    属性（attriute）
    属性値（attribute value）
    属性ツール（Attribute tool）
    属性マスク（attribute mask）
    属性列（attribute columns）
    ソケット（socket）
    祖先（ancestor）
    祖先グループ（ancestor group）
    外側枠ボックス（outer bounding box）

た

    ターゲット（target）
    ターゲット・ノード（target node）
    ダイアログ・ボックス（dialog box）
    タイトルバー（title bar）
    タイトル・ページ（title page）
    タイプ（type）
    チェックサム（checksum）
    チェックボックス（check box）
    置換モード（replace mode）
    チャート項目（chart item）
    チャート・テンプレート（chart template）
    チャート要素（chart element）
    ツール（tool）
    ツールバー（toolbar）
    ツール・パレット（tool palette）
    定義済みアクション（pre-defined action）
    定義済みタイプ（pre-defined type）
    ディテール問合せ（detail query）
    ディメンション（dimension）
    ディメンション階層（dimension hierarchy）
    ディメンション値（dimension value）
    データ型（datatype）
    データ構造ノード（data structure node）
    データソース（datasource）
    データ・ディクショナリ（data dictionary）
    データベース（database）
    データベース・トリガー（database trigger）
    データ・モデル（data model）
    データ・リンク（data link）
    テキスト項目（text item）
    デバッガ（debugger）
    デバッグ（debug）
    デバッグ・アクション（debug action）
    デバッグ・トリガー（debug trigger）
    デフォルト（default）
    問合せ（query）
    問合せフィルタ・ファンクション（query filter function）
    同位項目（sibling）
    動的な保存済み選択項目（dynamic saved selection）
    登録（register）
    独立ﾃﾞｰﾀ（independent data）
    トグル（toggle）
    ドラッグ（drag）
    トランザクション（transaction）
    トリガー（trigger）
    ドリル（drill）
    トレーラ（trailer）

な

    入力項目（input item）
    塗り領域（fill area）
    ネストされたマトリックス（nested matrix）
    ノード（node）

は

    配置（alignment）
    ハイパー・テキスト（hypertext）
    ハイパーリンク（hyperlink）
    配布（deliver）
    バインド参照（bind reference）
    バインド変数（bind variable）
    破損（damage）
    パターン（pattern）
    バックグラウンド処理（background process）
    バックグラウンド要素（background element）
    パッケージ（package）
    パッケージ仕様部（package specification）
    パッケージ・ファンクション（package function）
    パッケージ本体（package body）
    バッチ（Batch）
    バッチ・コンパイル（batch compile）
    バッファ（buffer）
    パネル（panel）
    パラメータ（parameter）
    パラメータ・リスト（parameter list）
    パレット（palette）
    範囲ツール（Range tool）
    ハンドル（handle）
    比較演算子（comparison operators）
    引数（argument）
    非キャッシュ列（non-caching column）
    日付軸（date axis）
    非表示（hidden）
    ビュー（view）
    表（table）
    表形式（tabular）
    表示（display）
    表示形式（plot type）
    表示項目（display item）
    表タイプ（table type）
    ビルトイン（built-ins）
    ビルトイン・データ型（built-in datatype）
    ビルトイン・マクロ（built-in macro）
    ファイアウォール（firewall）
    ファイル・ノード（file node）
    ファミリ（family）
    ファンクション（function）
    フィールド（field）
    フィールド・テンプレート（field template）
    フィルタ（filter）
    フォアグラウンド要素（foregrond element）
    フォーカス（focus）
    フォーマット・トリガー（format trigger）
    フォーム・レイアウト（form layout）
    フォーム・レター・レイアウト（form letter layout）
    複数行フィールド（multi-line field）
    複製（duplicate）
    物理ページ（physical page）
    付与（grant）
    フラット化オブジェクト（flattened object）
    プリンタ制御コード（printer control code）
    ブレーク・グループ（break group）
    ブレーク・チャート（break chart）
    ブレーク・トリガー（break trigger）
    ブレーク・ポイント（breakpoint）
    ブレーク列（break column）
    ブレーク・レポート（break report）
    プレースホルダー・ユーザー名（placeholder username）
    フレックス・モード（flex mode）
    プレビュー（preview）
    プレビューア（Previewer）
    プログラム単位（program unit）
    プロシージャ（procedure）
    プロジェクト（project）
    プロジェクト項目（project item）
    プロジェクト・ナビゲータ（Project Navigator）
    プロジェクト・ノード（project node）
    プロジェクト表示（project view）
    プロジェクト・ファイル（project file）
    プロジェクト・レジストリ（project registry）
    ブロック（block）
    プロトコル（protocol）
    プロパティ（property）
    プロパティ・クラス（property class）
    文（statement）
    分解オブジェクト（deconstructed object）
    分割バー（split bar）
    分類（classification）
    並行性（concurrency）
    ペイン（pane）
    ページ（page）
    ページ・ブレーク（page break）
    ペースト（paste）
    ヘッダー（header）
    ヘッダー・ノード（heading node）
    別名(alias)
    変数（variable）
    編成ノード（organization node）
    ボイラープレート（boilerplate）
    ポート（port）
    保存済み選択項目（saved selection）
    保存済み選択項目ツール（Saved Selection tool）
    ボタン（button）
    ボタン・プロシージャ（button procedure）
    ポップアップ・リスト（pop-up list）
    ボディ（body）

ま

    マージン（margin）
    マクロ（macro）
    マスター/ディテール・レイアウト（master/detail layout）
    マッチング・ツール（Match tool）
    マトリックス・セル（matrix cell）
    マトリックス・レイアウト（matrix layout）
    マトリックス・レポート（matrix report）
    無名ブロック（anoymous block）
    メール・ラベル・レイアウト（mailing label layout）
    メガバイト（MB）（megabyte）
    メソッド（method）
    メッセージ・ボックス（message box）
    モーダル・ウィンドウ（modal window）
    モードなしウィンドウ（modeless window）
    文字位置（justification）
    モジュール（module）

や

    有効なXML（valid XML）
    ユーザー・イグジット（user exit）
    ユーザー定義アクション（user-defined action）
    ユーザー定義型（user-defined type）
    ユーザー定義マクロ（user-defined macro）
    ユーザー・レジストリ（user registry）
    要素（element）
    要素タイプ（element type）
    読込み一貫性（read consistency）

ら

    ライブラリ（library）
    ラジオ・グループ（radio group）
    ラジオ・ボタン（radio button）
    ラベル（label）
    ランタイム・パラメータ･フォーム（Runtime Parameter Form）
    ランチャ（Launcher）
    リスト項目（list item）
    リスト・ツール（list tool）
    リスト・ボックス（list box）
    リフレッシュ（refresh）
    リモート・データベース（remote database）
    リンク（link）
    リンク・ファイル（link file）
    ルート（root）
    ルート・ノード（root node）
    ループ（loop）
    レイアウト（layout）
    レイアウト単位（layout unit）
    例外（exception）
    例外ツール（Exception tool）
    レコード（record）
    レコード・グループ（record group）
    レジストリ（registry）
    列（column）
    列オブジェクト（column object）
    レベル（level）
    レベル・ツール（level tool）
    レポート・レベルのオブジェクト（report-level objects）
    連結したライブラリ（attached library）
    ローカル・データベース（local database）
    ローカル変数（local variable）
    ローカル・レジストリ（local registry）
    論理演算子（logical operators）
    論理ページ（logical page）

わ

    ワイルド・カード（wildcard）
    枠（edge）
    枠（frame）
    枠ボックス（bounding box）


Project Builderにおいて、Project Builderまたはユーザーにより提供され、一定の形式のファイルに用いられるコマンド文字列。アクションは単一のファイル・タイプに制限されていない。たとえば、「ビルド」アクションがFormモジュールおよびCソース・ファイルの双方に定義されている場合、「すべてをビルド」を選択すると適切なツールによりすべての.fmbおよび.cファイルがコンパイルされる。｢定義済みアクション（pre-defined action）｣と｢ユーザー定義アクション（user-defined action）｣も参照。


埋込み型のコンピュータ・システム用に米国国防総省により開発された、高レベルのプログラミング言語。


ユーザー入力を受けることができるウィンドウまたはビュー。


（Oracle Express） 複数のディメンション値のデータを1つの値（全都市の合計販売数など）またはさらに小さな値セット（各地域の都市について算出された平均販売数など）に統合すること。データは詳細の最低レベルで収集されることが多く、分析用にさらに高いレベルでの合計に集約される。


最後のアクションのために発生した状況を通知するモーダル・ウィンドウ。警告には応答する必要がある。


フィールド内でデータが位置付けられる方法。データを定義されたフィールド幅の左、右、中央、左揃え、右揃えまたは中央揃えで配置できる。


表、ビューまたは列を参照するためにSQL文内で使用される2次的な名前。


（Oracle Express） ディメンション内のすべての値または特定階層についてのディメンション内のすべての値を選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。


（Oracle Express） 階層内の特定の値を超えるレベルのディメンション値。祖先の値は、その子孫の値の集約合計である。次の例は、GEOGRAPHYディメンション内における、"France"、"Lyon"および"Paris"の祖先としてのディメンション値である"Europe"を示している。


別のグループを直接または間接に所有するグループ。


最初のオブジェクトの位置と2番目のオブジェクトとの関係を保ちながら、1つのオブジェクト上のスポットを別のオブジェクト上のスポットに固定するレイアウト・オブジェクト。


（Oracle Express） ファミリ・リレーションを基準にしてディメンション値を選択するとき、または階層内をナビゲートするときに使用する特定のディメンション値。


名前がなく、実行可能文を囲むBEGINおよびENDキーワードを明示的に指定する必要のないPL/SQLプログラム単位。無名ブロックには名前がないため、他のプログラム単位は参照できない。


別のオブジェクトのグループツリー内で、そのオブジェクトよりも上の位置で現れるオブジェクト。どのオブジェクトも、その依存項目の上位項目になる。


必要に応じWebページやアプリケーションに動的にインポートできる小さなプログラムを表すJava用語。


特定の結果を達成するために使用される、1つ以上のプログラム・モジュール。アプリケーションは、他のアプリケーションにネストできる。たとえば、業務システムを制御するアプリケーションには、データ入力用のさまざまなForm Builderアプリケーションやそのデータを視覚的に表示するさまざまなGraphics Builderアプリケーションを含めることができる。


1. プログラム単位が継続して作動するようにプログラム単位に渡される任意の式。
2. キーワードおよびキーワードの指定値を含む句。


情報交換用の米国標準コード。American National Standard Code for Information Interchangeの略称。


読込み専用のPL/SQLサブプログラムの集合であり、通常アプリケーションと共に提供され、必要なPL/SQLソースを提供する。連結ライブラリ内のプログラム単位は、コンパイル時または実行時に他のプログラム単位によって初めてコールされたときに、暗黙的にロードされる。それらのプログラム単位は、再度必要になったときにすばやく利用できるように、ロードされた状態になっている。このため、実行時のメモリの使用量を節約し、アプリケーションのパフォーマンスを改善することができる。「ライブラリ（library）」も参照。


1. 「プロパティ（prorety）」を参照。
2.  Oracle8オブジェクト・タイプ定義の一部またはコンポーネント。各属性には、名前とOracle8データ型がある。オブジェクト表がオブジェクト・タイプに基づいて作成される場合、表内の列は、オブジェクト・タイプ定義内の属性に対応する。リレーショナル表内の列オブジェクトがオブジェクト・タイプに基づいて作成される場合、その列オブジェクトにはサブ列と同等のものが含まれ、それぞれがオブジェクト・タイプ定義内の属性に対応する。表内の各Oracle8オブジェクト属性が、別の列であるかのように異なるデータ項目として扱われる。このことは、リレーショナル表内のオブジェクト表と列オブジェクトについてもあてはまる。
3. （Oracle Express） ディメンション値によって共有される記述子の特徴。属性は論理グループ分けを表し、これによってユーザーは、同類の特徴を基にデータを選択できる。たとえば、履き物を表すデータベースでは、履き物の色という属性を使用することにより、同じ色を共有するすべてのブーツ、スニーカーおよびスリッパを選択できる。


列オブジェクトを構成する列（Oracle8）。


Graphics Builderでは、属性記述子内の最初の要素。その後のファンクション・コールで設定または取り出される属性のツールキットに知らせる32ビットのマスク。属性マスク内に対応するビットが設定されている要素のみが設定または取り出される。


（Oracle Express） 属性および属性値を基準にしてディメンション値を選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。たとえば、ソフト・ドリンクを表すデータベースでは、サイズが1リットルの全製品を選択する場合もある。その場合、「サイズ」が属性で、「1リットル」が属性値である。


（Oracle Express） 属性を構成する、データベース内の値。たとえば、アイスクリーム製品を表すデータベースでは、バニラ、チョコレートおよびストロベリーといった属性値は、製品ディメンションの味属性に属する場合がある。ブランド、形態およびサイズなど、製品ディメンションのさまざまなレベルにおけるディメンション値は、味について同じ値を共有する場合がある。


チャートの1種であり、軸と呼ばれるチャートの境界線のどこにデータが位置するかに基づきデータが表示される。軸チャートには軸が2つまたは3つあり、それぞれが項目軸、値軸または日付軸のいずれかになる。


パターンの白い部分。バックグラウンド要素に色を付けるには、「塗りカラー」パレットを使用する。


オペレーティング・システム環境で実行され、サービスやアクションを行う非対話形式のプロセス。一部のOracle製品では、データベースを同時に使用するユーザーのための作業の実行と調整、電子メッセージの処理と配布、印刷サービスの管理など、さまざまな作業にバックグラウンド処理を使用する。


チャートの値軸上の表示フィールドの始点として使用される値。


ウィンドウ・システムを使用せずにバッチ・モードでアプリケーションを実行する実行可能プログラム。


いくつかのPL/SQLプログラム単位をマシンが実行できる形式に一度に変換する。


PL/SQL構成体またはSQL SELECT文内のあらゆる位置に出現する単一のリテラル値（文字列、数値、日付など）の置換に使用されるパラメータへの参照。バインド参照の際には、パラメータ名の前にコロン（:）を付ける必要がある。


PL/SQLパッケージ以外で作成し使用できるグローバル変数。


1. キーワードDECLARE、BEGIN、EXCEPTIONおよびENDで定義される、PL/SQL内の基本的なプログラム単位。
2. Form Builderでは、データベース表またはビューに関連する論理コンテナ。


1. プログラム単位の仕様部と同じ情報が入っており、サブプログラムの実際のインプリメンテーション（そのアクション順序）も含む。ほとんどの場合、1つのサブプログラムには、本体を1つのみ定義する必要がある。
2. Report Builderでは、レポート・レイアウトの大部分（テキスト、図形、データおよび計算）を含む領域。レポートのボディは、レポートのヘッダー・ページとトレーラ・ページの間に表示される。


レポートが実行されるたびにレポート内に表示されるテキストまたは図形（あるいはその両方）。一部の製品では、「一定の」テキストまたは図形と呼ばれる。


レイアウト・オブジェクトの周辺のユーザー定義のアウトラインであり、通常その内容を強調表示するために使用する。境界線は、幅の半分がオブジェクトの枠の外側、もう半分が内側になるように描かれる。


「内側枠ボックス（inner bounding box）」および「外側枠ボックス（outer bounding box）」を参照。


1つの軸に沿って2種類のデータを表示する軸チャート。


ブレーク・グループに割り当てられた問合せ列。


レポート・データのブレークまたは分類に使用されるグループ。ブレーク・グループに割り当てられた問合せ列のデータは、すべて別のグループに属する列のデータの上に表示される。ブレーク・グループにフェッチされた各レコードは一度しか表示されないが、別のグループの複数の関連レコードは表示できる。


レポート・データの集合を分類する項目を含むレポート。


ブレーク・ポイントに達するたびに実行されるPL/SQLブロック。「ブレーク・ポイント（breakpoint）｣も参照。


PL/SQLサブプログラム内のあらゆる実行可能ソース行にセットできるデバッグ・アクション。ブレーク・ポイントはプログラム単位の実行を中断し、制御をPL/SQLインタプリタに渡す。ブレーク・ポイントを使用すると、サブプログラムをステップごとに実行し、ランタイム・エラーを探すことができる。「ブレーク・トリガー（break trigger）」も参照。


特定の形式のドキュメントを作成するために使用されるコンポーネントを指す。たとえば、フォームの作成にはForm Builderが、レポートの作成にはReport Builderが使用される。


Oracle Serverによって定義およびサポートされるデータ型。


PL/SQL言語に対する拡張機能の集合であり、ソフトウェアで使用されるように設計されている。ビルトインには、データ型、プロシージャ、ファンクション、例外および定数が含まれる。


Project Builderでは、マクロはProject Builderに付属している。「マクロ（macro）｣も参照。


コンピュータと周辺機器、またはコンピュータの部分間でデータを転送する間、データを一時的に格納する領域。バッファにより、転送の速度またはタイミングの違いによる情報の損失を防ぎ、一部の機能が高速化される。


1. アクション項目の選択、ダイアログボックスの表示、または現行の条件の確認に使用されるインタフェース要素。
2. 関連するPL/SQLプロシージャをもつ、アプリケーション内のオブジェクト。通常、ユーザ・マウス・イベントに基づいて実行される。


アプリケーション・オブジェクトに関連するPL/SQLプロシージャであり、実行時にその項目で特定のマウス・イベント（ボタンのクリックなど）が発生すると実行される。これは、ブレーク・グループを含む、フェッチされたデータの階層を確立することによって行われる。


現在、ユーザーからアクセスまたは変更されているデータベース上のデータ、またはOracle Serverがユーザーのサポートに必要とするデータのための、一時的な格納領域。これらの用語は同義で使用されることが多い。


Forms DeveloperおよびReports Developerコンポーネントの実行可能プログラムを他のOracle製品や3GLプログラムから起動させるためのインタフェース。


最初のエントリ・ポイントから現在実行しているサブプログラムに対する、一連のサブプログラム・コール。各サブプログラム・コールは、下に伸びるコール・スタック上の枠によって表され、新規に入力されたサブプログラムはスタックの一番下に追加される。


   「エディタ（editor）」を参照。


Form Builderでは、ユーザーがランタイム・アプリケーションで対話を行うインタフェース・オブジェクトを配置するバックグラウンド・オブジェクト。キャンバス・ビューは、通常、ウィンドウに対応付けられる。


オープンAPIを通じてクライアント、アプリケーション・サーバーまたはデータベースにプラグインできる、管理可能なオブジェクト。


「スタイル・シート（style sheet）」を参照。


非階層型の図表やその断片などの情報の種別を、感性レベルではなく、可能とするラベル・コンポーネント。分類された種々の情報へのアクセスを個別に制限する手段として使用される。


「項目軸（discrete axis）」を参照。


スプレッドシート内のデータのインスタンス（Microsoft Excelなど）。


Common Gateway Interfaceの略称。アプリケーションをWebサーバー上で実行するための、業界標準の技法。Webサーバーで検索される標準のHTMLドキュメントは静的であるが（まったく同じテキストが毎回検索される）、CGIにより、プログラムがWebサーバー上で稼働して別のコンピュータと通信を行い、ユーザーが入力する情報に応えて「動的な」HTMLドキュメントを生成することが可能になる。


コンピュータ・グラフィックス・メタファイル。国際的に認められたファイル形式で、オブジェクト指向の図形の保存や、システムまたはプログラム間の転送に使用される。


ANSI/ISO互換のために提供されているOracleデータ型の1種。CHAR列は固定長の列で、A、3、&、ブランクなどの印字可能文字を含むことができ、1～255個の半角文字やNULLを入力できる。


フィールドに対する単一の値を示す、横棒、線、記号、その他の図形オブジェクト。


Graphics Builderチャートをフォームまたはレポートに埋め込むのに使用されるあらゆるサイズの境界のある四角形。


チャートの書式を定義する属性とプロパティの集合。


小さな四角形として表示されるインタフェース要素であり、ユーザーはこれをオンまたはオフに切り替えることができる。


エラーチェックのアルゴリズム。


1. グループの1メンバーであり、グループ・ツリー内でそのグループ・オブジェクトのすぐ下に位置するオブジェクト。グループ・オブジェクトを構成するオブジェクトは、そのグループの子である。どのオブジェクトも、その親オブジェクトの子になる。
2. （Oracle Express） 階層内にある特定値のすぐ下のレベルのディメンション値。子の値は、親の集約合計を生成する計算に組み込まれる。ディメンションに複数の階層が含まれる場合、ディメンション値は複数の親の子である場合がある。次の例は、GEOGRAPHYディメンション内で、"France"の子としてのディメンション値"Lyon"と"Paris"を示している。


「ディテール問合せ（detail query）」を参照。


ラベルの付いた、情報の感度を示す階層レベル。分類は、情報へのアクセスを制限する手段として使用される。


文全体を構成しない、SQL文の一部。たとえば、「WHERE句」。


別のアプリケーションまたはコンピュータ（「サーバー」）のサービス、データ、処理などを要求するユーザー、ソフトウェア・アプリケーションまたはコンピュータ。2タスク環境では、クライアントはユーザー・プロセスである。ネットワーク環境では、クライアントはローカル・ユーザー・プロセスであり、サーバーはローカルまたはリモートの場合がある。


2つのCPU間の処理の分離。1つはトランザクション内でサービスを提供するサーバーとして、もう1つはトランザクション内でサービスを要求して受けるクライアントとして稼働する。共有データ管理の仕事は、すべてデータベース管理システムを実行しているコンピュータによって処理されるので、データベース・アプリケーションを実行しているワークステーションは、データの解釈と表示専用になる。


メモリー・バッファ。オブジェクトは、別のオブジェクトをカットまたはコピーするか、またはアプリケーションを終了するまで、クリップボードに残る。


すべてが同じデータ型で、数に制限のない要素によって構成されるデータ単位を記述する、ユーザー定義データ型。可変配列型および表タイプは、コレクション・タイプである（Oracle8）。


Forms Developerの実行可能プログラムのコマンド・ライン引数のセットが入ったファイルを指定できる引数。


ウィンドウ・システム、描画面、またはウィンドウおよびそのビューに利用できるすべての色を含む。


1. データの特定のドメインを表す、データベース表内の垂直方向の領域。列には列名（ENAMEなど）があり、特定のデータ型（CHARなど）を持っている。たとえば、従業員情報の表で従業員名のすべてが1つの列を構成するなど。レコード・グループ列は、データベースの列を意味する。
2. Report Builderでは、問合せのSELECTリスト内の列のそれぞれの式に対し自動的に作成されるか、集計や式を実行したりプレースホルダーとして稼働するために手動で作成されるデータ・モデル・オブジェクト。


Oracle8のリレーショナル表またはオブジェクト表で、定義がオブジェクト・タイプに基づいている列。列は複合列で、その構成部分は、オブジェクト・タイプの属性に対応する。


オペレーティング・システムのコマンド・ライン。ほとんどのOracle製品は、いくつかの実行プログラム引数を使用して、コマンド・ラインから起動できる。


プログラム内に説明文を含めるための言語要素。これを実行しても影響は出ない。


データベース内のデータの変更を永続的にすること。変更が確定されるまでは、変更情報を格納したり、データを前の状態に復元できるように、新旧のデータが存在する。


（Oracle Express）

>	より大きい

<	より小さい

=	等しい

<=	以下

>=	以上

<>	等しくない

数値の場合、オペランドは最小共通型に拡大される（IntegerはLongに優先し、LongはSingleに優先し、SingleはDoubleに優先する）。文字列の場合、比較は大/小文字が区別され、Windowsのコントロール・パネルで指定する言語によって使用される照合順番に基づいて行われる。結果はFALSEが0でTRUEが-1になる。


ソース・プログラムを、バイナリの実行可能な形式に変換すること。PL/SQLプログラム単位は、実行する前にコンパイルする必要がある。


大規模アプリケーションの一部である特定のターゲット・オブジェクト。｢ターゲット（target）｣も参照。


異なるデータベース・アプリケーションや同じアプリケーションを実行する複数のユーザーによる、同じデータの同時アクセス。データベース・ソフトウェアで並行性を保つには、すべてのユーザーが首尾一貫したデータを参照できることと、すべての変更が適切な順序で行われることを保証するロジックを追加する必要がある。


X> 100のように、値が真か偽である式。たとえば、式で真を評価させた行のみを表示するための問合せを行う場合、問合せに条件を設定します。


子オブジェクトが親オブジェクトの内外で移動またはサイズ変更されることを防ぐレイアウト・エディタ・モード。


データベースへログインすること。問合せを作成または変更したり、データベースに格納されているアプリケーションにアクセスする場合は、接続する必要がある。


SQL*Netがネットワーク上の特定のOracleインスタンスへの接続に使用する、プロトコルを含むパラメータの集合。


オブジェクト・レベルやアプリケーション・レベルではなくデータベース・レベルで実施される、一定のデータに関する規則または制限（列でのNOT NULL制限など）。


PL/SQLコードの構成体。構成体には2つのタイプがある。値無し構成体は値を戻さず、値付き構成体は値を戻す。


Oracle Serverが現行のSQL文を格納する作業領域。文が問合せの場合には、結果の列ヘッダーと結果が入る１行。カーソルとも呼ばれる。


1つの値で始まり、別の値に達するまで継続する値を表示する軸。したがって、これらの値は、数学的に関連付けられている依存データは、通常、値軸とも呼ばれるこの軸に沿って表示される。


オブジェクトの理想的な形を構成する、垂直の四角形の4隅の点。レイアウト上のオブジェクトを選択すると、その制御ポイントが表示される。選択するオブジェクトによっては、制御ポイントをドラッグして、オブジェクトを変更できる場合がある。


描画が行われる2次元の格子。


レイアウト・エディタ・ビューでのオブジェクトの配置とサイズ設定に使用される、x，y単位のタイプ。利用できる座標システムは、1) プラットフォーム固有の文字セル・サイズを使用する文字、2) 単位がピクセル、センチメートル、インチまたはポイントである実際単位。


オブジェクトがレイアウト内で表示されるための位置を示す点。x座標とy座標により、オブジェクトの水平方向（x）と垂直方向（y）の位置が決まる。


必要に応じエディタ内の別の位置にペーストできるように、選択されたオブジェクトの複製をクリップボード上に保管すること。


親問合せと同じ表に基づく副問合せ（たとえば、その親問合せに含まれる表の中にある列の参照など）。


2つ以上の他のグループを所有し、数学的なクロス積を実行する（それらの間の値を相関させる）グループ。


｢マトリックス･セル｣を参照。


1. マウスの位置を示す小さなアイコン。カーソルの形は、選択するツールによって異なる。
2. 問合せにより取り出されるデータに対する内部ポインタ。カーソルは、一度に1行のデータしか指さない。ただし、ビルトイン・サブプログラムを使用すると、カーソルをデータ・セットの任意の行に移動できる。


（Oracle Express） ユーザーが作成する式で、これによってデータ解析を細かくチューニングできる。データベース内のベース基準を使用して、カスタム基準を作成できる。たとえば、データベース内にVolume Shareという既存の基準がある場合、この基準を使用して、Volume Share Year Agoという名前のカスタム基準を作成できる。このカスタム基準では、製品の前年度からの全体シェアを見ることができる。


1つ以上のオブジェクトを削除し、必要に応じエディタ内の別の位置にペーストできるようにそれらをクリップボードに保管すること。


ビューは、その全体または一部が他のビューにより遮られると破損する。


データベースの管理者により所有される一組の表およびビュー。Oracle Serverやその他のリレーショナル・データベースの中核となる情報ソース。


グループと問合せ間でマスター/ディテール（親子）関係を定義するのに使用されるデータ・モデル・オブジェクト。


データベースからどの値をフェッチすべきか、どの値を計算すべきか、データをレポート内でどのように順序付けるべきかを定義するリレーショナル・モデル。データ・モデルを定義するReport Builderオブジェクトは、問合せ、グループ、列、パラメータおよびリンクである。


ビューは、その全体または一部が他のビューにより遮られると破損する。


Project Builderにおいて、オープン・オブジェクトの構造を制御するプロジェクト項目を示す、プロジェクト・ナビゲータ内のノード。たとえば、「グローバル・レジストリ」ノードはグローバル・レジストリを示し、ローカル・レジストリのリストとグローバル・タイプ定義のリストが含まれている。


ユニットとして扱われる、一組のディクショナリ表とユーザー表。


トリガーを実行するINSERT、UPDATEまたはDELETE文がデータベースのリレーショナル表に対して発行されたときに、暗黙的に実行される保存済みのPL/SQLブロック。｢デバッグ・トリガー（debug trigger）｣も参照。


データの標準の書式。共通のOracleデータ型には、CHAR、VARCHAR2、DATE、NUMBER、LONG、RAWおよびLONG RAWなどがある。


Oracle Serverのデータ型の1つ。日付列には、紀元前9999年1月1日から西暦9999年12月31日までの日付と時刻が入る。


1つの日付から始まり、別の日付に達するまで続く日付の値を表示する軸。


プログラム内のランタイム・エラーを検出して診断し、削除すること。


PL/SQLサブプログラム内に配置されるユーザー指定のイベントであり、通常ランタイム・エラーのトラブルシュートを目的とする。


PL/SQLサブプログラムのどの実行可能ソース行にも配置できる、条件付きのデバッグ・アクション。指定条件が満たされると、サブプログラムの実行が再開される前に、指定したアクションが実行される。｢データベース・トリガー（database trigger）｣も参照。


テストとデバッグに使用される、ソフトウェアでのProcedure Builderの機能。


Oracle8では、オブジェクト・タイプとオブジェクトは複合要素であり、構成要素と属性によって構成される。Forms DeveloperおよびReports Developerでは、個々の構成要素または属性を、独立した、個別に選択できるデータ項目として扱う。このような扱い方によって、分解オブジェクトが生成される（フラット化オブジェクトとも呼ばれることもある）。オブジェクトはDeveloper環境内において、同類のエンティティではない。


値が他のデータに依存するデータ。たとえば、ある従業員の就業年数は値10であるが、それはその従業員の名前の値と依存します。値データとも呼ばれる。


ユーザーが必要なコマンド・パラメータや属性を指定しない場合にシステムにより提供される値。


配布と実行のために完成されたアプリケーションを用意し提供すること。


Project Builderにおいて、Project Builderがプロジェクト内で参照されるファイルをどのようにコンパイルするかを決定するために使用する機構。ツリーの左上の項目は、右下の項目に依存している。たとえば、ヘッダー・ファイルが古いか、またはそれを使用して構築する実行可能ファイルより新しいと、Project Builderでは、Buildコマンドを受けて、実行可能ファイルが再構築される。依存性はサブプロジェクトにも当てはまる。たとえば、関数ライブラリを含むサブプロジェクトが再構築されていると、Project Builderは更新されたライブラリ関数を使用するため依存プロジェクトを再構築する必要があることを「理解する」。｢依存性表示（dependency view）｣も参照。


Project Builderでは、プロジェクト・ナビゲータ内のファイルをそれらが互いに依存する順に表示（プロジェクト・ノードを階層の最上位に、その後にターゲット・ノードを、続いてそれらのターゲットの構築可能コンポーネントを配置）する。たとえば、実行可能フォームは.fmbファイルに依存してこれに先行し、.fmbファイルはUSEREXITプロシージャが使用するライブラリに依存してこれに先行するなど。｢プロジェクト表示（project view）｣、｢ターゲット（target）｣も参照。


1. 別のオブジェクトのグループ・ツリー内で、そのオブジェクトより下位に現れるオブジェクト。どのオブジェクトも、その上位項目の依存項目になる。
2.（Oracle Express）階層内の特定の値より小さいレベルのディメンション値。子孫の値は、その祖先の集約合計を生成する計算に組み込まれる。次の例は、GEOGRAPHYディメンション内における、"Europe"の子孫としてのディメンション値である"France"、"Lyon"および"Paris"を示している。


Forms DeveloperおよびReports Developerアプリケーションのさまざまなコンポーネントを設計するためのインタフェース。


「Oracle Designer」を参照。


アプリケーション・モデリング、設計および生成のツールセット。Oracle Designerを使用すると、Oracleリポジトリに記録されているモジュール定義からフォームとメニューを生成できる。


マスター/ディテール・レポートを定義する際、ディテール問合せはマスター（親）問合せにより取り出された各レコードに対するすべての関連レコードを取り出す。


操作を完了するために必要な情報の入力を求める、部分的な画面またはウィンドウ。


コンパイラにより生成される、プログラム単位の中間的な表現。DIANAには、コンパイルされるプログラム単位の構文上と意味上の情報がすべて含まれている。参照をプログラム単位にコンパイルするため、コンパイラは参照先のプログラム単位のDIANAへのアクセスを必要とする。たとえば、プログラム単位Aがプログラム単位Bをコールする場合、BのDIANAが使用可能でなければ、Aをコンパイルできない。


（Oracle Express） データのカテゴリを提供する値のリストである、データベース・オブジェクトのタイプ。ディメンションは、変数の値を識別する索引として機能する。たとえば、月ごとに個別の販売金額が記録された販売データがある場合、そのデータにはMONTHディメンションがある。つまり、データが月別に分類される。ディメンションはリレーショナル・データベースにおけるキーに似ている。

マルチディメンションの変数内にある任意のデータ項目は、変数の各ディメンションから1つのメンバーを指定することにより、一意におよび完全に選択できる。たとえば、販売変数がMONTH、PRODUCTおよびMARKETによってディメンション化されている場合、MONTHディメンションで"January"、PRODUCTディメンションで"Stereos"、MARKETディメンションで"Eastern Resion"を指定すると、変数内の1つのセルが一意に指定される。このように、ディメンションによって、データの取出し、更新および計算について、データを編成および選択するための、正確で、直感的な方法が提供される。

ディメンションは、1つのテキストまたは整数値などの単純な値から、他のディメンションの値を組み合わせた値など、連結した値の場合もある。複合は、ディメンションではないが、散在する値を処理する目的でExpressによってディメンションのように扱われる、連結に似た内部オブジェクトである。


（Oracle Express） ディメンションを構成するリスト内の1つの要素。たとえば、コンピュータ会社のPRODUCTディメンションでは、"LAPPC"および"DESKPC"と呼ばれるディメンション値を持つ場合がある。GEOGRAPHYディメンション内の値には、"Boston"および"Paris"などが含まれる場合がある。また、TIMEディメンション内の値には、"MAY96"および"JAN97"などが含まれる場合がある。


メニュー項目、ボタンなどを表す、インタフェース要素の状態。現行のコンテキストでは使用不可。つまり、キーボードやマウス入力には応答しない。


固有の値を固定した間隔で表示する軸。これらの値は、数学的に関連付けられていない。通常、独立データは、項目軸とも呼ばれるこの軸に沿って表示される。


チャート、イメージ、テキスト・オブジェクトおよび形のあらゆる組合せを含むGraphics Builderドキュメント。


Form Builderでは、PL/SQLでプログラムに基づいてフェッチまたは割り当てる必要のある情報を格納または表示する項目。


これはコール・スタックに属するため、この中では新規に入るサブプログラムはスタックの最下部に追加される。最初のプログラム・エントリ・ポイントに対応する最も古い枠は、スタックの一番上に、最も深くネストされたサブプログラム・コールと関連付けられた最新の枠は、スタックの一番下にある。


マウス・ボタンを押したまま、マウス・ポインタをウィンドウ内の特定の位置にスライドさせること。


（Oracle Express） 階層を持つディメンション内の集約のレベルを上下にナビゲートすること。ディメンション値を選択したり、データを表示したりするとき、ディメンション階層内でドリル・ダウンまたはドリル・アップすることにより、階層を拡張または縮小できる。ドリル・ダウンによってビューが拡張され、ディメンション階層内にある親の値に関連付けられている子の値も表示される。ドリル・アップによって、ディメンション階層内にある親の値に関連付けられている子の値のリストが収縮される。

階層をドリル・ダウン（拡張）するにはプラス・アイコン( [image])をクリックし、ドリル・アップ（縮小）するにはマイナス・アイコン( [image])をクリックする。

セレクタ内では、ドリル・アイコン( [image])をクリックして「ドリル」ダイアログ・ボックスを表示し、ディメンション全体の詳細レベル選択できる。


クリップボードの内容を変更することなくレイアウト上のオブジェクトを直接コピーできるオプション。


（Oracle Express） 評価されるたびに異なるディメンション値を持つことのできる保存済み選択項目。選択されたディメンション値は、使用ごとに異なる場合がある。対照的に、静的な保存済み選択項目は、ディメンション値の変化しないリストである。動的な保存済み選択項目のスクリプトには"Select the last three Months"などのように文が記述されるが、静的な保存済み選択項目のスクリプトには、"Select February 1996, March 1996, and April 1996"といったように文が記述される。


拡張2進化10進符号（Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code）の略称。


オブジェクトの境界。


境界線、塗りおよびテキスト・パターンと色の現行の設定を表示する、レイアウト・エディタのツール・パレット上の表示ボックス。


プログラム単位の作成やアプリケーションの設計など、一連の特定のタスクを実行する作業領域。


情報を記録する必要があるかもしれない重要な事柄。要素は、属性および他の要素との関係で記述される。


ディクショナリ内に保持される要素はすべて、特定のタイプに分類される。要素タイプには、エンティティ、属性、プログラム・モジュール、表、ダイアグラム、テキスト、ソフトボックスなどがある。これらのオカレンスまたはインスタンスは、要素と呼ばれる。


（Oracle Express） 実行しようとしているタスクに関連のあるダイアログ・ボックスを表示する。通常はそこで1つ以上の必要な値を選択する。


メニュー項目、ボタンなどが現行のコンテキストで使用できる（つまり、キーボードやカーソルおよびマウスの入力に応答する）ことを表すインタフェース要素の状態。


別のオブジェクトを含むオブジェクト。オブジェクトは、次の条件をすべて満たす場合に限り、別のオブジェクトに囲まれると見なされる。両方のオブジェクトが同じ領域に属している（ボディまたはマージン、ヘッダー、トレーラ）。2つのオブジェクトの外側のものが、枠または繰返し枠である。2つのオブジェクトの外側のものが、もう一方の後ろにある。2つのオブジェクトの内側のものが、完全にもう一方の境界線内にある。両方のオブジェクトが同じ領域に属している（ボディまたはマージン、ヘッダー、トレーラ）。2つのオブジェクトの外側のものが、枠または繰返し枠である。2つのオブジェクトの外側のものが、もう一方の後ろにある。2つのオブジェクトの内側のものが、完全にもう一方の境界線内にある。


意図された受取人のみがデータを暗号解除し、読めるようにデータを暗号化すること。


一般的に使用されるツールおよびそれらの構成情報を含む、ユーザーのコンピュータ･ベースの作業場所。Project Builderにおいて、Forms Developerアプリケーションの開発関連のさまざまな作業を完成するのに使用される、ツールのサブセットを指す。


PL/SQLサブプログラムから生成される警告またはエラーの状況。


（Oracle Express） 指定期間を満たすデータに関連付けられたディメンション値を選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。たとえば、ボストン市場で1995年の12月23日で終わる週に、ドル売上高が10,000ドルを超えるすべての製品を選択するといった操作もできる。


'OPENFILE=my_disp'や'PRINT=YES'など、製品の実行可能プログラムに渡すことができる引数。これらの引数は、通常実行可能プログラムがコマンド・ラインから起動される際に指定される。


「実行（run）」を参照。


オブジェクト、モジュール、選択されたテキストやイメージのコピーをファイルやデータベースに格納すること。Project Builderにおいて、プロジェクト、タイプ、アクションまたはマクロ（あるいはそれらすべて）の定義が含まれるファイルを、異種プラットフォームで作業する他のクライアントに配布できる移植性のある形式で書くプロセス。「エクスポート・ファイル（export file）」、「インポート（import）」も参照。


Project Builderにおいて、プロジェクトのエクスポートにより作成された共有可能な移植性のあるファイル。


1. 変数、定数、リテラルおよびそれらの値による操作を結合したPL/SQL構成体。
2.（Oracle Express） Express言語プログラム内で指定される1つ以上のデータ値。たとえば、式をプログラムまたは関数の引数として指定できる。式は次のいずれかである。

•	単一のリテラル値（10など）

•	1つ以上の値を含む変数または式

•	1つ以上の値を返す関数

•	変数、式または関数などの値を、算術演算子またはブール演算子と組み合せる計算


「ライブラリ（library）」を参照。


他のOracle製品により参照可能なANSI規格のSQL SELECT文。


（Oracle Express） ディメンション階層のレベルに対応する、関連のあるディメンション値のグループ。ファミリ内のディメンション値は、祖先、親、子および子孫としてお互いに関連付けることができる。次の例では、GEOGRAPHYディメンション内のディメンション値"France"についてのファミリ・リレーションを示す。


（Oracle Express） 特定階層のディメンション値のファミリを選択できる、「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。ファミリには、1つの親とその子孫にあたるディメンション値すべてが含まれる。たとえば、GeographyディメンションにあるChicago市場レベル以下のファミリ・メンバーをすべて選択できる。


1. その中でデータの入力、編集および削除が可能なインタフェース要素。2. Graphics BuilderおよびReport Builderでは、特定の問合せ列のデータがどのように表示されるかを定義するレイアウト・オブジェクト。


Graphics Builderでは、独立データ（値）が横棒や線のようなチャート・フィールドとしてどのように表示されるかを決定する、属性およびプロパティの集合。


Project Builderにおいて、ファイル・システム内に格納されたファイルを示す、プロジェクト・ナビゲータ内のノード。たとえば、グローバルおよびローカル・レジストリ・ノードは、それぞれグローバルおよびローカル・レジストリ・ファイルに対応する。


塗り（色またはパターン）が適用される、オブジェクト内の領域。


グループによりデータが表示されることを制限する、PL/SQL関数または無名関数。


ローカル・エリア・ネットワーク上のコンピュータに対する外部からのアクセスと、ローカル・エリア・ネットワーク内から外部のコンピュータへのアクセスを規定するコンピュータ。


「分解オブジェクト（deconstructed object）」を参照。


子オブジェクトが移動またはサイズ変更される際に親オブジェクトのサイズ変更または縮小を自動的に行い、オブジェクトの位置変更やサイズ変更により影響される可能性のある他のレイアウト・オブジェクトの位置を調整するレイアウト・エディタ・モード。


ユーザーまたはクライアントからの入力に応答できるエンティティ状態。エンティティは、キーボード・フォーカスを持っていれば、ユーザーがキーを押したときにイベントを受け取れる。描画ビューは、描画フォーカスを持っていれば、描画に影響を与えるクライアント・ルーチンに応答できる。


パターンの黒い部分。フォアグラウンド要素に色を付けるには、「線カラー」パレットを使用する。


別の表の主キーを参照している、1つの表内の値または列。


Report Builderにおいて、ラベルがフィールドの左に、各レコードが別々の論理ページに表示される、デフォルトのレイアウト・スタイル。


Report Builderにおいて、ボイラープレートとフィールドを混在させ「ワード」ブレークで行を折り返すデフォルトのレイアウト・スタイル。


（フィールド・プロパティ） フィールドの値の表示状態を定義する設定。たとえば、書式マスクは、金額や日付の表示を指定するのに使用される。


オブジェクトのフォーマット属性の動的な変更を可能にするPL/SQL関数。


（Oracle Express） 値を生成するストアド計算、ストアド式またはストアド・プロシージャを表すデータベース・オブジェクトのタイプ。データ内の複雑なまたは頻繁に使用されるリレーションを、データ自体を再保存せずに定義および保存する方法は、式によって提供される。式を使用するたびに、値の生成に必要な計算またはプロシージャはExpressによって実行される。


PL/SQLのファンクションまたは式、ユーザー・イグジット、SQL文またはこれらのあらゆる組合せからそのデータを獲得するユーザー作成の列。


1.Graphics Builderにおいて、チャートの基本構造を定義するがデータの表示方法は決定しない、チャート・テンプレートの一部。
2.Report Builderにおいて、他のレイアウト・オブジェクトを囲み複数のオブジェクトのフォーマット、周期および位置を同時に制御するのに使用されるレイアウト・オブジェクト。


アクションの指定されたシーケンスを実行して値を返すPL/SQLサブプログラム。クライアントおよびデータベース・サーバーに存在し、実行することができる。


アプリケーションを、ランタイム実行可能プログラムおよびバッチ実行可能プログラムで実行できるバイナリ形式でファイルまたはデータベースに保存すること。


実行可能なForm Builder。アプリケーションをバイナリ形式でファイルやデータベースに保存するときに使用される。


Forms DeveloperおよびReports Developerインストールの全体に共通した情報を格納するProject Builderレジストリ。この情報は、タイプ定義と、それに関連付けられたアクションおよび、事前定義済みまたはユーザー定義のプロパティに限られる。グローバル・レジストリの使用はオプションである。グローバル・レジストリのファンクションは、個々のユーザー・レジストリにより実行することができる。「レジストリ（registry）」、「ユーザー・レジストリ（user registry）」も参照。


アプリケーション内に存在する論理コンテナ。アプリケーションがグローバル変数を使用する場合、その変数は、アプリケーションを終了するまで、または別のオブジェクトがその変数を明示的に削除するまで、保持される。


ユーザーに、モジュールに対するアクセス権限を与える。アクセス権限を他のユーザーに付与できるのは、モジュールの作成者のみである。


Graphics Builderでは、レイアウト・エディタ内の行と列を分離する線。


1. いくつかの他のオブジェクトから構成されているオブジェクト。
2. Report Builderにおいて、問合せにより選択されているすべての列を含むため自動的に作成されるか、レポート内に現れるデータの階層を変更するためにユーザーにより作成されるデータ・モデル・オブジェクト。主に、レポート内でのブレークの作成と計算のリセットに使用される。
3.Project Builderにおいて、ランチャ外のサブメニューを介して利用できる関連項目の集合。グループによりユーザーは、他の項目またはグループ（あるいはその両方）を表示するためにポップアップする任意の「グループ」をエントリとして、ランチャをWindows95の「スタート」メニューに似せてセットアップできる。たとえば、ユーザーはプロジェクト計画、作業リスト、コンポーネント仕様などを含む「Project Docs」というグループを定義し、.TXTファイルや.DOCファイルなどを含めることができる。


グループによりフェッチされるデータを制限するPL/SQL関数。


「ファミリ・ツリー」に類似した階層モデルで、グループ・オブジェクトとそれらを構成するオブジェクトの関係を表す。


グラフィカル・ユーザー・インタフェース。プログラムの入出力を表す以外に、ピクチャを使用することを意味する。GUIのあるプログラムは、ウィンドウ・システム（X Windows、Microsoft Windows、Apple Macintoshなど）上で稼働する。GUIプログラムは、アイコンやボタンなどを画面上のウィンドウに表示する。ユーザーは、GUIプログラムを主に画面上のポインタ（通常マウスで制御される）を移動して制御する。ビットマップ・インタフェースとも呼ばれる。


アプリケーション・オブジェクトに対する内部ポインタ。PL/SQLプログラム単位内のオブジェクトを参照するには、適切なサブプログラムに、引数としてそのハンドルを渡す必要がある。


テキスト、図形、データ、計算など、レポートの紹介内容を入れることができるオプションのレポート領域。レポートには、ヘッダーが最初に表示され、ボディとトレーラがそれに続く。


レポート内に含めたりレポートに関連付けることができるオブジェクトのタイプを示す、オブジェクト・ナビゲータ内のノード。ヘッダー・ノードを選択しても、レポート内のオブジェクトは選択されない。


（フィールド・プロパティ）  Report Builderが、示されたフィールドをレイアウト内のその位置で禁止するかどうかを指定するプロパティ。「非表示」が指定されると、フィールドの値は（&fieldnameにより）テキスト・オブジェクト内で参照される位置のみ表示される。


（Oracle Express） データを編成および構造化するための方法。ディメンション内の値が複数のレベルに配置され、各レベルがその下位レベルからのデータの集約合計を表している場合、階層が存在する。一部のディメンションは、それらに基づく複数の階層を持つ。

次の例は、GEOGRAPHYディメンションに基づく階層を示す。ここでディメンション値は、5つのレベルで配置されている。CustomersレベルのデータはCitiesレベルに集約され、Citiesレベルのデータは、Countries/Areas、Continents/RegionsおよびGlobalの各レベルに集約される。


Hypertext Markup Languageの略称。インターネット上のWebサーバーの他のドキュメントに対するコンテンツとリンクを指定するのに使用される、タグ・ベースのASCII言語。エンド・ユーザーは、WebブラウザによりHTMLドキュメントを表示させ、リンクに従って他のドキュメントを表示させる。


Hypertext Transfer Protocolの略称。WWWブラウザを有するコンピュータとアクセスされるWWWサーバー間のWWW通信データを搬送するのに使用されるプロトコル。


1つの文書のある位置から、別のドキュメント（のある位置）や同じ文書内の別の場所への参照（リンク）。Webブラウザでは、通常区別ができる方法（異なる色、フォント、スタイルなど）によりハイパーリンクが表示される。ユーザーが（マウスをクリックして）ハイパーリンクを実行すると、ブラウザがリンク対象を表示する。


クロス・リファレンスを含むドキュメントの集まりであり、これを使用するとWebブラウザによりドキュメント間の移動を簡単に行うことができる。


Webブラウザを使用することにより、ドキュメント間を簡単に移動できるクロス・リファレンス。


インタフェースC定義。Cにインプリメントされた機能に対するPL/SQLアプリケーションのプログラミング・インタフェース。


ウィンドウやツールの図形表示。


アプリケーションに保管およびロードできるビットマップ・オブジェクト。クライアントは、インポートされたイメージを変更できない。


Project Builderでは、Project Builderが認識し自動的にプロジェクト・ナビゲータ内にそのエントリを作成するプロジェクト項目であり、通常自動生成の結果である。たとえば、Project BuilderはCソース・ファイルのコンパイルの間に中間ステップとして生成される、 OBJファイルを認識し、それらのエントリをプロジェクト・ナビゲータ内に作成できる。暗示項目のプロパティのリセットは使用が制限されているが（次のコンパイルが変更を破棄する）、編集、ビュー、印刷のようなアクションを介して確認できるため、このような項目は便利である。「項目（item）」、「アクション（action）」も参照。


1. モジュールをファイル・システムまたはデータベースから読み込み、それをアプリケーションに取り込むこと。
2.プロジェクト情報が入ったファイルを読み込むこと。


その値について他のデータに依存しないデータ。たとえば、ある従業員の名前が値Jonesで、これは他の従業員名や関連データの値とは無関係であるなど。項目データとも呼ばれる。


表に関連するオプション構造であり、Oracle Serverにより表の行の位置を素早く確かめ、（オプションとして）それぞれの行が他と重複しないことを保証するために使用される。


Project Builderにおいて、依存性ツリー内の祖先ノードからアクション、タイプ、マクロまたはプロパティ定義の情報を取得すること。上位ノードに関連属性がある場合、それらの属性は継承できる。したがって、フォームや文書のようなファイル・システム項目がサブプロジェクト、プロジェクト、ユーザー・レジストリ、グローバル・レジストリからアクション定義を継承したり、プロジェクトがローカルまたはグローバル・レジストリからタイプ定義を継承する、などの場合がある。


枠の厚みや他の属性設定にかかわらず、オブジェクトの理想的な形を構成し、その4つの制御ポイントを接続する仮想の四角形。


ターゲットの構築に使用されるファイル。たとえば、.FMBは.FMXの入力となる。ソースともいう。


入力する各文字が、カーソル位置以降の文字を右に移動させてその位置に挿入されるモード。置換モードの反対。


世界的な、コンピュータのTCP/IPベースのネットワーク。


PL/SQLソース、Procedure BuilderコマンドおよびSQL文のあらゆる組合せが入ったファイル。


内部的なTCP/IPネットワークであり、これに対するアクセスは（ファイアウォールにより）企業や組織内の人物に制限されている。イントラネットは、インターネットが提供するサービスと類似したものを組織内に提供するが、インターネットに接続される必要は必ずしもない。企業内で情報やアプリケーションの配布のため、内部ネットワーク上に1つ以上のWebサーバーをセットアップするのはイントラネットの一般的な例である。


インターネット上のコンピュータを個別に識別する4つの部分をもつ数値で、それぞれの部分は3桁以下である。


Project Builderでは、フォームやドキュメントなど、そのオブジェクトに関連するファイル・システム内のオブジェクト。プロジェクト・ナビゲータ内のノードにより指定または参照される。


Project Builderでは、「プロジェクト・ナビゲータ」ウィンドウ内のエントリで、アイコンおよび内容を示すタイトルから構成される。ノードは、「Form Builder」ファイルおよび文書などのファイル・システム内の実際の項目を持つ。「ノード（node）」、「項目（item）」も参照。


Java ARchiveの略称。多くのファイル（Javaのクラス・ファイル、イメージなど）を1つのファイルに集めるのに使用されるファイル。


インターネット用のプログラミングをプラットフォーム独自の「アプレット」の形でサポートするコンピュータ言語。


2つ（以上）の表のデータを1つのSELECT文内で結合すること。


「配置（alignment）」を参照。


1. 対応する引数と共に指定する必要があるコマンド・ライン構文の一部。

2. PL/SQL構成体に必要な部分の1つ。


アプリケーションの仮想オブジェクトの値または意味を示すテキスト。


（Oracle Express） ディメンション階層内の位置。ベース・レベルより上の各レベルは、それより下のレベルからのデータの集約合計を表す。たとえば、TIMEディメンションには、MonthやQuarterなどの昇順レベルを持つ場合がある。ディメンション階層内では、1つのレベルのディメンション値は、そのレベルより上または下のレベルのディメンション値とファミリ・リレーションを持つ。


（Oracle Express） 特定階層内のレベルに基づいてディメンション値を選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。たとえば、GeographyディメンションにあるKey Accountレベルのすべてのディメンション値を選択するといった操作もできる。


オブジェクトの作成、変更、位置付けまたは削除ができるエディタ領域。


異なる表示デバイス間で一貫した測定システムを使用するための寸法の単位。レイアウト上の位置またはオブジェクトの寸法を指定するのに使用される。


SQL SELECT文のテキスト文字列を示すのに使用されるパラメータへの参照。字句参照の際には、パラメータ名の前にアンパサンド（&）を付ける必要がある。


クライアントのファイル・システムまたはデータベースのファイルにともに保管された1つ以上のPL/SQLプログラム単位の集合。ライブラリに保管されたプログラム単位は、複数のアプリケーションから一度に参照できる。ストアド・プログラム単位（データベースに保存され、実行される）とは異なり、ライブラリ内のプログラム単位は、常にクライアント側のPL/SQLエンジン内にロードされ、実行される。ライブラリに保管されたプログラム単位を参照するには、まずライブラリを連結する必要があります。｢連結したライブラリ（attached library）」も参照。


グループと問合せ間でマスター/ディテール（親子）関係を定義するのに使用されるデータ・モデル・オブジェクト。


ボイラープレート・オブジェクトが関連付けられているファイルの名前。実行時に、Report Builderはファイルの内容をレポート・レイアウト内にインポートする。


ダイアログ・ボックス内の項目リスト。通常、リスト・ボックスは選択肢を提供し、スクロールできる。


Form Builderにおいて、選択肢の一覧を表示する項目。


LOVともいう。1列または複数列の選択リストを提供する、スクロール可能なポップアップ・ウィンドウ。


（Oracle Express） ディメンション内で現在選択されている値のリストからディメンション値を選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。


1. アプリケーションを実行するコンピュータ上のデータベース。2. アプリケーションが接続されているデータベース。このデータベースは、アプリケーションによって生成されるすべてのSQL文を解析し、実行する。


「ユーザー・レジストリ（user registry）」を参照。


現行のプログラム単位のスコープ内でのみ宣言されるPL/SQL変数。


（Oracle Express）

Not	Unary Not -- オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。演算はビット単位で実行される（1の補数）。

And	And -- オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。演算はビット単位で実行される。

Or	Inclusive Or -- オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。演算はビット単位で実行される。

Xor	Exclusive Or -- オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。演算はビット単位で実行される。

Eqv	Equivalence -- オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。演算はビット単位で実行される。（A Eqv B）は（Not (A Xor B)）と同じ。

Imp	Implication -- オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。演算はビット単位で実行される。（A Imp B）は（(Not A）OR B）と同じ。


実際のレポートの1ページ（1つ以上の物理ページに表示される可能性がある）。


PL/SQLサブプログラムでは、 条件が一致しなくなるまで繰り返される条件文。


Project Builderにおいて、アクションのカスタマイズや拡張に使用できる型独自の変数。マクロは、定数または単純な式（これはまた、別の定数または式、あるいはその両方を含む場合がある）の形をとる。マクロを使用すると、コマンド・オプションの発行、およびユーザーがプロパティ定義を1つ変更して行うコマンド・セットの変更の自由度が、大きく高まる。


ページ上の1つ以上の列にレコードを表示する、デフォルトのレイアウト。フィールドは、1つの繰返し枠内で、互いのすぐ下に表示される。


ボディ領域の各論理ページの最上部と最下部にあるオプションのレポート領域。マージンは、任意のレイアウト・オブジェクトを含むことができるが、一般には、ボイラープレートと（ページ番号、総ページ数、総計、現在の日付と時刻のための）フィールドを含む。


ディテール・レコードがマスター・レコードの下に表示される、デフォルト・レイアウト。マスター・レコードは、フォーム・レイアウト・スタイルで表示され、ディテール・レコードは、表形式のレイアウト・スタイルで表示される。


（Oracle Express） ディメンション値の名前に含まれる文字をユーザーが指定する文字に一致させることにより、ディメンション値を選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。たとえば、BrandレベルのProductディメンションで、"new"という文字を含むすべてのディメンション値を選択できる。


繰返し枠の各レコードをマトリックスのセルとして表示する繰返し方向。


マトリックス・レポートに必要な4つのデータ・セットをフォーマットする、格子に類似したデフォルト・レイアウト。この4つのデータ・セットは、ラベルの行として表示されるセット、ラベルの列としてのセット、格子を作成するセットおよび格子のセルに入るセットがそれぞれ1つずつである。


4つのデータ・セットのクロス・タブ。1つのデータ・セットはページの横方向に表示され、1つはページの縦方向に表示される。1つは、横方向と縦方向のデータが交わることが可能なすべての位置を決定し、それらの位置にセルを配置するクロス積である。もう1つは、セルの「フィルタ」として表示される。1つのデータ・セットはページの横方向に表示され、1つはページの縦方向に表示される。1つは、横方向と縦方向のデータが交わることが可能なすべての位置を決定し、それらの位置にセルを配置するクロス積である。もう1つは、セルの「フィルタ」として表示される。


（Oracle Express） 販売データやコスト・データなど、調査および分析できるデータ。ある基準内のデータを選択および表示できる。基準は、変数やリレーションとして格納したり、式を使用して計算したりできる。


1,048,576（1024x1024）バイトに等しいメモリーの単位。多くの場合、100万バイトに切り捨てられる。


最後のアクションのために発生した状況を通知するモーダル・ウィンドウ。メッセージ・ボックスには応答する必要がある。


オブジェクト・タイプ定義によってOracle8に連結された実行可能コード。


アプリケーションが継続する前にオペレータからの応答を引き出すウィンドウ。


ランタイム・ウィンドウ・マネージャがサポートできる量と同じ量の機能をもてる制限のないウィンドウ。


1. 複数のアプリケーションにより共有できるオブジェクト。外部問合せやPL/SQLライブラリは、モジュールの例。2. Form Builderでは、アプリケーションの主要なコンポーネント（メニュー・モジュール）。


いくつかの行に渡るウィンドウ内のフィールド、またはダイアログ。情報を垂直にスクロールさせることが可能である。


（Oracle Express） データが"使用できない（"not available"）（NA）ことを示す特別なデータ値。NAは、特別なデータ値が割り当てられていないまたはデータを計算できない任意のセルの値である。


横方向または縦方向（あるいはその両方）のディメンションに1つ以上のマスター/ディテール関係が含まれるマトリックス・レポート。ネストできる量に制限はない。


データ上のページが（フェッチしてからフォーマットされるまでキャッシュするのではなく）、フォーマットされてからフェッチされるデータ型。


1.  オブジェクト・ナビゲータのオブジェクト階層内の特定の位置。ノードは、他のオブジェクトへのクロス・リファレンスなどのオブジェクトの情報を表示するために拡張できる。2.  Project Builderにおけるプロジェクト・ナビゲータ内のエントリ。「項目（item）」、「項目ノード（item node）」および「編成ノード（organization node）」も参照。


データ型NOCACHEのデータベース列を参照するレポート列。


値がないこと。


（Oracle Express）

^	指数

-,+	単項のプラスおよびマイナス

*, /	数値乗算または除算。除算の場合、結果はDOUBLE型。

\	整数の除算。オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。

Mod	係数または剰余。オペランドはＩNTEGER型またはLONG型。

-, +	数値の加算と減算。+演算子は文字列の連結にも使用できる。


1.  レイアウト上に配置できる項目。オブジェクトの例は次のとおり。四角形および、線、楕円、円弧、多角形、折れ線、丸い四角形、手書き、チャート、テキスト、記号、テキスト・フィールドなどのオブジェクト。

2. Oracle8では、オブジェクト・タイプのインスタンス。オブジェクトは、オブジェクト表内の行であったり、リレーショナル表内の列オブジェクトに含まれる行の一部であったりする。


「列オブジェクト（column object）」を参照。


関連するオブジェクトのコピーや参照を行う機能の提供に使用する、オブジェクト・グループのコンテナ。


「ハンドル（handle）」を参照。


現行セッションのオブジェクトの階層リストが入ったウィンドウ。リストはアウトライン形式で表示され、ユーザーはオブジェクトの作成、編集、改名および削除などの複数の作業を実行できる。


Oracle8において、定義がオブジェクト・タイプに基づいている表のこと。オブジェクト・タイプ内の各属性は、オブジェクト表内の列になる。表内の各行は、個々のOracle8オブジェクトである。


Oracle8において、オブジェクト作成の基盤となる、ユーザーが提供する定義またはテンプレート。オブジェクト・タイプは複合であり、その構成要素が属性である。各属性は名前とデータ型を持ち、オブジェクト・タイプ全体として名前を持つ。オブジェクト・タイプには1つ以上のメソッドが含まれる場合もある。


Open Database Connectivityの略称。異なるデータベース・システムをアクセスするための基準。アプリケーションは、SQLのODBC仕様によりODBCに対し文を送ることができる。ODBCはその文をデータベースが理解できる仕様に変換する。Oracle Open Client Adapter（OCA）により、アプリケーションは異なるデータベース管理システムを一貫した方法でアクセスできる。このためアプリケーション開発者は、特定のDBMSを対象とすることなくアプリケーションの開発、コンパイルおよび実行を行うことができる。


Object Linking and Embeddingの略称。


OLEオブジェクトの保管と表示が可能なアプリケーション。


OLEオブジェクトを作成するアプリケーション。


「ビルトイン・データ型（built-in datatype）」を参照。


Oracle製品のルート・ディレクトリを示す環境変数。


ナビゲータの設定や子項目のファイル・タイプの指示に役立つ、「タイプ」、「プロジェクト」、「フォーム・ファイル」などのプロジェクト・ナビゲータ内のエントリ。これはまた、特定のタイプのファイル・システム・オブジェクト内のデータ構成体に対応する。


x座標とy座標により示される。ビューの原点は、その親のキャンバス上のビューの位置を示す。キャンバスの原点は、描画ビュー上の描画の位置を示す。


オブジェクトを完全に囲む最少の仮想の四角形。


オブジェクトの内容が現行の論理ページに入りきらない状態。オーバーフローが発生すると、内容の一部が次の論理ページに移される。


プログラム単位内のあらゆる位置で参照可能な、ソフトウェアで提供されるPL/SQL関数。


関連するプロシージャ、ファンクション、変数およびその他のパッケージ要素をデータベースまたはクライアント内に1つの単位としてカプセル化し保管する方法。パッケージにより、データベース管理者やアプリケーション開発者の、編集作業が容易になると同時に、機能性とデータベースのパフォーマンスも向上する。ソフトウェアでは、クライアント側のプログラム単位によって参照されるPL/SQL構成体を含むビルトイン・パッケージがいくつか提供されている（TEXT_IOパッケージなど）。いくつかのパッケージには、ストアド・プログラム単位の参照用にOracleデータベース・サーバーも提供されている（DBMS_OUTPUTパッケージなど）。


パッケージの実際のインプリメンテーションを含む。これは、個別のサブプログラムおよびデータ型を含む場合がある。パッケージが宣言のみで構成される場合、本体はオプション。


パッケージに対する公開インタフェース（他のプログラム単位により参照可能なデータ型およびサブプログラム）を宣言する。


（Oracle Express） 1. レポート内に含まれる1つのデータ。追加ページによって追加データが表示される。

次の図は3ページ分のデータを示す。

2. Expressにおいて、ページはExpressデータベース内の格納単位も意味する。


（Oracle Express） 問合せについて選択したデータがスプレッドシート内でどのように表示されるかを表したもの。ページ・レイアウトによって、「横」、「縦」および「ページ」の3つの枠が表示される。問合せによって定義されるマルチディメンションのデータキューブが、2次元のスプレッドシート内でどのように表示されるかが、これらの枠によって示される。ディメンション・タイルには、ディメンションの名前と位置が表示される。「横」枠上のディメンションは、このディメンションが列として表示されることを意味する。「縦」枠上のディメンション・タイルは、このディメンションが行として表示されることを意味する。「ページ」枠上のディメンションは、このディメンションが結果の最上部にあるページ・ボックス内に表示されることを意味する。


現行のオブジェクトとその子を次の論理ページに移動するかどうかを制御する設定。レポート出力に現行オブジェクトが表示される前または後に、ページ・ブレークが発生するように設定できる。


エディタ内で利用できるツール、色またはパターンを表示するインタフェース要素。


作業が行われる、エディタの固有の位置で、通常サイズの変更が可能。


1つの論理ページを印刷するのに必要な物理ページの数。


1. 情報をサブプログラムに渡すのに使用されるPL/SQL構成体。たとえば、サブプログラム・コールMYPROC（x）では、xがパラメータ。2. Forms Developerでは、パラメータは情報をForm BuilderやGraphics Builderなどのコンポーネント間で渡すのに使用される。3. 実行時に変更可能な変数。


Forms Developerコンポーネント間で情報を渡すのに使用される、パラメータ名と関連する値のグループ。


1. そのグループ・ツリー内のあるオブジェクトのすぐ上位のオブジェクト。グループ・オブジェクトは、それを構成する各オブジェクトの親である。どのオブジェクトも、その子の親になる。
2.（Oracle Express）階層内において特定値のすぐ上のレベルにあるディメンション値。親値は、その子の値の集約合計である。次の例は、GEOGRAPHYディメンションにおいて、"Lyon"と"Paris"の親としてのディメンション値"France"を示す。


クリップボードの内容（カットまたはコピーされたオブジェクト）を現行のカーソル位置に入れること。


ほとんどのオブジェクトの枠または塗りに適用できる、図形プロパティ。


コンパイルされたプログラム単位に対するマシン・コードまたは指示リスト。


Portable Document Formatの略称。ドキュメントの作成に使用された元のアプリケーション・ソフトウェア、ハードウェアおよびオペレーティング・システムとは無関係にドキュメントを表現する（Adobe Acrobatに固有の）ファイル形式。PDFファイルは、テキスト、図形およびイメージのあらゆる組合せが入ったドキュメントを、デバイスや解像度から独立した形式で表現できる。


プリンタに出力されるページのサイズ。


横棒、線、記号のような、チャート上のフィールドの表示に使用される要素のタイプ。


SQL言語に対するOracle専用の拡張。SQLに対しアプリケーションの記述に適するようにプロシージャ型構成体やその他の構成体を追加している。


Procedure Builderインタプリタのスクリプト・ファイル。


ソース・コードとコンパイル済みコードを含むPL/SQLライブラリ・ファイル。ファイルはProcedure Builderでオープンして編集できる。


1つのプログラム単位のPL/SQLソースを含むテキスト・ファイル。


実行可能コードのみを含むランタイムPL/SQLライブラリ・ファイル。ファイルをProcedure Builderでオープンして編集することはできない。


ユーザーが特定のアクションを実行する際にポップアップするリスト。


転送されたデータと特定のプログラム間の経路を定めるためにTCPが使用する番号。


Project Builderに付属しておりメニュー項目またはツールバー・ボタン（あるいはその両方）で自動的に利用できるアクション。事前定義済みアクションには、「ビルド」および「配布」、複数のソース制御オプションが含まれる。事前定義済みアクションは、サポートされているファイル・タイプに定義されると、Project Builderからコールすることにより、そのタイプの任意の選択項目に対して起動される。「アクション（action）」、「ユーザー定義アクション（user-defined action）」も参照。


「ビルトイン・データ型（built-in datatype）」を参照。


アプリケーションのインタフェースの動作に影響する設定。


（Oracle Express） 現行の基準を受け入れる場合に生成されるスクリプトを表示する。任意の「セレクタ」ツールのダイアログ・ボックスでは、「プレビュー」ボタンを選択することにより、選択項目のプレビューを表示できる。


レポート出力のアウトラインを表示しスクロールできるインタフェース。


表内の行の識別に使用できる一意の値で内容が構成された、データベース表内の列。


「ビルトイン・データ型（built-in datatype）」を参照。


プリンタ定義ファイルでは、レポート内で参照できるプリンタ・コードを割り当てるエスケープ・シーケンス。


プリンタ定義がテキスト形式（ASCIIやEBCDICなど）で入ったファイル。


指定されたアクション・シーケンスを実行するPL/SQLサブプログラム。クライアントおよびデータベース・サーバーに存在し、実行することができる。


PL/SQLコンパイラが独自に認識して処理できるPL/SQLコード構造。無名ブロック、サブプログラムの仕様部と本体（プロシージャおよびファンクション）、パッケージの仕様部と本体などがある。プログラム単位は、クライアントおよびデータベース・サーバーに存在し、実行できる。｢ストアド・プログラム単位（stored program unit）｣も参照。


Project Builderにより作成される基本的なデータ構造。プロジェクトは、アプリケーションの一部と見なしている、または概念的にグループ分けするすべてのファイルに対するポインタの集合である。エディタ、コンパイラまたは他のツールを定義して、プロジェクト内に含まれる項目を操作できる。すべてのプロジェクト情報はプロジェクト・レジストリ内に格納される。「プロジェクト項目（project item）」、「プロジェクト・ファイル（project file）」および「エクスポート（export）」も参照。


Project Builderにおいて、プロジェクト・ファイルは、アプリケーションに関連付けられたすべてのファイルを指す。プロジェクト・ファイルには、フォーム、レポート、ディスプレイ、3GLモジュール、ドキュメントおよびテスト・スクリプトを含む、あらゆるタイプがある。「プロジェクト（project）」、「プロジェクト項目（project item）」も参照。


Project Builderにおいて、プロパティを定義できるすべての項目を指す。これには、「プロジェクト」ノード下に格納されたすべてのエンティティ、タイプ、アクションおよびマクロも含まれる。「プロジェクト（project）」、「プロジェクト・ファイル（project file）」も参照。


現行セッションのプロジェクト項目の階層リストを含むウィンドウ。リストはアウトライン形式で表示され、ユーザーはオブジェクトの作成、編集、改名および削除などの複数の作業を実行できる。いつでも表示できるのは1つのみだが、オブジェクトの編成に使用される2つの異なるスキーマから選択できる。


プロジェクトのトップ・レベルのノード。プロジェクト・ファイルを表示または指示する。「プロジェクト（project）」、「プロジェクト・ファイル（project file）」も参照。


Project Builderにおいて、プロジェクトに関連付けられたすべての情報を格納するファイル。プロジェクトに属するファイル、タイプ、アクションおよびプロジェクトについて定義されたマクロなどが含まれる。プロジェクトに属するファイル、タイプ、アクションおよびプロジェクトについて定義されたマクロなどが含まれる。


プロジェクト表示は、タイプ、およびプロジェクトとサブプロジェクトの関係により編成されるオブジェクトを表示する。プロジェクトは、プロジェクト・ファイルごとにアルファベット順に編成されてから、カテゴリごとにアルファベット順に編成される。「依存性表示（dependency view）」、「プロジェクト（project）」、「プロジェクト・ファイル（project file）」、「ビュー（view）」も参照。


ユーザーが新規プロジェクトまたはサブ・プロジェクトの作成に必要なステップを完了するのを支援するダイアログ。


オブジェクトの動作または外観を決定する、オブジェクトの特性。


クラスに基づいたオブジェクトの外観と機能性をグローバルに制御するために使用するプロパティとその設定のリストを含む、ユーザー命名オブジェクト。


データベースまたはサーバーに接続する際に入力できる文字列で、リモート・データベースまたはサーバーへの接続を可能にする。


（Oracle Express） 基準内のいずれかのディメンションの値を選択するとき、その基準を構成する他のディメンションは修飾ディメンションと呼ばれる。

「販売」基準が「製品」、「月」および「地域」別にディメンション化されていると仮定する。「販売」に基づく上位10都市を選択する場合、「販売」値を比較するには、比較の対象となる製品と月も指定する必要がある。この場合、「製品」と「月」は、修飾ディメンションである。


データベースの1つ以上の表またはビューから検索するデータを指定する、SQL SELECT文。


実行時に、問合せにより取り出されたデータのフィルタリングを行うPL/SQL関数。ファンクションの条件を満たすデータのみをチャートにする。


現行セッションを終了しユーザーをオペレーティング・システムに戻すオプション。一部のシステムでは、「終了（Quit）」は「終了（Exit）」になる。


2つ以上のセットで表示される（チェックボックスに類似した）制御であり、一定の時間において「オン」または「オフ」となるのはそのうちの1つのみである。


2つ以上のラジオ・ボタンのセットであり、一定の時間において「オン」または「オフ」となるのはそのうちの1つのみである。


（Oracle Express） 連続する時間間隔をディメンション値として選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。これらの時間間隔は、次のいずれかを基準にすることができる。

•	最も最近の時間間隔の具体的な数

•	開始時間間隔と最も最近の時間間隔

•	開始および終了の時間間隔

たとえば、1996年11月25日で終わる週から、1996年12月30日で終わる週までの範囲で、ディメンション値を選択するといった操作もできる。


RSA Data Security, Inc.により考案された暗号法であり、任意の長さのキーを認める。これは基本的に、暗号データを作成するためにデータ・ストリームにより排他的論理和が行われているジェネレータの出力を使用する、偽のランダム番号のジェネレータである。このため、2種類のデータ・ストリームを暗号化するのに同じRC4キーを使用しないように十分注意する必要がある。


Relational Databasse Management System（リレーショナル・データ・モデルに基づいたデータベース管理システム）の略称。データ構造、格納と検索操作、および整合性制約の定義が行うことができるデータベース。このようなデータベースでは、データとそれらの間の関係は表で編成される。


単一のバイナリ形式のレポート定義を含むファイル。.RDFファイルは、レポートの実行と編集の双方に使用される。


単一のバイナリ形式のレポート定義を含むファイル。.repファイルは、レポートの実行にのみ使用される。.repファイルを編集できない。


ある時点において、データベース全体でデータを問い合わせる能力。


SQL SELECT文によりフェッチされる1行。


列と行構造による内部的なデータ構造オブジェクトで、それらが定義されるフォーム・モジュールに属する。


他の列オブジェクト内またはオブジェクト表内のデータを参照する列のタイプ（Oracle8）。


チャート上の指定された値の位置に表示される線。


（Oracle Express） 問合せ結果をレポートに表示した後、Expressデータベースから最新のデータをフェッチする。保存されたExpress問合せをオープンすると、結果は自動的にリフレッシュされる。


タイプまたは新規プロジェクトの定義をグローバル・レジストリまたはローカル・レジストリに追加すること。登録されると、新規のタイプにはアクションを定義でき、新規のプロジェクトでは参照ファイルを特定のタイプとして識別させ、そのタイプに対してアクションを起動できる。「レジストリ（registry）」も参照。


プロジェクト定義および環境情報を格納した、グローバルな構造ファイルまたはユーザー固有の構造ファイル（あるいはその両方）。「グローバル・レジストリ（Global Registry）」、「ユーザー・レジストリ（user registry）」も参照。


"WHERE DEPTNO = 10"内の等号など、2つの値間の比較を示す検索条件に使用される記号。比較結果が"TRUE"となる行は結果が返され（フェッチされ）、比較結果が"FALSE"となる行は結果は返されない。


コンピュータ上の、ローカル・データベース以外のデータベース。通常、同じネットワーク上にあるが、ノードが異なるコンピュータ（つまり、データベース・リンクを介して使用するデータベース）。


グループのためにフェッチされるデータ行の表示に使用されるレイアウト・オブジェクト。


入力する各文字がカーソル位置の現行の文字を置換するモード。挿入モードの反対。


レポートのデータ・モデルとレイアウトの定義に使用されるオブジェクト。レポート・レベルのオブジェクトは、1つのレポートに割り当てられ、他のレポートまたは他のOracle製品とは共有できない。オブジェクトには、レポート、問合せ、外部問合せ、外部PL/SQLライブラリ、グループ、列、パラメータ、リンク、枠、繰返し枠、フィールド、ボイラープレートおよびアンカーが含まれる。


Windows NTおよびWindows95でのみ利用可能。コマンド・ラインがレポートを実行するのを待機し、ローカル・サーバー上のバックグラウンドで実行するためそのレポートをそのキューに入れる。通常コマンド・ラインは、RUN_PRODUCTを介してForm BuilderまたはGraphics Builderから、あるいはSRW.RUN_REPORTを介して別のレポートから受け取られる。RWISV60を使用し、レポートをReportsバックグラウンド・エンジンに送ることもできる。


タイムスタンプおよびReports Serverにより管理されるレポートに関するステータス情報をメンテナンスする。


Windows NT、Windows95およびUNIXで利用可能。リモート・サーバー上でのレポートの実行を可能にする。ジョブ要求をキューに登録し、レポートをいつ実行するか計画できる。レポートをReports Serverに送るには、RWCLI60を使用する。


WebサーバーとReports Runtime間のインタフェースを提供し、レポートをWebブラウザから動的に実行することを可能にする。


WebサーバーとReports Serverの間の接続を提供する。


テキスト形式（ASCIIやEBCDICAなど）で格納された、レポート定義を含むファイル。.REXファイルは、レポートを1つのプラットフォームから別のプラットフォームに移植するのに使用する。.REXファイルは、現時点では必要ではないことに注意する。このファイルは、下位互換性のために利用できる。


色のコンポーネント、赤、緑および青の濃度を示す。


アプリケーション内の他のすべてのオブジェクトが属するグループ・オブジェクト。


ユーザー環境を表す、プロジェクトの最上位のノード。デフォルトの設定にどのレジストリが選択されているかによって、ユーザー・レジストリまたはグローバル・レジストリに対応する可能性がある。


1. 表内のフィールド値の1組。たとえば、サンプル表EMPにおける1人の従業員を表すフィールド。

2. アプリケーションのランタイム・バージョンを生成する。


Oracle8オブジェクト表内のオブジェクト。表内の各行がオブジェクトになる。ただし、Forms Developerにおいて、オブジェクト表は個々の列に分解されるため、行オブジェクトは1つのエンティティとして存在しない（個別の属性としてのみ存在する）。


アプリケーションまたはプログラム単位のランタイム・バージョンを実行する。


リッチ・テキスト形式の略称。プラットフォームに特定されないファイル形式で、書式化されていないテキストやイメージをさまざまなアプリケーションおよびオペレーティング・システムで表現するのに使用される制御文字に基づいている。RTFは、ANSI、PC-8、MacintoshまたはIBM PCのキャラクタ・セットを使用して、スクリーン表示や印刷において文書の表現と書式化を行う。


「REPファイル（rep file）」を参照。


ユーザーがその中でランタイム・アプリケーションの表示とランタイム・アプリケーションとの対話を行うインタフェース。


実行時にオプションで表示される画面またはウィンドウであり、この中でユーザーはレポートの実行に先立ち印刷オプションやパラメータの変更を行うことができる。


（Oracle Express） 値のリストまたはスクリプトとして保存された一連のディメンション値。ユーザーは自分で作成した選択項目を保存したり、データベース管理者は保存済みの選択項目を作成して、ユーザーが利用できるように提供できる。

保存済みの選択項目は時間短縮の機能を果たす。つまり、選択項目を再利用する必要があるたびに、保存された選択項目を再作成することなく、取り出すことができる。つまり、選択項目を再利用する必要があるたびに、保存された選択項目を再作成することなく、取り出すことができる。


（Oracle Express） 保存されたディメンション値の選択項目を取り出すことのできるセレクタ・ツール。


通常データベースのユーザーIDによりグループ化されている、関連するデータベース・オブジェクトの集まり。スキーマ・オブジェクトには、表、ビュー、順序、ストアド・プログラム単位、シノニム、索引、クラスタおよびデータベース・リンクが含まれる。


オブジェクトが作動するレベルまたは範囲。Project Builderでは1. コンパイル可能なプロジェクト項目に対して起動された「ビルド」および「すべてをビルド」コマンドによって、影響されるファイルの範囲を記述する。

2. 継承可能な定義によって影響されるファイルの範囲を記述する。


「SQLスクリプト（SQL script）」、「インタプリタ・スクリプト（Interpreter script）」を参照。


Report Builderにおける同一レポート内の複数のレイアウトのいずれかで、それぞれ異なる対象読者、出力形式、ページ・レイアウト、ページ・サイズまたは印刷の向きを持つ。たとえば、1つのレポートで、あるセクションには上級管理職向けの業務要約を記載し、別のセクションには個々の管理者用の詳細な業務分析を記載できる。


1つ以上の表またはビューからどの行と列をフェッチするかを指定するSQL文。


（Oracle Express） ディメンションについて現在選択されている一連のディメンション値またはそれらの値を指定するための条件や基準を含むスクリプト。


（Oracle Express） セレクタ内のさまざまなダイアログ・ボックスで表示される、ディメンション値の選択において、ユーザーが選択した項目の説明。Express言語スクリプトを通常の言語で翻訳したもの。


（Oracle Express） レポート、表、グラフまたはディメンションの各リスト・ボックスに含めるディメンション値を選択するための一連のツール。たとえば、セレクタを使用すると、「販売」に基づく上位10都市を選択したり、「販売」が「割当額」を15パーセント超えた上位10都市を選択できる。セレクタを使用することにより、ディメンション値のソート、および保存済み選択項目の作成と取出しも行うことができる。


（Oracle Express） ディメンション値を選択またはソートするための特定の方法を提供するダイアログ・ボックスまたはそのグループ。各セレクタ・ツールは、セレクタの構成要素である。セレクタ・ツールを使用することにより、階層内のレベル、属性または値名内の文字などを基準にしてディメンション値を選択できる。セレクタ・ツールを使用して、ディメンション値をソートすることもできる。


実行可能プログラムの起動と終了の間の期間。


グループ・ツリー内で同じ親オブジェクトをもつ2つ以上のオブジェクトの1つ。1つのグループ・オブジェクトに属するオブジェクトは、すべて同位項目である。


IPアドレスとポート番号の組合せ。


（Oracle Express） 表示された選択項目内で、ディメンション値の順序を並べ替えることのできる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。次の項目を基準にして、選択項目を昇順または降順にソートできる。

•	アルファベット

•	データベース内における順序

•	データ値

•	階層内の順序またはレベル

•	時間間隔

ディメンション値をドラッグ・アンド・ドロップすることにより、選択項目を手動でソートすることもできる。


PL/SQLでは、サブプログラムまたはパッケージ内で提供される文。プログラム単位のソース・コードを持っていなければ、それを実行可能な形にコンパイルすることはできません。Project Builderでは、ターゲットの種類の構築に必要な入力タイプ。サブプログラムの名前、パラメータおよび戻り型（ファンクションへの適用のみ）のみを定義する。


サブプログラムの名前、パラメータおよび戻り値の型（ファンクションへの適用のみ）のみを定義する。


エディタ内の、垂直スクロール・バーの下と、水平スクロール・バーの左にある小さな四角形。マウス・ボタンをドラッグして離すと、新規のペインが作成され、スクロール・バーはそれぞれのペイン用に分割される。


リレーショナル・データベースにおける情報の格納と検索のための標準インタフェース。SQLは、Structured Query Language（構造化問合せ言語）の略称。


テキスト形式（ASCIIやEBCDICなど）に格納された問合せを含む。


データベース管理を素早く簡単に行うSQL文を含むファイル。SQLスクリプトの一部は、Oracle製品に付属している。


Oracleに対するSQLの指示。SELECT文は、SQL文の一種。


「コール･スタック（call stack）」を参照。


条件制御、繰返し制御、逐次制御およびエラー処理に使用されるPL/SQL構成体。各PL/SQL文の最後には、必ずセミコロン（;）を付ける必要がある。


（Oracle Express） 評価されるたびに同じディメンション値を含む保存済みの選択項目。静的な保存済み選択項目では、選択基準ではなく、選択されるディメンション値がリストされる。たとえば、静的な保存済み選択項目のスクリプトには、"Select February 1996, March 1996, and April 1996"などのように文が記述され、動的な保存済み選択項目のスクリプトでは、"Select the last three Months"といったように文が記述される。


Oracleデータベース・サーバーに存在し、Oracleデータベース・サーバーで実行されるプロシージャ、ファンクションまたはパッケージ。


Oracleデータベース・サーバーに存在し、Oracleデータベース・サーバーで実行されるプロシージャまたはファンクション。


HTMLドキュメント内でフォーマットの強力な柔軟性を提供するHTMLの拡張機能。スタイル・シートを利用するHTMLドキュメントを探し、それをスタイル・シートをサポートするブラウザに表示する。


PL/SQLプロシージャまたはPL/SQL関数。


Project Builderにおいて、それ自身のファイル内に格納されているのではなく、他のプロジェクトファイル内に含まれるプロジェクト。「プロジェクト（project）」も参照。


Project Builderにおいて、サブプロジェクトを示すノード。「プロジェクト（project）」、「プロジェクト・ノード（project node）」および「サブプロジェクト・ノード（subproject node）」も参照。


集計タイプの列。Report Builderにより提供されているパッケージ化された集計ファンクションの1つを使用し、レポート内のデータのサブ合計、グランド合計、実行合計およびその他のデータ集計を計算する。


Microsoft Excelプログラムで使用されているファイル形式。


コマンド、修飾子およびパラメータが結びつけられて有効なコマンド文字列を形成する規則的なシステム。


Reports Developerで提供されている変数の1つ（&Logical Page、DESTYPEなど）。


リレーショナル・データベースまたはサーバーで行と列から構成される2次元の格子に格納される、関連する情報の名前付き集合。


コレクション・タイプの一種で、すべてが同じデータ型を持つ、順序付けのされていない一連の要素で構成されるデータ単位を定義する。対応するデータ単位は、1つの列がネストされた表で、その列タイプはビルトイン・タイプまたはオブジェクト・タイプである。（Oracle8）


ページの最上部にラベルを、ラベルの下にデータ行を表示するデフォルト・レイアウト。


Project Builderにおける依存ツリー内のあらゆる項目。たとえば、実行可能プログラムはライブラリの（コンパイル）ターゲット、ライブラリはオブジェクトのグループのターゲット、そしてオブジェクトはソース・ファイルのターゲットである。


ターゲットを示すノード。「ターゲット（target）」も参照。


Transmission Control Protocol（伝送制御プロトコル）の略語。クライアントとWebサーバー間のHTTP要求を交換するための基礎的な通信プロトコル。


マウスやその他のポインティング・デバイスを使用しユーザーがそのソースから削除して表示画面の別の位置へドラッグできるサブメニュー。


Form Builderにおいて、文字列の値を表示する項目。


アプリケーション名やそのウィンドウ内のインタフェース要素を表示する、ウィンドウの最上部の水平領域。


「ヘッダー（header）」を参照。


設定を交互にオンまたはオフに切り替えること。たとえば、オブジェクト・ナビゲータを隠したり表示できる。


アプリケーション内でオブジェクトの作成と操作に使用するアイコン・ボタン。


製品コマンドを実行するアイコン・ボタンの集合。通常、ウィンドウの一番上に沿って水平に並んでいるか、横に垂直に並んでいる。


ツールの集合。


（Oracle Express） 上限xと下限yまたは上限xと下限yのデータ値を基準にしてディメンション値を選択できる「セレクタ」ダイアログ・ボックスのツール。たとえば、1995年12月30日で終わる4週間の時間間隔において、「米国内」で生産された製品のうち、販売量が上位10パーセントに入る製品を含むディメンション選択項目を生成できる。


テキスト、図形、データ、計算など、レポートについての最終内容を入れることができるオプションのレポート領域。レポート・トレーラは、ヘッダーとボディに続いて最後に表示される。


1つの単位として扱われる一連のSQL文。


特定のイベントに従って実行または「起動」されるPL/SQLプロシージャ。


タイプ名や説明などの情報が入った、フォームやドキュメントなどのファイル・タイプの説明。各説明は1つのファイル・タイプに当てはまる。また、4つのメタ・タイプもある。"updtext"は、すべてのテキスト・ファイルに適用される。"updproj"は、すべてのプロジェクト・ファイルに適用される。"updlink"は、すべてのプロジェクト・リンクに適用される。"all"は、すべてのファイル・タイプに適用される。"updtext"は、すべてのテキスト・ファイルに適用される。"updproj"は、すべてのプロジェクト・ファイルに適用される。"updlink"は、すべてのプロジェクト・リンクに適用される。"all"は、すべてのファイル・タイプに適用される。タイプは、アクションやマクロを定義する基礎となる。


表データの値を変更すること。特に、SQLコマンドUPDATEによるデータ値の変更、SQLコマンドDELETEによる値の削除、またはコマンドINSERTによる値の挿入。


Uniform Resource Locatorの略称。WWWサーバーおよびホーム・ページの指定に使用される「アドレス」。たとえば、http://www.acme.com/。
この例は、ホストのアドレスがwww.acme.comであることを示す。一般に、URLはファイル名である（長いパスをもち、拡張子.HTMLまたは.HTM（PC-DOSファイル名の場合）が通常付く）。


Forms Developerからの制御（および引数）を別のOracle製品または3GLに渡し、続いて制御（および引数）をForms Developerに戻す方法。


Project Builderユーザーにより定義されるカスタム・アクション。このようなアクションは、任意の1つのファイル・タイプまたはすべてのファイル・タイプに適用できる。「アクション（action）」、「定義済みアクション（pre-defined action）」も参照。


「オブジェクト・タイプ（object type）」を参照。


Project Builderユーザーにより定義されるカスタム・マクロ。このようなマクロは、ビルトイン・アクションとユーザー定義アクションの両方を変更するのに使用することができる。「マクロ（macro）」、「ビルトイン・マクロ（built-in macro）」、「アクション（action）」および「定義済みアクション（pre-defined action）」も参照。


構成情報をユーザーごとに格納するプロジェクト・ファイル。これによってユーザーは、個々の開発環境をカスタマイズできる。ユーザー・レジストリは、グローバル・レジストリからタイプ情報を継承するほか、新規タイプを定義したり、グローバル・レジストリに格納されているタイプ定義の一部を上書きすることもできる。また、ユーザー設定による接続文字列、「ツールバー表示」のようなUI設定、および「作成者」のような一般的なプロジェクト情報など、環境情報および作業環境情報も格納する。「レジストリ（registry）」、「グローバル・レジストリ（Global Registry）」も参照。


「値軸（continuous axis）」を参照。


値を返すPL/SQLコード構造。値構成体には、ファンクションと式が含まれる。


値を割り当てることができ、割り当てられた値が時間がたつにつれ変化する可能性があるユーザー命名オブジェクト。


コレクション･タイプの一種で、すべてが同じデータ型を持つ、順序付けされた一連の要素で構成されるデータ単位を定義する。対応するデータ単位は、可変配列つまりVARRAYである。VARRAY（サイズ）内の要素数は可変である。ただし、可変配列型を宣言するときは、最大サイズを指定する必要がある。


Visual Basic extensionの略称。事前定義済みのVBXコントロールを含むファイル上に分配された特定のダイナミック・リンク・ライブラリのファイル拡張子として使用される。


Microsoft Visual Basic言語で構築されたウィジェット。ユーザー・インタフェースの拡張、ユーザー入力の取得、および出力（スライダ、格子、制御ノブなど）の表示に使用される。


その行がデータベース内に実際に存在しないが、データベースに物理的に格納されている表に基づいている仮想的な表。


仮想ファイル・システムがホスト・マシン上のファイル・システムに格納されたファイルをマッピングするのに使用する、ディレクトリ・ニーモニック（本来、ショートカットまたは略称）。


URL内で使用されているパス名を、ホスト・マシンのオペレーティング・システムによりメンテナンスされているファイル・システムに関連付けるマッピング。


アプリケーション・インタフェース内に現れるオブジェクトに対し設定する、フォント、色およびパターンのプロパティ。


「WWW」を参照。


エンド・ユーザーが（Webサーバーによりサービスされる）コンピュータ上に保管されているHTMLドキュメントおよびプログラムを読むために利用するプログラム。


Web Request Brokerを介してWebサーバー上で実行されるプログラム。


リモートWebブラウザのHTTP要求に応答してWebページを送信する、Webサイトで稼働しているサーバー・プロセス（HTTPデーモン）。


ワードまたはフェーズ内で「任意の1文字」または「隣り合うキャラクタ・セット」を意味するために使用される文字。


1. アプリケーションが入った、デスクトップの四角形の領域。各ウィンドウには、アプリケーションと対話できる領域がある。ウィンドウは、オープン、サイズ変更、移動、アイコンへの縮小、デスクトップ全体への拡張ができる。2. Form Builderにおいて、キャンバス・ビューと関連付けることができるオブジェクト・タイプ。


SQL*CalcやLotus 1-2-3プログラムなどのスプレッドシート・プログラムで使用されているファイル形式。


Oracle Web Request Brokerの略語。Web用のアプリケーションの開発と実行に、強力な分散した実行時環境を提供する。WRBランタイム・プラットフォームにより、アプリケーション開発者は、Webサーバーから独立したアプリケーションや多くのWebサーバーと共に稼働するアプリケーションを記述することができる。


World Wide Webの略語。インターネット上のサーバーのネットワークであり、サーバーのそれぞれが1つ以上のホームページをもつ。ホームページは、そのサーバーまたは他のサーバー（通常こちら）上の他のドキュメントに対し情報やリンクを提供する。


フィールドの内容を編集するため、オブジェクトを拡大し表示領域を広げること。


（デフォルトで）descriptionプロジェクト・ナビゲータの左に表示された2番目のツールバー。簡単な編成およびアプリケーション起動機能がある。


 OLEコントロール（OCX）の最新バージョン。


適切なタギング、ネスティングおよびXML宣言（<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>など）の組込みなどの一般的なXML原理に従うXML出力。


プレースホルダ・ユーザー名を使用すると、Webブラウザからレポートを実行するときに、Oracelデータベースのユーザー名（$user_name@databaseなど）ではなく、個人ユーザー名を使用してデータベースにログオンできる。


ＸML（Extensible Markup Language）。SGMLを使用して、データを定義および構築するメタ言語。Report Builderは、XML出力をサポートして、Webパブリッシングおよびサードパーティーのアプリケーションとの電子的データ交換を可能にする。また、XMLを使用して、実行時に他のレポート定義とマージすることができるレポート定義を作成することも、文書型定義（DTD）に従う構造および要素の内容を持つXML出力を別々に実行することもできる。


文書型定義（DTD）に準拠する構造および要素内容を持つ、XMLによる出力。有効なXMLは、適切に構成されている。


「Connect」ダイアログ・ボックス

「Connect」ダイアログ・ボックスは、Expressへの接続に関する情報を指定するときに使用します。

このダイアログ・ボックスは一部の言語でしか翻訳されていません。

ダイアログ・ボックスのコンポーネント

「OLAP Server」ボックス -- 確立するOLAP Server接続を指定します。

「Authentication」ボックス -- Express Serverのドメイン、ユーザーIDおよびパスワードを入力します。選択したExpress Server接続によっては、一部または全部のボックスがグレー表示になっていることがあります。

「Domain」ボックス -- リモート・システム上のドメイン名を入力します。このコンポーネントは、ドメイン・ログインが必要な場合にのみ表示されます。

「User ID」ボックス -- リモート・システム上のユーザーIDを入力します。

「Password」ボックス -- リモート・システム上のパスワードを入力します。

「RDBMS Connection」ボックス -- RDBMSのユーザーID、パスワードおよびExpress IDが入力できます。選択したOLAP Servrer接続によっては、「Express ID」ボックスが、グレー表示になっていることがあります。

「User ID」ボックス -- RDBMSのユーザーIDを入力します。

「Password」ボックス -- RDBMSのパスワードを入力します。

「Express ID」ボックス -- RDBMSのExpress IDを入力します。


Reports Runtimeのヘルプ


RWRUN60

  コマンド・ライン引数      [image]  関連項目

説明  RWRUN60は、レポート（つまり、rdfファイルまたはrepファイル）を対話形式またはバッチで実行します。

構文:

RWRUN60 [ [keyword=]value|(value1, value2, ...) ]

ここで、keyword=valueは、有効なコマンド・ライン引数です。

使用上の注意

•	repファイルを実行する場合、PL/SQLはすでにコンパイルされているので、再コンパイルはされません。rdfファイルを実行する場合は、必要に応じて、PL/SQLは自動的に再コンパイルされます（つまり、Report Builderのレポートをコンパイルまたは保存しなかったか、あるいは、レポートを実行しているプラットフォームまたはバージョンと、レポートを最後にコンパイルまたは保存したプラットフォームとの互換性がないとき）。

•	RWRUN60には2つのバージョンがあります。いずれのバージョンでもキャラクタ・モードまたはビットマップ・レポートを実行できることに注意してください。唯一の制約は出力デバイスです（ビットマップ・レポートをvt220の画面で実行できないなど）。

•	キャラクタ・モードの実行プログラムは、キャラクタ・モード・マシン（vt220など）からレポートを実行するユーザー用です。

•	GUI実行プログラムは、ビットマップ・マシン（Windows 95/NT稼動PCなど）からレポートを実行するユーザー用です。


RWRUN60コマンド・ライン引数

[MODULE|REPORT=]runfile

[USERID=]userid

[PARAMFORM=]{yes|no}

[CMDFILE=]cmdfile

[TERM=]termtype

[ARRAYSIZE=]n

[DESTYPE=]{SCREEN|FILE|PRINTER|PREVIEW|SYSOUT|MAIL}

[DESNAME=]desname

[DESFORMAT=]desformat

[CACHELOB=]{YES|NO}

[COPIES=]n

[CURRENCY=]currency_symbol

[THOUSANDS=]thousands_symbol

[DECIMAL=]decimal_symbol

[READONLY=]{yes|no}

[LOGFILE=]logfile

[BUFFERS=]n

[BATCH=]{yes|no}

[PAGESIZE=]width x height

[PROFILE=]profiler_file

[RUNDEBUG=]{yes|no}

[ONSUCCESS=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

[ONFAILURE=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

[KEYIN=]keyin_file

[KEYOUT=]keyout_file

[ERRFILE=]error_file

[LONGCHUNK=]n

[ORIENTATION=]{DEFAULT|LANDSCAPE|PORTRAIT}

[BACKGROUND=]{yes|no}

[MODE=]{BITMAP|CHARACTER|DEFAULT}

[PRINTJOB]{YES|NO}

[TRACEFILE=]tracefile

[TRACEMODE=]{TRACE_APPEND|TRACE_REPLACE}

[TRACEOPTS=]{TRACE_ERR|TRACE_PRF|TRACE_APP|TRACE_PLS|
TRACE_SQL|TRACE_TMS|TRACE_DST|TRACE_ALL|(opt1, opt2, ...)}

[AUTOCOMMIT=]{YES|NO}

[NONBLOCKSQL=]{yes|no}

[ROLE=]rolename/[rolepassword]

[BLANKPAGES=]{YES|NO}

[DISABLEPRINT=]{YES|NO}

[DISABLEMAIL=]{YES|NO}

[DISABLEFILE=]{YES|NO}

[DISABLENEW=]{YES|NO}

[DELIMITER=]value

[CELLWRAPPER=]value

[DATEFORMATMASK=]mask

[NUMBERFORMATMASK=]mask

[DESTINATION=]filename.DST

[DISTRIBUTE=]{YES|NO}

[PAGESTREAM=]{YES|NO}

EXPRESS_SERVER="server=[server]/domain=[domain]/user=[userid]/password=[passwd]"

[CUSTOMIZE]=filename.xml | (filename1.xml, filename2.xml, . . .)

[SAVE_RDF]=filename.rdf

<param>=value


MODULE|REPORT

  制限	  関連項目

説明  MODULE|REPORTは、実行するレポートの名前です。（REPORTは、下位互換性のためのものです。）

構文

[MODULE|REPORT=]runfile

値

任意の有効な実行ファイル（つまり、.rdfまたは.repの拡張子が付いたファイル）またはXMLレポート定義（.xmlファイル)です。ファイル拡張子を入力しないと、Reports Runtimeでは、最初に拡張子.repの付いたファイル、次に拡張子.rdfの付いたファイル、そして拡張子のないファイルの順に検索されます。Reports Runtimeでは、ファイルの検索にファイル・パス検索順序が使用されます。

使用上の注意

•	レポートを実行するには、レポート定義は完全に行う必要があります（それ自身のデータ定義およびレイアウト定義が含まれていることなど）。レポート定義の一部のみを実行することはできません。

•	MODULE|REPORTキーワードを指定した場合、XMLレポート定義ではXMLファイルの拡張子が指定されている必要があります。


MODULE|REPORTの制限

  関連項目

•	MODULE|REPORTを使用して実行ファイルを指定すると、「RWRUN60」ウィンドウは呼び出されません（この動作により、別のアプリケーションからRWRUN60へ連続的に入ることができます）。MODULE|REPORTを使って実行ファイルを指定せず、BATCH=NOを指定すると、「RWRUN60」ウィンドウがオープンし、対話形式でレポートを実行できます。

•	ビットマップのRWRUN60を介してキャラクタ・モードのレポートを実行する場合、Reports Runtimeでは警告を表示してから、8.5 x 11インチのページ・サイズと7 x 6インチのフォーム・サイズを使ってレポートを実行します。


PARAMFORM

  関連項目

説明  PARAMFORMは、レポートの実行時にランタイム・パラメータ・フォームを表示するかどうかを指定します。

構文

[PARAMFORM=]{YES|NO}

値

YESの場合、フォームを表示します。

NOの場合、フォームを非表示にします。

デフォルト

YES

使用上の注意

バッチ・モードでランタイム・パラメータ・フォームを表示しても無意味なので、PARAMFORM=YESでBATCH=YESは指定できません。


CMDFILE

  制限 	  関連項目

説明  CMDFILEは、RWRUN60コマンドの引数を含むファイルです。このオプションを使用すると、レポートを実行するたびに多くの引数を指定しなくても、レポートを実行できます。

構文

[CMDFILE=]cmdfile

値

任意の有効なコマンド・ファイルです。


CMDFILEの制限

•	コマンド・ファイルは、別のコマンド・ファイルを参照できます。

•	RWRUN60引数のコマンド・ファイル構文は、コマンド・ラインで使用される構文と同じです。

•	コマンド・ラインに入力した値は、コマンド・ファイルで指定した値を上書きします。たとえば、コマンド・ラインからRWRUN60をCOPIES=1およびCMDFILE=RUNONE（コマンド・ファイル）として指定するとします。RUNONEでは、COPIESは2に設定されています。 この場合、生成されるレポートのコピーは1つのみです。

•	このキーワードの引数は、オペレーティング・システム固有の場合があります。


TERM

  関連項目

説明  TERMは、RWRUN60を使っている端末のタイプです。TERMは、ランタイム・パラメータ・フォームおよびランタイム・プレビューアにのみ有効です。このキーワードが使用されるのは、キャラクタ・モードの場合のみです。

構文

[TERM=]termtype

値

任意の有効な端末のタイプです。

デフォルト

インストール状態によって異なります（システム管理者に問い合せてください）。

使用上の注意

•	このキーワードの引数は、使用しているオペレーティング・システムによっては、大／小文字の区別が必要な場合があります。


ARRAYSIZE

  関連項目

説明  ARRAYSIZEは、Oracle配列処理用の配列サイズ（キロバイト）です。一般に、配列サイズが大きいほど、レポートの実行速度は速まります。

構文

[ARRAYSIZE=]n

値

1～9,999までの数値です。つまり、Reports Runtimeは、レポートの問合せ1つに対してこのキロバイト数のメモリーを使用します。

デフォルト

デフォルトの配列サイズは10Kです。Oracleの配列処理の詳細は、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。


DESTYPE

  関連項目

説明  DESTYPEは、レポート出力を受け取るデバイスのタイプです。

構文

[DESTYPE=]{SCREEN|FILE|PRINTER|PREVIEW|SYSOUT|MAIL}

値

SCREEN	出力は対話形式で表示するためにプレビューアに送られます。この値は、BATCH=NOの場合にのみ有効です。Screenでは、フォント・エイリアシングは実行されません。
FILE	出力はDESNAME（次に説明するキーワード）で指定したファイルに保存されます。
PRINTER	出力はDESNAME（次に説明するキーワード）で指定したプリンタに送られます。
PREVIEW	出力は対話形式で表示するためにプレビューアに送られます。ただし、Previewを指定すると、出力はPostScript出力としてフォーマットされます。プレビューアではDESNAMEを使って、出力の表示にどのプリンタのフォントを使用するかを判断します。Previewでは、フォント・エイリアシングが実行されます。
SYSOUT	出力はオペレーティング・システムのデフォルトの出力デバイスに送られます。この値は、BATCH=YESの場合にのみ有効です。
MAIL	出力はDESNAMEで指定されたメール・ユーザーに送られます。MAPI準拠またはサービス・プロバイダ・ドライバがインストールされているメール・システムであれば、メールを送ることができます。レポートは、添付ファイルとして送られます。
デフォルト

DESTYPEパラメータの初期値プロパティの設定値です。

使用上の注意

•	DESTYPEをPRINTER、FILEまたはMAILに設定すると、非表示に指定していなければ、ランタイム・パラメータ・フォームを確定した後に、「印刷ジョブ」ダイアログ・ボックスが表示されます。「印刷ジョブ」ダイアログ・ボックスを確定すると、レポートが実行され、出力がプリンタ（「ファイル」 [image] 「プリンタ選択」で指定されている）またはファイル、メールIDに送られます。オペレーティング・システムによって、ダイアログ・ボックスの外観は異なります。

•	このパラメータは、使用しているオペレーティング・システムによって上書きされる場合があります。

•	オペレーティング・システムによっては、一部のDESTYPE値がサポートされないことがあります。


DESNAME

  関連項目

説明  DESNAMEは、レポート出力の送り先のファイル、プリンタ、あるいは電子メールID （または配布リスト)の名前です。電子メールでレポート出力を送るには、電子メール・アプリケーション（Windows上のMAPI準拠のアプリケーションや、UNIX上の固有のメール・アプリケーションなど）の場合と同様に電子メールIDを指定します。名前をカンマで区切ってカッコで囲むことによって、複数のユーザーを指定できます（(name, name, . . .name)）。

構文

[DESNAME=]desname

値

長さが1Kを超えない任意の有効なファイル名またはプリンタ名、電子メールIDです。プリンタ名には、任意にポートを指定できます。次に例を示します。

DESNAME=printer,LPT1:

DESNAME=printer,FILE:

デフォルト

DESNAMEパラメータの初期値プロパティの設定値です。DESTYPE=FILEとDESNAMEが指定されていない場合、実行時にデフォルトで<reportname>.lisになります。

使用上の注意

•	DESTYPEがScreenまたはSysoutの場合、このキーワードは無視されます。

•	DESTYPEがPreviewの場合、Reports RuntimeではDESNAMEを使って、出力の表示にどのプリンタのフォントを使用するかを判断します。

•	このキーワードの引数は、使用しているオペレーティング・システムによっては、大／小文字の区別が必要な場合があります。

•	このパラメータは、使用しているオペレーティング・システムによって上書きされる場合があります。


DESFORMAT

  関連項目

説明  DESFORMATは、ビットマップ環境では、DESTYPEがFileの場合に使用するプリンタ・ドライバを指定します。キャラクタ・モード環境では、DESNAMEで指定したプリンタの特性を指定します。

構文

[DESFORMAT=]desformat

値

長さが1Kを超えない任意の有効な宛先フォーマットです。このキーワードの有効値の例として、hpl、hplwide、dec、decwide、decland、dec180、dflt、wideなどがあります。有効な宛先フォーマットのリストについては、システム管理者に問い合せてください。さらに、Report Builderでは次の宛先フォーマットがサポートされます。

PDF	レポート出力は、PDFビューアで読み込むことのできるファイルに送られる。PDF出力は、ご使用のシステム用に現在構成されているプリンタをベースにしています。現在選択されているプリンタのドライバが、出力の作成に使用されます。レポートを実行しているマシン用に、プリンタを構成する必要があります。
HTML	レポート出力は、HTML3.0準拠のブラウザ（Netscape 2.2など）で読み込むことのできるファイルに送られる。
HTMLCSS	ファイルに送られるレポート出力には、カスケード・スタイル・シートをサポートするHTML3.0準拠のブラウザで読み込むことのできるスタイル・シート拡張が含まれる。
HTMLCSSIE	ファイルに送られるレポート出力には、Microsoft Internet Explorer 3.xで読み込むことのできるスタイル・シート拡張が含まれる。
RTF	レポート出力は、標準のワード・プロセッサ（Microsoft Wordなど）で読み込むことのできるファイルに送られる。MS-WORDでファイルをオープンする場合、レポート内のすべての図形およびオブジェクトを表示するには、「表示」 [image] 「ページ・レイアウト」を選択する必要があります。
XML	レポート出力はXMLドキュメントとなり、.XML拡張子のついた別個のファイルとして保存されます。このレポートは、XMLをサポートするブラウザで開いたり、読み込んだりできます。または選択したXML表示のアプリケーションに依存します。
DELIMITED	レポート出力は、標準のスプレッドシート・ユーティリティ（Microsoft Excelなど）で読み込むことのできるファイルに送られる。DELIMITERも指定する必要があります。
デフォルト

DESFORMATパラメータの初期値プロパティの設定値です。ビットマップのReports Runtimeでは、DESFORMATがブランクまたはdfltの場合、現行のプリンタ・ドライバ（「ファイル」 [image] 「プリンタの選択」で選択）が使用されます。「プリンタの選択」で何も選択していない場合、デフォルトでPostScriptが使用されます。

使用上の注意

•	DESTYPEがScreenまたはSysoutの場合、このキーワードは無視されます。

•	このキーワードの値は、ご使用のオペレーティング・システムによっては、大文字と小文字の区別が必要な場合があります。


COPIES

  関連項目

説明  COPIESは、印刷するレポート出力の部数を指定します。

構文

[COPIES=]n

値

1～9,999までの任意の有効な整数です。

デフォルト

COPIESパラメータの初期値プロパティの設定値です。

使用上の注意

•	DESTYPEがPrinterでない場合、このキーワードは無視されます。

•	COPIESがランタイム・パラメータ・フォームで指定されていない場合、デフォルトで1に設定されます。


CACHELOB

  関連項目

説明  CACHELOBは、取り出されたOracle8ラージ・オブジェクトを（REPORTS60_TMPで指定された）一時ファイル・ディレクトリにキャッシュするかどうかを指定します。

値

YESの場合、LOBを一時ファイル・ディレクトリにキャッシュします。

NOの場合、LOBを一時ファイル・ディレクトリにキャッシュしません。

デフォルト

YES

使用上の注意

•	このオプションは、コマンド・ラインからのみ設定できます。

•	一時ファイル・ディレクトリの場所に十分な空きディスク領域がない場合は、この値をNOに設定してください。ただし、値をNOに設定すると、サーバーから何度もLOBをフェッチすることになるため、パフォーマンスが低下する場合があります。


CURRENCY

  関連項目

説明  CURRENCYは、数値書式に使用される通貨記号です。

構文

[CURRENCY=]currency_symbol

値

長さが1Kを超えない任意の有効な英数字文字列です。

デフォルト

Oracleのデフォルトは、Oracle各国語サポート機能によって決まります。CURRENCYパラメータの初期値プロパティに、4文字までのデフォルトを設定することもできます。

使用上の注意

•	ランタイム・パラメータ・フォームに入力されたCURRENCY値は、コマンド・ラインに入力されたCURRENCY値を上書きします。


THOUSANDS

  関連項目

説明  THOUSANDSは、数値書式に使用される3桁区切り記号です。

構文

[THOUSANDS=]thousands_symbol

値

任意の有効な英数字です。

デフォルト

Oracleのデフォルトは、Oracle各国語サポート機能によって決まります。THOUSANDSパラメータの初期値プロパティに、デフォルトを設定することもできます。

使用上の注意

•	ランタイム・パラメータ・フォームに入力されたTHOUSANDS値は、コマンド・ラインに入力されたTHOUSANDS値を上書きします。

•	THOUSANDS値として定義した英数字が、実際に返される値になります。たとえば、THOUSANDS値として "," を定義した場合は、"," が返されます。


DECIMAL

  関連項目

説明  DECIMALは、数値書式に使用される10進記号（インジケータ）です。

構文

[DECIMAL=]decimal_symbol

値

任意の有効な英数字です。

デフォルト

Oracleのデフォルトは、Oracle各国語サポート機能によって決まります。DECIMALパラメータの初期値プロパティに、デフォルトを設定することもできます。

使用上の注意

•	ランタイム・パラメータ・フォームに入力されたDECIMAL値は、コマンド・ラインに入力されたDECIMAL値を上書きします。

•	DECIMAL値として定義した英数字が、実際に返される値になります。たとえば、DECIMAL値として "." を定義した場合は、"." が返されます。


READONLY

  関連項目

説明  READONLYは、レポートの複数の問合せにおける読込み一貫性を要求します。Oracleからデータにアクセスする場合、読込み一貫性はSET TRANSACTION READ ONLY文によって達成されます（SET TRANSACTION READ ONLYの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』を参照）。

構文

[READONLY=]{YES|NO}

値

YESの場合、読込みの一貫性を要求します。

NOの場合、読込みの一貫性は要求されません。

デフォルト

NO

使用上の注意

•	Oracleは、1つの問合せを持つレポートでは、ロックせずに、読込み一貫性を自動的に提供するので、READONLYが役に立つのは、複数の問合せを使用するレポートのみです。


LOGFILE

  関連項目

説明  LOGFILEは、「ファイル」 [image] 「印刷」の出力の送り先のファイルの名前です。指定ファイルがすでにある場合、出力はそれに追加されます。このキーワードが使用されるのは、キャラクタ・モードの場合のみです。

構文

[LOGFILE=]logfile

値

任意の有効なファイル名です。

デフォルト

現行のディレクトリのdfltrep.logです。


BUFFERS

  関連項目

説明  BUFFERSは、仮想メモリー・キャッシュのサイズで、キロバイトで指定します。レポートの実行に十分な領域を確保する一方で、システムのリソースを使い過ぎないように調整する必要があります。

構文

[BUFFERS=]n

値

1から9,999までの数値です。オペレーティング・システムによっては、上限がこれよりも低い場合があります。

デフォルト

640K

使用上の注意

•	この設定がセッションの途中で変更されても、変更は次のレポートが実行されるまで有効になりません。


BATCH

  関連項目

説明  BATCHは、レポートの実行時にユーザーが介入しないように、すべての端末入力および出力を抑止します。BATCH=YESにすると、RWRUN60インタフェースを使用しなくても、レポートを実行できます。バックグラウンドでレポートを実行する方法は、「BACKGROUND」を参照してください。

構文

[BATCH=]{YES|NO}

値

YESの場合、すべての端末入力および出力を抑止します。

NOの場合、特定の端末入力および出力を可能にします。

デフォルト

NO

使用上の注意

•	BATCH=YESの場合、エラー・メッセージはSYSOUTに送られます。Sysoutの詳細は、「DESNAME」を参照してください。

•	BATCH=YESの場合、バッチ・モードでランタイム・パラメータ・フォームを表示しても無意味なので、PARAMFORM=YESは無効です。

•	BATCH=NOで、キャラクタ・モードのRWRUN60を使っている場合、ビットマップのレポートは実行できません（ビットマップのレポートはキャラクタ・モード・デバイスの画面で実行できません）。

•	BATCH=YES、MODE=BITMAPで、キャラクタ・モードのRWRUN60を使っている場合、キャラクタ・モードのレポートは実行できません。


PAGESIZE

  関連項目

説明  PAGESIZEは、物理ページのサイズ（つまり、プリンタが出力するページのサイズ）です。ページには、レポートの内容が収まるだけの大きさが必要であることに注意してください。たとえば、レポートの枠サイズがページのサイズよりも大きくなると、レポートは実行されません。

構文

[PAGESIZE=]width x height

値

「ページ幅×ページの高さ」の形式で表される任意の有効なページ・サイズで、ページ幅およびページの高さは0（ゼロ）以上です。最大幅および高さは、サイズの単位によって異なります。インチでは、最大幅および高さは512インチです。センチメートルでは、1,312センチメートルです。パイカの場合、36,864パイカです。

デフォルト

ビットマップでは、8.5 x 11インチです。キャラクタ・モードでは、80 x 66文字です。レポートがキャラクタ・モードに設計されており、ビットマップ上で実行または変換中の場合、何も指定されていないと、ページ・サイズを判断するのに次の計算式が使用されます。（デフォルトのページ・サイズ * キャラクタ・ページ・サイズ）/デフォルトのキャラクタ・ページ・サイズ。たとえば、キャラクタ・ページ・サイズが80 x 20の場合、ビットマップ・ページ・サイズは、(8.5 * 80)/80 x (11 * 20)/66 = 8.5 x 3.33となります。

使用上の注意

•	物理ページの印刷可能領域が制限されているプリンタもあります。たとえば、プリンタ用紙は8.5 x 11インチでも、プリンタで印刷できる範囲が8 x 10.5インチしかない場合があります。Reports Runtimeでプリンタの印刷可能領域よりも大きいページ幅×ページの高さを定義すると、レポート出力でクリッピングが発生する可能性があります。クリッピングを防ぐには、プリンタの印刷可能領域を拡大するか（オペレーティング・システムで可能な場合）、ページ幅×ページの高さをページの印刷可能な領域のサイズに設定します。

•	このキーワードを使用すると、その値はレポート定義のページのサイズを上書きします。

•	ランタイム・パラメータ・フォームに入力されたPAGESIZE値は、コマンド・ラインに入力されたPAGESIZE値を上書きします。


PROFILE

  関連項目

説明  PROFILEは、レポートの実行に関するパフォーマンスの統計を格納するファイルの名前です。ファイル名を指定すると、Reports Runtimeは、レポートの実行にかかった経過時間およびCPU時間の統計を計算します。PROFILEは、次の統計を計算します。

•	合計経過時間は、RWRUN60を発行してからレポートの実行を終えるまでに経過した時間です。合計経過時間は、Reports Runtime時間とOracle時間の合計です。

•	時間は、Reports Runtimeでかかった時間です。

•	Oracle時間は、データベースでかかった時間で、次のものから成り立っています。

•	UPIは、データベースへの接続およびSQLの解析、データのフェッチなどにかかった時間。

•	SQLは、SRW.DO_SQLの実行にかかった時間。

•	プロセスで使用された合計CPU時間は、レポートの実行にかかったCPU時間。

注意: オペレーティング・システムによっては、データベースがReports Runtimeのプロセスに含まれているために、Reports Runtime時間にデータベース時間が含まれるものもあります。

構文

[PROFILE=]profiler_file

値

現行のディレクトリにある任意の有効なファイル名です。


RUNDEBUG

  関連項目

説明  RUNDEBUGは、レポートの論理エラーのチェックを行うかどうかを指定します。RUNDEBUGは、エラーではないが、望ましくない出力結果になる可能性があるものをチェックします。RUNDEBUGは、次のものをチェックします。

•	別のオブジェクトとオーバーラップしているが、囲んではいない枠または繰返し枠。これにより、オブジェクトが出力で他のオブジェクトを上書きする可能性があります。

•	固定のサイズ設定ではない、ページ依存の参照元を持つレイアウト・オブジェクト。Reports Runtimeでは、そのようなオブジェクトを「垂直拡張度」および「水平拡張度」プロパティの設定にかかわらず、固定サイズにします。

•	誤った頻度で参照されるPL/SQLのバインド変数。

•	レポートはキャラクタ・モードまたはビットマップで、環境はその反対。

構文

[RUNDEBUG=]{YES|NO}

値

YESの場合、追加のランタイム・エラーのチェックを実行します。

NOの場合、追加のランタイム・エラーのチェックを実行しません。

デフォルト

NO


ONSUCCESS

  関連項目

説明  ONSUCCESSは、レポートの実行終了時に、COMMITまたはROLLBACKのどちらを実行するかを指定します。

構文

[ONSUCCESS=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

値

COMMITの場合、レポートが終了するとCOMMITを実行します。

ROLLBACKの場合、レポートが終了するとROLLBACKを実行します。

NOACTIONの場合、レポートが終了しても何も行われません。

デフォルト

ユーザーIDが指定されている場合はCOMMITです。

ユーザーIDの指定がなく、外部ソース（Oracle Formsなど）からコールされる場合はNOACTIONです。

使用上の注意

•	ONSUCCESSのCOMMITまたはROLLBACKは、「After Reportトリガー」の起動後に実行されます。その他のCOMMITおよびROLLBACKは、これより前に発生する場合があります。詳細は、「READONLY」を参照してください。


ONFAILURE

  関連項目

説明  ONFAILUREは、エラーが発生してレポートが終了できない場合に、COMMITまたはROLLBACKのどちらを実行するかを指定します。

構文

[ONFAILURE=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

値

COMMITの場合、レポートが失敗するとCOMMITを実行します。

ROLLBACKの場合、レポートが失敗するとROLLBACKを実行します。

NOACTIONでは、レポートが失敗しても何も行いません。

デフォルト

ユーザーIDが指定されている場合は、ROLLBACKです。

ユーザーIDの指定がなく、外部ソース（Form Builderなど）からコールされる場合はNOACTIONです。

使用上の注意

•	ONFAILUREのCOMMITまたはROLLBACKは、レポートが失敗した後に実行されます。その他のCOMMITおよびROLLBACKは、これより前に発生する場合があります。詳細は、「READONLY」を参照してください。


KEYIN

  関連項目

説明  KEYINは、実行時に実行するキーストローク・ファイルの名前です。KEYINは、KEYOUTで作成されたキーストローク・ファイルの実行に使用されます。KEYINは、キーストローク・ファイルの実行に使用されるので、キャラクタ・モード環境で実行している場合にのみ有効です。

構文

[KEYIN=]keyin_file

値

現行のディレクトリにある任意の有効なキー・ファイル名です。


KEYOUT

  関連項目

説明  KEYOUTは、Reports Runtimeによって、すべてのキーストロークを記録するキーストローク・ファイルの名前です。これを指定すると、キーストローク・ファイルを実行するのにKEYINを使用することができます。KEYOUTおよびKEYINは、レポートを実行するたびに実行する特定のキーストロークがある場合に便利です。これらはデバッグを行うのにも便利です。KEYOUTは、キーストローク・ファイルを作成するのに使用されるので、キャラクタ・モード環境でレポートを実行している場合にのみ有効です。

構文

[KEYOUT=]keyout_file

値

任意の有効なファイル名です。


ERRFILE

  関連項目

説明  ERRFILEは、Reports Runtimeによって、レポートの実行中に発行されたすべてのエラー・メッセージを格納するファイルの名前です。

構文

[ERRFILE=]error_file

値

任意の有効なファイル名です。


LONGCHUNK

  関連項目

説明  LONGCHUNKは、Reports RuntimeでLONG列値を取り出す変更分のサイズ（キロバイト）です。LONG値を取り出す場合、メモリーのサイズに制限があるので、すべてを一度に取り出さずに、変更分に取り出せます。LONGCHUNKは、Oracle7およびOracle8にのみ適用されます。

構文

[LONGCHUNK=]n

値

1から9,999までの数値です。オペレーティング・システムによっては、上限がこれよりも低い場合があります。

デフォルト

10K


ORIENTATION

  関連項目

説明  ORIENTATIONは、レポートのページを印刷する方向を制御します。

構文

[ORIENTATION=]{DEFAULT|LANDSCAPE|PORTRAIT}

値

DEFAULTの場合、現行のプリンタの方向設定を使用します。

LANDSCAPEの場合、用紙を横に使用します。

PORTRAITの場合、用紙を縦に使用します。

デフォルト

DEFAULT

使用上の注意

•	キャラクタ・モードのレポートに、ORIENTATION=LANDSCAPEを設定する場合、プリンタ定義ファイルにLANDSCAPE句が含まれていることを確認する必要があります。

•	レポートをMotif版のPCLプリンタに出力する場合、印刷方向の設定は無視されます。レポートは、デフォルトの設定を使用して処理されます。


BACKGROUND

  関連項目

説明  BACKGROUNDは、レポートをバックグラウンドで実行するかどうかを指定します。BACKGROUNDがYESの場合、別のプロセスが発生します。このオプションは、レポートの実行中に、フォアグラウンドで別の作業を行いたい場合に便利です。Windows 95/NTでは、BACKGROUND=YESを指定すると、レポートはReportsバックグラウンド・エンジンのキューに入れられます。

構文

[BACKGROUND=]{YES|NO}

値

YESまたはNO

デフォルト

NO

使用上の注意

•	Windowsでは、RWRBE60を使ってレポートをReportsバックグラウンド・エンジンに送り、実行できます。これは、パフォーマンスのオーバーヘッドがReports Runtimeよりも少ないので、より効果的な方法です。RWRBE60のコマンド・ライン引数は、RWRUN60のコマンド・ライン引数と同じです。

•	コマンド・ラインでは、BATCH=YES、DESTYPE=SCREENまたはPREVIEWあるいはRWBLD60の場合には、BACKGROUND=YESは使用できません。ただし、SRW.RUN_REPORTを使用している場合は、BATCH=YESでもBACKGROUND=YESが使用できます。

•	コマンド・ラインやSRW.RUN_REPORTからではなく、Reports Runtimeからレポートを実行する場合、レポートを実行する前に、Before FormトリガーおよびAfter Formトリガー、妥当性チェック・トリガーで行ったデータベースの変更をコミットする必要があります。この方法で実行している場合、これらのトリガーは、親プロセスのデータベース接続を共有します。ただし、レポートが実際に実行されると、個々のデータベース接続が確立されます。


MODE

  関連項目

説明   MODEは、レポートをキャラクタ・モードまたはビットマップのどちらで実行するかを指定します。これによって、キャラクタ・モードのレポートをビットマップのReports Runtimeからまたはビットマップのレポートをキャラクタ・モードのReports Runtimeから実行できます。たとえば、端末（vt220など）からPostScriptプリンタにレポートを送る場合、キャラクタ・モードのRWRUN60を起動し、MODE=BITMAPを指定してレポートを実行できます。Windows 95/NTでは、MODE=CHARACTERを指定すると、Reports RuntimeASCIIドライバが編集可能なASCII出力の作成に使用されます。

構文

[MODE=]{BITMAP|CHARACTER|DEFAULT}

値

BITMAP

DEFAULTの場合、使用されている現行の実行プログラムのモードでレポートを実行します。

CHARACTER

デフォルト

DEFAULT


PRINTJOB

  関連項目

説明  PRINTJOBは、「印刷」ダイアログ・ボックスをレポートの実行前に表示するかどうかを指定します。

構文

[PRINTJOB=]{YES|NO}

値

YESまたはNO

デフォルト

YES

使用上の注意

•	レポートが、発生したプロセスとして実行される（つまり、RWRUN60などの実行プログラムが、RWBLD60などの別の実行プログラムからコールされる）場合、PRINTJOBの指定にかかわらず、「印刷」ダイアログ・ボックスは表示されません。

•	DESTYPE=MAILの場合、PRINTJOBの指定にかかわらず、「印刷」ダイアログ・ボックスは表示されません。


TRACEFILE

  関連項目

説明  TRACEFILEは、Reports Runtimeがトレース情報のログをとるファイルの名前です。

構文

[TRACEFILE=]tracefile

値

任意の有効なファイル名です。

デフォルト

trace.dat

使用上の注意

•	トレース情報は、rdfファイルの実行時にのみ生成されます。repファイルの実行時に、ロギングの指定はできません。

•	TRACEFILEのみでなくLOGFILEまたはERRFILEも指定する場合、すべてのトレース情報は、最後に指定したファイルに保存されます。たとえば、次の場合、err.logがRWRUN60コマンドで指定した最後のファイルなので、指定したトレース情報はすべてこのファイルに保存されます。

rwrun60 MODULE=order_entry USERID=scott/tiger
TRACEFILE=trace.log LOGFILE=mylog.log
ERRFILE=err.log


TRACEMODE

  関連項目

説明  TRACEMODEは、Reports Runtimeでトレース情報をファイルに追加するかまたはファイル全体を上書きするかを示します。

構文

[TRACEMODE=]{TRACE_APPEND|TRACE_REPLACE}

値

TRACE_APPENDは、新しい情報をファイルの終わりに追加します。

TRACE_REPLACEは、ファイルを上書きします。

デフォルト

TRACE_APPEND

使用上の注意

•	トレース情報は、rdfファイルの実行時にのみ生成されます。repファイルの実行時に、ロギングの指定はできません。


TRACEOPTS

  関連項目

説明  TRACEOPTSは、 トレース・ファイルにログをとるトレース情報を示します。

構文

[TRACEOPTS=]{TRACE_ERR|TRACE_PRF|TRACE_APP|TRACE_PLS|
TRACE_SQL|TRACE_TMS|TRACE_DST|TRACE_ALL|(opt1, opt2, ...)}

値

カッコ内のオプションのリストは、カッコ内のオプションをすべて使用するということです。たとえば、TRACE_OPTS=(TRACE_APP, TRACE_PRF)は、TRACE_APPおよびTRACE_PRFを適用するということです。

TRACE_ALLの場合、トレース・ファイルに、考えられるすべてのトレース情報のログをとります。

TRACE_APPの場合、トレース・ファイルに、すべてのレポート・オブジェクトのトレース情報のログをとります。

TRACE_DSTの場合、トレース・ファイルに、配布リストをリストします。この情報を使って、どのセクションがどの宛先に送られたかを調べることができます。

TRACE_ERRの場合、トレース・ファイルに、エラー・メッセージと警告をリストします。

TRACE_PLSの場合、トレース・ファイルに、すべてのPL/SQLオブジェクトのトレース情報のログをとります。

TRACE_PRFの場合、トレース・ファイルに、パフォーマンス統計のログをとります。

TRACE_SQLの場合、トレース・ファイルに、トレース情報のログをとります。

TRACE_TMSの場合、トレース・ファイルに、各エントリのタイムスタンプを入力します。

デフォルト

TRACE_ALL

使用上の注意

•	トレース情報は、rdfファイルの実行時にのみ生成されます。repファイルの実行時に、ロギングの指定はできません。


AUTOCOMMIT

  関連項目

説明  AUTOCOMMITは、データベースの変更（CREATEなど）をデータベースに自動的にコミットするかどうかを指定します。一部の非Oracleデータベース（SQL Serverなど）では、AUTOCOMMIT=YESを指定する必要があることに注意してください。

構文

[AUTOCOMMIT=]{YES|NO}

値

YESまたはNO

デフォルト

NO


NONBLOCKSQL

  関連項目

説明  NONBLOCKSQLは、Reports Runtimeでデータベースからデータをフェッチしている間に、他のプログラムを実行できるかどうかを指定します。

構文

[NONBLOCKSQL=]{YES|NO}

値

YESの場合、データがフェッチされている間、他のプログラムを実行できます。

NOの場合、データがフェッチされている間、他のプログラムを実行できません。

デフォルト

YES


ROLE

  関連項目

説明  ROLEは、実行時にそのレポートについて確認されるデータベースのロールを指定します。ROLEを使用すると、通常はアクセス権限がないデータベースの表に問合せを行うレポートを実行できるので便利です。

構文

[ROLE=]rolename/[rolepassword]

値

有効なロールおよびロールのパスワード（オプション）です。


BLANKPAGES

  関連項目

説明  BLANKPAGESは、レポートを印刷する際にブランク・ページを抑止するかどうかを指定します。このキーワードは、レポート出力時に、ブランク・ページを印刷しない場合に使用してください。

構文

[BLANKPAGES=]{YES|NO}

値

YESは、すべてのブランク・ページを印刷します。

NOはブランク・ページを印刷しません。

デフォルト

YES

使用上の注意  BLANKPAGESは、論理ページが複数の物理ページ（またはパネル）にまたがっていて、すべての物理的なブランク・ページを印刷しないする場合に特に便利です。


DISABLEPRINT

  関連項目

説明  DISABLEPRINTは、「ファイル」 [image] 「印刷」、「ファイル」 [image] 「ページ設定」、（Motif上での）「ファイル」 [image] 「プリンタ選択」およびランタイム・プレビューア内の同等のツールバー・ボタンを無効にするかどうかを指定します。

構文

[DISABLEPRINT=]{YES|NO}

値

YESまたはNO

デフォルト

NO


DISABLEMAIL

  関連項目

説明  DISABLEMAILは、ランタイム・プレビューア内の「メール」メニューおよび同等のツールバー・ボタンを無効にするかどうかを指定します。

構文

[DISABLEMAIL=]{YES|NO}

値

YESまたはNO

デフォルト

NO


DISABLEFILE

  関連項目

説明  DISABLEFILEは、ランタイム・プレビューア内の「ファイル」 [image] 「ファイル形式に出力」メニューを無効にするかどうかを指定します。

構文

[DISABLEFILE=]{YES|NO}

値

YESまたはNO

デフォルト

NO


DISABLENEW

  関連項目

説明  DISABLENEWは、ランタイム・プレビューアの新規インスタンスを表示する機能を抑止するために「表示」 [image] 「新規プレビューア」メニューを無効にするかどうかを指定します。

構文

[DISABLENEW=]{YES|NO}

値

YESまたはNO

デフォルト

NO


DESTINATION

  関連項目

説明  DESTINATIONキーワードを使用すると、現在実行中のレポートの配布を定義する.DSTファイルの名前を指定できます。

構文

[DESTINATION=]filename.DST

値

レポートまたはレポート・セクションの配布を定義する.DSTファイルの名前です。

使用上の注意

•	DESTINATIONキーワードを使用可能にするには、コマンド・ラインからDISTRIBUTE=YESを指定する必要があります。


DISTRIBUTE

  関連項目

説明  DISTRIBUTEは、複数の宛先へのレポート出力の配布を使用可能または使用不可にします。 宛先は、レポート配布定義または.DSTファイルに定義された配布リストで指定します。

構文

[DISTRIBUTE=]{YES|NO}

値

YESの場合、配布リストにレポートを配布します。

NOの場合、配布リストを無視して、DESNAMEおよびDESFORMATパラメータの指定に従ってレポートを出力します。これは基本的に、配布用のレポート・セットアップを実行するデバッグ・モードで、配布を実際には実行しません。

デフォルト

NO

使用上の注意

•	DESTINATIONキーワードを使用可能にするには、DISTRIBUTE=YESを指定する必要があります。


 DELIMITER

  関連項目

説明  DELIMITERは、レポート出力のセルを区切るために使用する文字（列）を指定します。

構文

[DELIMITER=]value

値

次のような任意の英数字または英数字の文字列を使用します。

,	各セルをカンマで区切ります。
.	各セルをピリオドで区切ります。
次の4つの予約済みの値を使用することもできます。

タブ	各セルをタブで区切ります。
スペース	各セルをスペースで区切ります。
リターン	各セルを改行で区切ります。
なし	デリミタを使用しません。
ASCIIキャラクタ・セットに基づくエスケープ・シーケンスを使用することもできます。

\t	各セルをタブで区切ります。
\n	各セルを改行で区切ります。
デフォルト

Tab

使用上の注意

この引数は、DESFORMAT=DELIMITEDを指定した場合にのみ使用できます。


 CELLWRAPPER

  関連項目

説明  CELLWRAPPERは、レポート出力の区切りセルの周囲に表示される文字（列）を指定します。

構文

[CELLWRAPPER=]value

値

任意の英数字または英数字の文字列を使用します。

"	セルの両側に二重引用符が表示されます。
'	セルの両側に一重引用符が表示されます。
次の4つの予約済みの値を使用することもできます。

タブ	セルの両側にタブが表示されます。
スペース	セルの両側にシングル・スペースが表示されます。
リターン	セルの両側に改行が表示されます。
なし	セルの囲みを使用しません。
ASCIIキャラクタ・セットに基づくエスケープ・シーケンスを使用することもできます。

\t	セルの両側にタブが表示されます。
\n	セルの両側に改行が表示されます。
デフォルト

なし

使用上の注意

•	この引数は、DESFORMAT=DELIMITEDを指定した場合にのみ使用できます。

•	セルの囲みは、実際のデリミタとは異なります。


 DATEFORMATMASK

  関連項目

説明  DATEFORMATMASKは、デリミタ付きレポート出力の日付値の表示方法を指定します。

構文

[DATEFORMATMASK=]mask

値

任意の有効な日付書式マスクです。

使用上の注意

•	この引数は、DESFORMAT=DELIMITEDを指定した場合にのみ使用できます。


 NUMBERFORMATMASK

  関連項目

説明  NUMBERFORMATMASKは、デリミタ付きレポート出力の数値の表示方法を指定します。

構文

[NUMBERFORMATMASK=]mask

値

任意の有効な数値書式マスクです。

使用上の注意

この引数は、DESFORMAT=DELIMITEDを指定した場合にのみ使用できます。


PAGESTREAM

  関連項目

説明  PAGESTREAMは、レポートの開発者が次のいずれかを使って設定したナビゲーション・コントロールを使用して、レポートをHTMLまたはHTMLCSS出力としてフォーマットするときにページ・ストリームを使用可能または使用不可にします。

•	レポート・プロパティ・パレットの「ページ・ナビゲーション・コントロール・タイプ」および「ページ・ナビゲーション・コントロール値」プロパティ。

•	Before ReportトリガーのPL/SQL(SRW.SET_PAGE_NAVIGATION_HTML)。

構文

[PAGESTREAM=]{YES|NO}

値

YESの場合、ページはストリーム処理されます。

NOの場合、ページ・ストリームなしでレポートが出力されます。

デフォルト

NO


EXPRESS_SERVER

  関連項目

説明  EXPRESS_SERVERは、接続するOLAP Serverを指定します。

構文

EXPRESS_SERVER="server=[server]/domain=[domain]/
user=[userid]/password=[passwd]"

RAMでの構文

EXPRESS_SERVER="server=[server]/domain=[domain]/
user=[userid]/password=[passwd]/ramuser=[ramuserid]/
rampassword=[rampasswd]/ramexpressid=[ramexpid]/
ramserverscript=[ramsscript]/rammasterdb=[ramdb]/
ramconnecttype=[ramconn]"

値

次の有効な接続文字列を二重引用符（"）で囲みます。

server	OLAP Server文字列（ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=x/st=x/ct=x/sv=x/ など）。
Domain	OLAP Serverのドメイン。
User	OLAP ServerにログインするためのユーザーID。
Password	ユーザーIDに対応するパスワード。
ramuser	RDBMSにログインするためのユーザーID。
rampassword	RDBMSに対応するパスワード。
ramexpressid	Oracle Sales AnalyzerデータベースのユーザーID。これはOracle Sales Analyzerデータベースに対してのみ必要となります。
ramserverscript	サーバー上のリモート・データベース構成ファイル（RDC）の完全なファイル名（フル・パスを含む）。このファイルではコードおよびデータベースの位置などの情報を指定します。UNC (Universal Naming Convention)構文を使用することにより、複数のユーザーが同一の接続を使用してデータにアクセスすることができ、データの位置に対して同じドライブ文字をマップする必要がありません。UNC構文のパスは、\\ServerName\ShareName\ となり、その後に任意のサブフォルダまたはファイル、あるいはその両方が続きます。
rammasterdb	最初に接続するRelational Access Managerデータベースの名前データベース・ファイル名のみを指定する必要があります。このデータベースは、OLAP Serverに対するServerDBPathのパス・リストに含まれるディレクトリに常駐している必要があります。ダイレクト接続に対しては常に0を指定します
ramconnecttype	Express接続のタイプ。ダイレクト接続に対しては常に0を指定します
server値には、Oracle Express Connection Editorで作成され、接続ファイル（.xcf）に格納されている設定に対応する4つのパラメータが含まれます。これら4つのパラメータはすべて必須で、どのような順序でも指定できます。次の表は、パラメータとその設定を示しています。

パラメータ	説明	設定
sl	サーバー・ログイン	-2: ホスト（ドメイン・ログイン） -1: ホスト（サーバー・ログイン） 0: 認証不要 1: ホスト（ドメイン・ログイン）および接続セキュリティ 2: ホスト（ドメイン・ログイン）およびコール・セキュリティ 3: ホスト（ドメイン・ログイン）およびパケット・セキュリティ 4: ホスト（ドメイン・ログイン）および整合性セキュリティ 5: ホスト（ドメイン・ログイン）およびプライバシ・セキュリティ 注意: Windows NTでは、すべての設定を使用します。UNIXシステムでは、0、-1、-2の設定のみを使用します。 これらの設定の詳細は、Express Connection Editorのヘルプ・システムを参照してください。
st	サーバー・タイプ	1: OLAP Server
ct	接続タイプ	0: Express接続
sv	サーバー・バージョン	1: Express 6.2以降
使用上の注意

•	文字列全体が引用符で囲まれているので、必要に応じて文字列にスペースを入れることができます（ユーザーIDがJohn Smithの場合など）。

•	文字列の中でスラッシュ（/）が必要な場合は、追加のスラッシュをエスケープ文字として使用する必要があります。たとえば、ドメインがtools/reportsの場合、コマンド・ラインは次のようになります。

EXPRESS_SERVER="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=0/st=1/
ct=0/sv=1/ domain=tools//reports"

•	文字列の中で一重引用符を使用することができます。二重引用符で囲まれているので、特別に扱われることはありません。


RAM（RWRUN60）を指定したEXPRESS_SERVERの例

  関連項目 	  すべての例

rwrun60 userid=scott/tiger@nt805
express_server="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=0/st=1/
ct=0/sv=1/ramuser=appqa/rampassword=appqa1/ramexpressid=appqa/
ramserverscript=\\olap3-pc\orant\olap\ram6202\ram\sqstnt.rdc/
rammasterdb=sqstnt.db/ramconnecttype=0"
report=exp.rdf destype=file desname=exp1.html
desformat=html batch=yes


ユーザーID、パスワード、およびドメインを指定したEXPRESS_SERVER（RWRUN60）の例
ユーザーID、パスワードおよびドメインを指定したEXPRESS_SERVER（RWRUN60）の例

  関連項目      [image]  すべての例

rwrun60 userid=scott/tiger@nt805
express_server="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=1/st=1/ct=0/
sv=1/ user=orbuild/domain=tools/password=buildme/"
report=exp.rdf destype=file desname=exp1.html
desformat=html batch=yes


ユーザーID、パスワード、およびドメインを指定していないEXPRESS_SERVER（RWRUN60）の例
ユーザーID、パスワードおよびドメインを指定していないEXPRESS_SERVER（RWRUN60）の例

  関連項目      [image]  すべての例

rwrun60 userid=scott/tiger@nt805
express_server="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=0/st=1/ct=0/
sv=1/" report=exp.rdf destype=file desname=exp1.html
desformat=html batch=yes


CUSTOMIZE

  関連項目

説明  CUSTOMIZEは、MODULEまたはREPORTキーワードで選択したレポートに適用するXMLファイルまたはファイルのリストを指定します。XMLファイルには、レポート定義を何らかの方法で変更するカスタマイズ（たとえば、フォントの変更またはカラーの変更）が含まれます。

詳細は、『Publishing Reports』マニュアルを参照してください。

構文

[CUSTOMIZE=]filename.xml|(filename1.xml, filename2.xml, ...)

値

有効なXMLレポート定義（必要な場合にはファイル名の前に付けられているパス情報が指定されたXMLレポート定義）を含むファイルの名前。

使用上の注意

•	通常、XMLレポート定義のファイル拡張子はXMLですが、CUSTOMIZEキーワードが指定されている場合には必ずしもそうではありません。


SAVE_RDF

  関連項目

説明  SAVE_RDFは、CUSTOMIZEキーワードで選択したXMLカスタマイズ・ファイルとともにMODULEまたはREPORTキーワードで選択したレポートに保存するファイルを指定します。 この引数は、CUSTOMIZEキーワードを介してXMLファイルに適用するRDFファイルを所有しており、この2つの組合わせを新規のRDFファイルに保存する場合にもっとも有効です。

詳細は、『Publishing Reports』マニュアルを参照してください。

構文

[SAVE_RDF=]filename.rdf

値

任意の有効なファイル名です。


<param>

  関連項目

説明  <param> は、レポートの定義の一部になるパラメータです。指定した値は、そのパラメータの値として使用されます。

構文

<param>=value

値

そのパラメータの任意の有効な値です。

デフォルト

パラメータの「初期値」プロパティから取得されます。

使用上の注意

•	ランタイム・パラメータ・フォームのデフォルト値を上書きできます。

•	引数の値を一重または二重引用符で囲むことができます。一重または二重引用符の働きは、オペレーティング・システムによって異なります。

•	REPORTキーワードを使って実行ファイルを指定した場合、レポートの各パラメータ（入力マスク、妥当性チェック・トリガーなど）に指定された設定を使って、PARAM値の妥当性チェックが行われます。

•	REPORTキーワードを使って実行ファイルを指定しない場合、パラメータが未定義のパラメータを参照している場合があるので、PARAM値の解析や妥当性チェックは行われません。


?