ステータス・コードの理解

「現行ジョブ」表示

ステータス	意味
オープン中	レポート実行のためにオープンしています。
ページ:nを処理中	ジョブを実行して、nページをフォーマットしています。
<トリガー名>を実行中	ジョブを実行して、指定されたトリガーを実行しています。
1,2,3,	ジョブがキューにあり、1は次に実行されるジョブを示します。
取り消されました	ジョブがユーザーの要求で取り消され、それを実行するエンジンが応答したときに削除されます。
「過去のジョブ」表示

ステータス	意味
完了しました	ジョブが正常に終了しました。
エラーで終了しました	ジョブは終了しましたが、エラーが発生しました。
予期せずエンジンが終了しました	ジョブは終了しましたが、エンジンが突然終了しました。
サーバー停止	サーバーが停止したため、ジョブが取り消されました。
取り消されました	ジョブがユーザーの要求で取り消されました。


キューの変更

キューの変更方法:

1	「キュー」 [image] 「キューへ」を選択します。

2	キューの名前を入力するか、またはリストから選択します。

3	「OK」をクリックします。


ActiveXコントロールを使用したジョブの新規作成

新規ジョブの作成方法:

  「ジョブ」 [image] 「新規作成」を選択します。


ジョブの削除

ジョブの削除方法:

1	削除するジョブを選択します。

2	「ジョブ」 [image] 「削除」を選択します。

3	確認ダイアログ・ボックスが表示されたら、それに従います。


ジョブの順序変更

ジョブの順序の変更方法:

1	移動するジョブを選択します。

2	「ジョブ」 [image] 「前へ」、「一番前へ移動」、「後へ」、または「一番後へ移動」を選択します。


ジョブの再スケジュール

ジョブの再スケジュール方法:

1	再スケジュールするジョブを選択します。

2	「ジョブ」 [image] 「再スケジュール」を選択して、「ジョブの再スケジュール」ダイアログ・ボックスに必要事項を入力します。

3	「OK」をクリックします。


出力のコピー

出力のコピー方法:

1	出力をコピーするジョブを選択します。

2	「ジョブ」 [image] 「出力をコピー」を選択して必要事項を入力します。

3	「OK」をクリックします。

使用上の注意

•	宛先がキャッシュである （DESTYPE=CACHE）「過去のジョブ」（つまり、実行が終了したジョブ）にあるジョブの出力しかコピーできません。宛先がキャッシュでない場合は、メニュー項目への出力のコピーはできません。


キュー管理者でのログイン

キュー管理者でログインする方法:

1	「オプション」 [image] 「権限」 [image] 「管理者」を選択します。

2	管理者のユーザーIDを入力します。

3	管理者のパスワードを入力します。

4	「OK」をクリックします。


キューの設定

キューの設定方法:

1	管理者でログインします。

2	「キュー」 [image] 「プロパティ」を選択します。

3	キュー・プロパティから次のことができます。

•	「同時実行エンジン」の下の最大値を増やして、使用できるランタイム・エンジンの数を最大にします。Reports Serverが使用できるランタイム・エンジンが増えれば、処理できるジョブも増えます。

•	「同時実行エンジン」の下の最小値を減らして、使用するランタイム・エンジンの数を最小にします。Reports Serverが使用できるランタイム・エンジンが減れば、使用するシステム・リソースも減ります。

•	最大アイドル時間の設定を減らして、使用していないランタイム・エンジンをより速やかに停止します。

•	Reports Serverキャッシュに多数のレポート出力を格納する場合は、必要に応じてキャッシュ・サイズの設定を増やすことができます。また、キャッシュに多数の出力を格納する予定がなく、システム・リソースが限られている場合は、逆にキャッシュのサイズを小さくすることができます。

4	「OK」をクリックします。


管理者のパスワードの変更

管理者のパスワードの変更方法:

1	管理者でログインします。

2	「オプション」 [image] 「パスワードの変更」を選択します。

3	旧パスワードを入力します。

4	新規パスワードを入力します。

5	確認のために新規のパスワードをもう一度入力します。

6	「OK」をクリックします。


別のユーザーでのログイン

別のユーザーでログインする方法:

1	「オプション」 [image] 「ユーザーの変更」を選択します。

2	ユーザー名を入力します。

3	パスワードを入力します。

4	「OK」をクリックします。


キューの停止

キューの停止方法:

1	管理者でログインします。

2	「キュー」 [image] 「停止」を選択します。

3	停止する方法（標準または即時）を選択します。

4	「OK」をクリックします。


Reports Serverキャッシュ

Reports Serverキャッシュによって、パフォーマンスを大幅に改善することができます。キャッシュまたはtolerance=の宛先が付いたレポートを実行すると、レポート出力のコピーがReports Serverのキャッシュに保存されます。その後、指定した時間内に同じレポートが再び実行される場合は、レポートを再実行するかわりに、キャッシュからの出力を使うことができます。各レポートの実行要求において、同じレポートが指定した時間の許容範囲内に同じパラメータを使って起動された場合には、toleranceコマンド・ライン引数により、現行の要求が複製ジョブとして認識されるように指定されます。他のジョブが終了したとき、またはすでに終了しているときには、キャッシュされた出力が再利用されます。


キュー・マネージャの新規インスタンスをオープンします。


選択したキューを見るために「キューへ」ダイアログ・ボックスを表示します。


現行キューを停止します。キューを停止するには、管理者でログインする必要があります。


現行キューの「キュー・プロパティ」を表示します。管理者でない場合、プロパティは読込み専用です。


キュー・マネージャを終了します。


レポートの実行を可能にするReports Server ActiveXコントロールを開始します。


キューから選択したジョブを削除します。


「ジョブ出力をコピー」ダイアログ・ボックスを表示します。このダイアログ・ボックスから、選択したジョブの出力をどこか別の場所にコピーできます。


選択したジョブの出力を表示します。


新しい開始時刻を指定し、ジョブ用に間隔を繰り返すことができる「ジョブの再スケジュール」ダイアログ・ボックスを表示します。


Reports Serverに選択したジョブの再実行を要求します。


選択したジョブの「ジョブ詳細」ダイアログ・ボックスを表示します。詳細には、名前、所有者、宛先、現行ステータスの他に、ジョブがキューに入り、開始、終了した時刻も含まれています。


選択したジョブをキューの1つ上の順位に移動します。


選択したジョブをキューの一番上に移動します。


選択したジョブをキューの一番下に移動します。


選択したジョブをキューの1つ下の順位に移動します。


キューで待機しているジョブを表示します。


作業環境で指定した間隔内で、すでに終了しているジョブを表示します。


現行キューにある全員のジョブを表示します。


現行キューにある自分のジョブのみを表示します。


特定の時刻に実行するようにスケジュールされたジョブを表示します。


キューにある各ジョブの所有者を表示します。


キューにある各ジョブの宛先を表示します（プリンタまたはファイルなど）。


キューにある各ジョブの宛先名を表示します（プリンタ名またはファイル名など）。


キューにある各ジョブのステータス情報を表示します。


ジョブがキューに入った時刻を表示します。


ジョブが実行を開始した時刻を表示します。


ジョブが実行を終了した時刻を表示します。


ジョブが実行される間隔を表示します。


ジョブが最後に実行された時刻を表示します。


次にジョブが実行される時刻を表示します。


名前でジョブをソートします。


所有者でジョブをソートします。


宛先でジョブをソートします（プリンタまたはファイルなど）。


宛先名でジョブをソートします（プリンタ名またはファイル名など）。


ステータスでジョブをソートします。


キューに入った時刻でジョブをソートします。


実行を開始した時刻でジョブをソートします。


実行を終了した時刻でジョブをソートします。


実行される間隔でジョブをソートします。


最後に実行された時刻でソートします。


次に実行される時刻でジョブをソートします。


キュー・マネージャをサーバーに接続して、キューにあるジョブ情報をリフレッシュします。


キュー・マネージャの作業環境を設定できる「ユーザー作業環境」ダイアログ・ボックスを表示します。


キュー・マネージャにおいて標準（非管理者）権限を持つことを指定します。


キューの管理者としてログインできる「管理者ログイン」ダイアログ・ボックスを表示します。


「管理者パスワードの変更」ダイアログ・ボックスを表示します。


メニューの起動時に、カーソルが現在ある列を隠します。


キューにある各ジョブの所有者を表示します。


キューにある各ジョブの宛先を表示します（プリンタまたはファイルなど）。


キューにある各ジョブの宛先名を表示します（プリンタ名またはファイル名など）。


キューにある各ジョブのステータス情報を表示します。


ジョブがキューに入った時刻を表示します。


ジョブが実行を開始した時刻を表示します。


ジョブが実行を終了した時刻を表示します。


ジョブが実行される間隔を表示します。


ジョブが最後に実行された時刻を表示します。


次にジョブが実行される時刻を表示します。


Reports Queue Managerについて

このダイアログ・ボックスには、Reports Queue Managerについてのバージョン情報が表示されます。


「管理者ログイン」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスにより、管理者はReports Serverキューにログオンすることができます。管理者権限を使用可能にすると、次の管理作業が行えます。

•	キューの設定を変更する。

•	管理者パスワードを変更する。

•	キューを停止する。


Reports Serverキューの管理者パスワード。


Reports Serverキューの管理者ユーザー名。


「キュー・プロパティ」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスには、キューのプロパティが含まれています。管理者でない場合、このダイアログ・ボックスは情報提供専用です。管理者でログインしている場合は、キューの設定を変更できます。


現行キューのステータス。


現行キューが実行されているマシン。


現在実行されているジョブの数。


Reports Serverで使用できるランタイム・エンジンの数。


Reports Serverで随時使用できるランタイム・エンジンの最小数。


現行キューが開始した日付と時刻。


現在使用されているReports Serverのキャッシュの量（メガバイト）。


Reports Serverで随時使用できるランタイム・エンジンの最大数。


Reports Serverが停止するまでの、ランタイム・エンジンのアイドル時間。


Reports Serverが過去のジョブからの出力を格納するキャッシュのサイズ（メガバイト）。


Reports Serverキャッシュをすぐに空にします。


「管理者パスワードの変更」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスにより、現在表示しているReports Serverキューの管理者パスワードを変更することができます。次の作業を行う必要があります。

•	現行パスワードを入力する。

•	新規パスワードを入力する。

•	確認のために新規パスワードをもう一度入力する。


旧管理者パスワード。


新規管理者パスワード。


確認のためにもう一度入力される新規の管理者パスワード。


「キューの表示」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスにより、表示したいキューを指定することができます。複数のReports Serverキューがあって、その間で切り替えるときに便利です。名前を入力するか、またはリストから選択してキューを指定します。「キューの表示」ダイアログ・ボックスを適用すると、Reports Queue Managerは指定したキューに接続して、その内容を表示します。


表示したいキュー。


「キューの停止」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスにより、現行キューを停止します。キューを直ちに停止するオプションがありますが、このオプションは、キューに入っているジョブが未終了で、一時ファイルが削除されていなくても構わない場合にのみ使用してください。


キューを正常に停止します。


キューを直ちに停止します。


「削除の確認」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスは、キューからジョブを削除するように要求したときに表示されます。ダイアログ・ボックスを適用すると、キューから選択したジョブを削除するか、または取り消して、キューにジョブを残すことができます。「削除の確認」ダイアログ・ボックスが今後表示されないようにした場合、「ジョブ」 [image] 「削除」を選択すると直ちにジョブは削除されます。


今後、ジョブを削除するときに、このダイアログ・ボックスが必ず表示されることを意味します。ジョブを削除するときこのダイアログ・ボックスを表示したくない場合は、この設定を選択しないでください。


「キューの表示」ダイアログ・ボックス

これは、Reports Queue Managerの起動ダイアログ・ボックスです。表示したいキューの名前を、入力またはリストから選択することで指定できます。起動時にキューを表示しない場合は、「スキップ」ボタンをクリックしてください。キューを指定すると、キュー・マネージャは、キューの内容を表示して現れます。指定しないと、キュー・マネージャは、キューの内容を表示せずに現れます。


表示したいキュー。


起動時にこのダイアログ・ボックスを表示します。今後、ダイアログ・ボックスを表示しない場合は、この選択を解除してください。


「ジョブ詳細」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスは、選択したジョブのジョブ情報を提供します。


ジョブの名前。


ジョブの所有者。


ジョブの宛先（プリンタまたはファイルなど）。


ジョブの宛先名（プリンタ名またはファイル名など）。


ジョブのステータス。 実行時には、現在どの部分が実行されているかを示します（ページ番号または「Before Reportトリガーの実行」など）。


Reports Serverからジョブについての追加メッセージを表示します。


ジョブがキューに入った時刻。


ジョブが実行を開始した時刻。


ジョブが実行を終了した時刻。


「スケジュール済みジョブ・プロパティ」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスは、選択したジョブのジョブ情報を提供します。


ジョブの名前。


ジョブの所有者。


ジョブの宛先（プリンタまたはファイルなど）。


ジョブの宛先名（プリンタ名またはファイル名など）。


ジョブが最後に実行された時刻。


次にジョブが実行される時刻。


ジョブが実行される間隔。


「ユーザー作業環境」ダイアログ・ボックスの「キュー」ページ

このページで、キューの作業環境を指定します。


キュー・マネージャがキュー情報をリフレッシュする間隔。


キュー・マネージャのオープン時に、表示したいキューの入力を求めるプロンプトの表示を希望することを意味します。


キューのオープン時に、最後に表示したキューの表示を希望することを意味します。


今後、キュー・マネージャの起動時に、キューの名前を入力して、そのキューへの接続を希望することを意味します。


「ユーザー作業環境」ダイアログ・ボックスの「過去のジョブ」ページ

このページで、キューに表示させる過去のジョブの作業環境を指定します。


過去のジョブがすべてキューに表示されることを意味します。


最後のn日間に終了した過去のジョブのみが、キューに表示されることを意味します。


最後のn個の過去のジョブのみが、キューに表示されることを意味します。


「ユーザー作業環境」ダイアログ・ボックスの「確認」ページ

このページでは、ジョブを削除するとき、キュー・マネージャで表示させる警告を指定します。


キューからジョブを削除する前に、必ず確認ダイアログ・ボックスが呼び出されることを意味します。


スケジュール済みジョブを削除する前に、必ず確認ダイアログ・ボックスが呼び出されることを意味します。


「ジョブの再スケジュール」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスにより、現在予定されているジョブのパラメータを変更することや、新規のスケジュール済みジョブの実行を要求することが可能になります。このダイアログ・ボックスを受け入れると、変更は既存のジョブに適用されるか、または新規のジョブの場合は新規のジョブを作成するために使われます。ダイアログ・ボックスを取り消すと、変更は無視されます。


ジョブをスケジュールして、直ちに実行させることを意味します。


ジョブをスケジュールして、指定した日付と時刻に実行させることを意味します。


レポートを実行する時刻。時刻を入力するか、上/下ボタンを使用して時刻を選択します。


レポートを実行する日付。日付を入力するか、上/下ボタンを使用して日付を選択します。


ジョブが1回実行されることを意味します。


指定した間隔でレポートが実行されるようにスケジュールすることを意味します。


各単位時間にジョブが実行される回数です（単位が時間で、2回を指定した場合、レポートは2時間おきに実行されます）。上/下矢印を使用して数値を選択します。


レポートを実行する間隔を定義するのに使用される単位です（時間など）。上/下矢印を使用して単位を選びます。


毎月指定した曜日にジョブを実行することを意味します（毎月第1月曜日など）。


第何週目の指定した曜日にジョブを実行するかを定義します（第1週目など）。上/下矢印を使用して週を選択します。


ジョブを実行する曜日です（月曜日など）。上/下矢印を使用して曜日を選択します。


毎月指定した日付以前の最後の曜日にジョブを実行することを意味します（毎月15日以前の最後の平日など）。


ジョブを実行する最後の曜日です（月曜日、平日など）。上/下矢印を使用して曜日を選択します。


ジョブを実行する期限の日付です（15日など）。日付を入力するか、上/下矢印を使用して日付を選択します。


ジョブを実行する期限の日付です（15日など）。日付を入力するか、上/下矢印を使用して日付を選択します。


サーバーが、失敗したジョブを指定した間隔で再実行することを意味します。


失敗したジョブの再実行を試みる回数です。数字を入力するか、上/下矢印を使用して数字を選択します。


失敗したジョブの再実行を試みる回数です。数字を入力するか、上/下矢印を使用して数字を選択します。


サーバーがジョブの再実行を試みる間隔です（1時間など）。数字を入力するか、上/下矢印を使用して数字を選択します。


サーバーがジョブの再実行を試みる間隔です（1時間など）。数字を入力するか、上/下矢印を使用して数字を選択します。


サーバーがジョブの再実行を試みる間隔の単位です（時間など）。上/下矢印を使用して単位を選択します。


「ユーザー・ログイン」ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスにより、制限されたReports Serverにログオンできます。一度ログオンすると、アクセス権限をもつレポートを実行および表示することができます。


制限されたReports ServerにログオンするためのWebDBユーザー名。ログオンできない場合は、DBAに確認してください。


パスワード。ログオンできない場合は、DBAに確認してください。


内部エラー

内部エラーとは、診断では判断できない、通常発生しないエラーのことを指します。Reports Serverが稼働しているマシンのキュー管理者かシステム管理者に連絡して、ユーザーのエラーまたはシステムの問題などのメッセージの原因を判断します。メッセージがユーザーのエラーまたはシステムの問題の結果ではないと判断した場合は、次のステップに従います。

1	エラーメッセージまたは警告メッセージを、書き留めます。

2	メッセージが表示されるまでの状況を書き留めます。行った処置、関連するオブジェクト（ある場合）、メッセージが表示される前に行った操作の正確な順序などを思い出してください。

3	技術サポートに連絡します。


ユーザー名またはパスワードが無効です。

原因: 指定したユーザー名またはパスワード、あるいはその両方が間違っています。

処置: ユーザー名とパスワードを再入力してください。


キュー<name>に接続できません。キューが実行されていないか、またはビジーである可能性があります。それでもこのキューを表示しますか。

原因: キューに接続できませんでした。キューが実行されてないか、または接続が多すぎるか、ネットワーク・エラーが発生したことが考えられます。

処置: キューを再試行するには、「はい」をクリックして、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


キュー<name>が見つかりません。TNSNAMES.ORAファイルまたはOracle Namesにエントリがあることを確認してください。

原因: キューの名前が、TNSNAMES.ORAまたはOracle Namesで見つかりませんでした。TNSNAMES.ORAまたはOracle Namesでキューが見つからない限り、ビューアでは接続できません。

処置: キューを再入力するか、システム管理者に連絡して、キューがTNSNAMES.ORAまたはOracle Namesにあることを確認します。


新しいパスワードと確認入力したパスワードが一致しません。再度入力してください。

原因: 異なる2つのパスワードが入力されました。

処置: 注意して両方のパスワードを、再度入力してください。


古いパスワードが正しくありません。パスワードを変更しません。

原因: パスワードを変更できませんでした。間違った古いパスワードを指定したか、またはネットワーク・エラーが考えられます。

処置: 古いパスワードを再度入力してください。


コマンド・ライン・オプションが正しくありません。Queue Managerはコマンド・ラインの内容を解釈できませんでした。

原因: コマンド・ライン・オプションを解析できませんでした。構文は次のとおりです。

rwqmu60.exe [/q QueueName [/u AdminUsername /w AdminPassword]]

各項目の内容は次のとおりです。

QueueNameは、表示させるキューの名前です。

AdminUsernameは、キュー管理者のユーザー名です。

AdminPasswordは、管理者のパスワードです。

処置: コマンド・ラインが、上記の構文に合っていることを確認します。


エンジンの最大数は、最小数よりも大きくしなければなりません。

原因: エンジンの最大数に、最小数よりも小さい値を入力しました。

処置: 最大数が最小数よりも大きくなるように、エンジンの最大数または最小数を調整します。


目的のキューの名前を入力するか、またはリストから選択してください。

原因: キューを入力または選択していません。

処置: リストからキューを選択するか、またはキューの名前を入力します。


最初にオープンするキューの名前を入力するか、またはリストから選択してください。

原因: キューを入力または選択していません。

処置: 最後に見たキュー・リストからキューを1つ選択するか、またはキューの名前を入力します。


ジョブを1つだけ選択してください。

原因: 1回の操作で扱えるジョブは1つだけです。

処置: ジョブを1つ選択してください。


選択ジョブをキューから削除しますか。

原因: キューから削除するジョブを1つ以上選択しています。

処置: ジョブを削除してもよい場合は「はい」をクリックし、削除しない場合は「いいえ」をクリックします。「いいえ」をクリックすると、何のアクションも行なわずに、ビューアに戻ります。


キューからスケジュールされたジョブを削除します。

原因: キューから削除するスケジュール・ジョブを1つ以上選択しています。

処置: ジョブを削除してもよい場合は「はい」をクリックし、削除しない場合は「いいえ」をクリックします。「いいえ」をクリックすると、何のアクションも行わずに、ビューアに戻ります。


キューからジョブの削除に失敗しました。

原因: 選択したジョブを、キューから削除できませんでした。キューが終了しているか、またはネットワーク・エラーが発生したか、ジョブがキューにないことが考えられます。

処置: ジョブがキューに残っているかどうか確認するために、「OK」をクリックし、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


キューからスケジュール済みジョブの削除に失敗しました。

原因: 選択したスケジュール・ジョブを、削除できませんでした。キューが終了しているか、またはネットワーク・エラーが発生したか、ジョブがキューにないことが考えられます。

処置: ジョブがキューに残っているかどうか確認するために、「OK」をクリックし、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


少なくとも１つ以上のジョブを、キューから削除できません。ジョブを削除する権限があるかどうか確認してください。

原因: 選択した1つ以上のジョブを、キューから削除できませんでした。キューが終了したか、またはネットワーク・エラーが発生したか、ジョブを削除する権限がないか、ジョブがすでにキューにないことが考えられます。

処置: ジョブがキューに残っているかどうか確認するために、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


少なくとも１つ以上のスケジュール済みジョブを、キューから削除できません。ジョブを削除する権限があるかどうか確認してください。

原因: 選択した1つ以上のスケジュール・ジョブを、キューから削除できませんでした。キューが終了したか、またはネットワーク・エラーが発生したか、ジョブを削除する権限がないか、ジョブがすでにキューにないことが考えられます。

処置: ジョブがキューに残っているかどうか確認するために、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


管理者としてログアウトに失敗しました。再試行して、別のキューにジャンプするか、または確認するためにアプリケーションを終了することができます。

原因: キューでは、管理者としてログアウトすることができませんでした。キューが終了したか、またはネットワーク・エラーが発生したことが考えられます。

処置: ログアウトを確認するために、アプリケーションを終了することができます。


管理者のパスワードが変更されました。

原因: 管理者のパスワードを変更することができました。

処置: なし。


ジョブ出力をコピーできません。ジョブがエラーなく終了したことと、宛先を確認する必要があります。

原因: ジョブ出力をコピーできませんでした。ネットワーク・エラーが発生したか、またはそのジョブの出力がないか（出力ファイルを生成するためのファイルに対して実行されたなど）、ジョブ出力が削除されたか、コピーを許可されていないことが考えられます。

処置: なし。


1つ以上のジョブの実行を、キューに再び要求できませんでした。ジョブの実行再要求を許可されているか確認できます。

原因: 選択した1つ以上のジョブの実行を再び要求できませんでした。ネットワーク・エラーが発生したか、またはジョブの実行再要求を許可されていないことが考えられます。

処置: なし。


キュー<name>への接続が失われました。ネットワークに問題があるか、キューが停止されたかのいずれかです。

原因: ビューアのキューとの接続が失われました。

処置: キューに再接続するために、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


キューが最大接続数に達しました。後で再試行するか、アクティブな接続をクローズしてください。

原因: キューは、一定の接続数しか維持できません。もう1つの接続を試みると、失敗します。

処置: 別のビューアが接続を切るまで待つか、アクセスした既存の接続を切ります。


不明な内部エラーが発生しました。このアプリケーションを終了します。

原因: 処理できない内部エラーが発生しました。「OK」をクリックすると、アプリケーションが終了します。

処置: エラーがなくならない場合は、システム管理者に連絡してください。


アプリケーションを初期化中に、不明なエラーが発生しました。このアプリケーションを終了します。

原因: アプリケーションを初期化中に、処理できないエラーが発生しました。「OK」をクリックすると、アプリケーションが終了します。

処置: このエラーがなくならない場合は、システム管理者に連絡してください。


1つ以上のジョブを移動できません。ジョブがキューに残っているか、ジョブの移動の結果を確認できます。

原因: 選択した1つ以上のジョブを移動できませんでした。最も考えられる原因は、ジョブがキューの一番上または一番下にすでに存在することです。ジョブがすでに実行されているか、またはキューにないことも考えられます。

処置: キューでのジョブの現在位置を確認するために、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


ジョブを再スケジュールできません。ジョブがキューに残っているかどうか確認できます。

原因: 選択したジョブを、再スケジュールできませんでした。ジョブがすでに実行されているか、またはキューにないことが考えられます。

処置: キューでのジョブの現在位置を確認するために、ビューアをリフレッシュします（「表示」メニュー）。


指定した日付と時刻は既に過ぎています。それよりも後の日付と時刻を入力してください。

原因: 次に実行するジョブに指定した日付と時刻が、すでに過ぎています。今後の開始時刻を指定する必要があります。

処置: 時刻を未来にするために、時刻または日付、あるいはその両方を編集します。


新規のキュー・プロパティの設定に失敗しました。値の1つが範囲外である可能性があります。

原因: Reports Queue Managerで、同時実行ジョブの最小数および最大数と、エンジン停止までの最大アイドル時間を設定しようとしましたが、失敗しました。値の1つが、このキューの範囲外である可能性があります。

処置: 操作をやり直してください。同時実行ジョブの最大数については、システム管理者に問い合せてください。


TNS名のリスナーがReport Serverではありません。TNSNAMES.ORAファイルまたはOracle Namesのエントリを確認してください。

原因: 指定したTNS名が、Reports Serverと対応していません。

処置: 使用しているTNS名が、Reports Serverであることを確認してください。


指定したTNS名のキューが、使用しているものと異なるキャラクタ・セットを使用しているため、変換できません。

原因: 使用しているNLS_LANGは、キューが使用しているものと互換性がないため、キューへの接続はできません。

処置: キャラクタ・セットの変換ができるNLS_LANGを選択します。


権限がないため、キャッシュを空にできませんでした。

原因: キャッシュを空にしようとしましたが、管理者権限がありません。キャッシュを空にするには、管理者権限が必要です。

処置: 管理者の方は、そのままログインして、キャッシュを空にしてください。


内部構文エラーのため、ジョブを再スケジュールできませんでした。

原因: 再スケジュール中に、内部構文エラーが発生しました。

処置: 「ジョブ」 [image] 「新規作成」を使用して、新規ジョブの実行を要求してみてください。


削除する権限がないため、スケジュール・ジョブの削除に失敗しました。

原因: 所有していないジョブを削除しようとしましたが、管理者としてログインされていません。ジョブを削除するには、ジョブを所有するか、管理者権限を持つ必要があります。

処置: 管理者の方は、そのままログインしてジョブを削除してください。


キュー上で見つからなかったため、キューからジョブの削除に失敗しました。

原因: 選択したジョブがキューにありません。すでに終了したか、取り消された可能性があります。

処置: ジョブがあるかどうか、「過去のジョブ」表示で確認してください。


内部エラーのため、ジョブを再スケジュールできませんでした。

原因: 不明の内部エラーのため、ジョブを再スケジュールできませんでした。

処置: なし。


ジョブ出力をコピーする権限がないか、ジョブ出力が存在しないため、ジョブ出力のコピーに失敗しました。

原因: ジョブの所有者に限り、ジョブ出力をコピーできます。ジョブの宛先が、ファイルまたはプリンタ、メール、キャッシュの場合に限り、ジョブの出力は格納されます。ただし、キャッシュが空にされた場合、またはジョブ出力に最近アクセスがない場合、出力は削除されている可能性があります。

処置: ジョブの所有者の場合、ジョブを戻して出力を再生成することができます。所有者でない場合は、所有者から出力を取得するか、または所有者にジョブを戻させる必要があります。


キュー上で見つからなかったため、 1つ以上のジョブを再送信できませんでした。

原因: ジョブがキューで見つかりませんでした。

処置: 「ジョブ」 [image] 「新規作成」を使用して、新規ジョブの実行を要求します。


内部エラーのため、キュー・プロパティを設定できませんでした。

原因: 不明の内部エラーのため、プロパティを設定できませんでした。

処置: なし。


キュー上で見つからなかったため、1つ以上のジョブを移動できませんでした。

原因: ジョブがキューにありません。すでに終了したか、または取り消されたことが考えられます。

処置: ジョブがあるかどうか、「過去のジョブ」表示で確認してください。


権限がないため、キュー・プロパティを設定できませんでした。

原因: キュー・プロパティを変更しようとしましたが、必要な権限がありません。キュー・プロパティを設定するには、管理者権限が必要です。

処置: キュー管理者の方は、そのままログインして変更を行ってください。キュー管理者でない場合は、管理者に連絡してください。


キュー上でジョブが見つからなかったため、ジョブ出力のコピーに失敗しました。

原因: 選択したジョブがキューになく、前の出力にはアクセスできません。

処置: 出力を再生するために、ジョブを戻します。


内部構文エラーのため、1つ以上のジョブを再送信できませんでした。

原因: ジョブの再送信中に、内部構文エラーが発生しました。

処置: 「ジョブ」 [image] 「新規作成」を使用して、新規ジョブの実行を要求します。


ジョブがエラーのため終了したか、取り消されたか、まだ終了していないため、ジョブ出力のコピーに失敗しました。

原因: 存在しないジョブ出力をコピーしようとしました。エラーによって終了したか、または取り消されたか、実行がまだ終了していないかのいずれかのため、ジョブに出力がありません。

処置: ジョブがまだ実行されている場合は、終了するまで待ちます。


ジョブを再スケジュールできませんでした。ジョブは既に実行中である可能性があります。

原因: ジョブを再スケジュールしようとしましたが、できませんでした。 現在実行中のためと考えられます。

処置: ジョブが実行中かどうか、「現行ジョブ」表示で確認してください。実行中の場合は、終了するまで待って、再スケジュールしてください。


権限がないため、1つ以上のジョブを再送信できませんでした。

原因: ジョブを再び送信しようとしましたが、必要な権限がありません。ジョブを再び送信するには、ジョブを所有するか、管理者権限を持つ必要があります。

処置: 管理者の方は、そのままログインしてジョブを再送信してください。管理者でない場合、所有者または管理者にジョブを再送信するように頼みます。


内部エラーのため、ログインに失敗しました。

原因: 不明の内部エラーのため、ログインを完了できませんでした。

処置: なし。


内部エラーのため、キャッシュを空にできませんでした。

原因: 不明の内部エラーのため、キャッシュを空にできませんでした。

処置: なし。


キューが停止中のため、1つ以上のジョブを再送信できませんでした。

原因: キューの停止中に、ジョブを再送信しようとしました。

処置: キューが再開されたときに、ジョブを再送します。


権限がないため、キューからジョブの削除に失敗しました。

原因: 所有していないジョブを削除しようとしましたが、管理者としてログインされていません。ジョブを削除するには、ジョブを所有するか、管理者権限を持つ必要があります。

処置: 管理者の方は、そのままログインしてジョブを削除してください。管理者でない場合は、管理者または所有者に連絡して、ジョブを削除してもらってください。


内部エラーのため、1つ以上のジョブの移動に失敗しました。

原因: 内部エラーのため、ジョブを移動できませんでした。

処置: なし。


管理者だけにジョブの移動権限があるため、要求ジョブを移動できませんでした。

原因: キューにジョブを移動しようとしましたが、管理者権限がありません。ジョブを移動するには、管理者権限が必要です。

処置: 管理者の方は、そのままログインしてジョブを移動してください。管理者でない場合は、管理者に連絡してください。


権限がないため、ジョブを再スケジュールできませんでした。

原因: 所有していないジョブを再スケジュールしようとしましたが、管理者としてログインされていません。ジョブを再スケジュールするには、ジョブを所有するか、管理者権限を持つ必要があります。

処置: 管理者の方は、そのままログインしてジョブを再スケジュールしてください。管理者でない場合は、管理者に連絡してください。


内部エラーのため、ジョブ出力のコピーに失敗しました。

原因: 内部エラーのため、ジョブの出力をコピーできませんでした。

処置: 管理者に連絡してください。


キューが停止中のため、ジョブを再スケジュールできませんでした。

原因: キューの停止中に、ジョブを再スケジュールしようとしました。キューの停止中には、ジョブの再スケジュールはできません。

処置: キューが再開されるまで待ち、ジョブを再スケジュールします。


内部エラーのため、パスワードを変更できませんでした。

原因: 不明の内部エラーのため、パスワードを設定できませんでした。

処置: なし。


内部エラーのため、1つ以上のジョブを再送信できませんでした。

原因: 不明の内部エラーが発生したため、ジョブを再送信できませんでした。

処置: なし。


キュー上で見つからなかったため、ジョブを再スケジュールできませんでした。

原因: キューで見つからないジョブを、再スケジュールしようとしました。

処置: なし。


不明な理由により、ジョブを削除できませんでした。

原因: ジョブは不明な原因により、ジョブを削除できませんでした。

処置: 管理者に連絡してください。


Reports Queue Managerについて

Reports Queue Managerを使用すると、Reports Serverに送られたジョブ・キューのモニターまたは操作ができます。


Reports Server

レポートを実行するための複数階層アーキテクチャを実装するために、Reports Serverが用意されています。これにより、遠隔サーバー上でレポートを実行することが可能になります。Reports Serverは、Windows NTまたはWindows 95、UNIX上で使用できます。Reports Serverでは、すべての要求をジョブのキューに入れて、レポートの実行を求めるクライアントからの要求を処理します。サーバーのランタイム・エンジンの1つが有効になると、キュー内の次のジョブが実行されます。キューのジョブ数が増えるにつれて、サーバーは、サーバー・プロセス開始時に指定した最大制限数に達するまで、ランタイム・エンジンを追加して起動することができます。同様に、アイドル状態が指定時間を超えると、アイドル・エンジンは停止します。

またReports Serverを使用して、レポートを自動的に実行することもできます。Reports Serverのスケジュール・コマンドを使用して、レポートの時間と頻度を指定することが可能になります。Reports Serverに実行を要求できるのは、非対話型レポート（画面に対して実行されず、ランタイム・パラメータ・フォームが表示されないレポート）に限ります。

Reports Serverでは、事前に設定した過去のジョブの最大数を記録しています。これらのジョブをキューに入れ、開始し、終了した時刻のタイムスタンプは、レポートの最後の状態とともにすべて保存されます。この情報は、Reports Queue Managerから検索して見ることができます。


UNICODE

rwqmu60.exeは、Reports Queue ManagerのUNICODEビルドで、2バイト環境で実行されます。このビルドは、1バイト環境でも実行されますが、実際にこれを必要とする環境は2バイトであることに注意してください。

使用上の注意

•	Reports Queue ManagerのUNICODEビルドとReports ActiveXコントロールは、矛盾のないものを使用してください。たとえば、Reports ActiveXコントロールのUNICODE（rwsxu60.ocx）を使用している場合は、Reports Queue ManagerのUNICODEビルドを使用します。もしくは、USER_NLS_LANG環境変数が指定されていることを確認する必要があります。デフォルトのUS構成を使っている場合は、このような制限はありません。

•	UNICODEビルドは、Windows NT 4.0では実行できますが、Windows 95では実行できません。