定義と用途

Reportsバックグラウンド・エンジン（rwrbe60.exe）は、Form BuilderまたはGraphics Builderからコールされたレポートのローカル・キューを管理する容易で強力な方法です。これにより、実行するためにキューに入っているレポートがすべて表示され、レポートの状態の監視、レポートのキューの中での上下移動および、キューからのジョブの削除を行うことができます。


アクセス

Reportsバックグラウンド・エンジンは、そのアイコンをダブルクリックすると表示されます。アイコンは、レポートがForm BuilderまたはGraphics Builderからコールされる際に、自動的に画面の一番下に現れます。

注意: Reportsバックグラウンド・エンジンの常駐アイコンを、他のWindows実行プログラムの場合と同様に作成することもできます。


「アクション」メニュー

「アクション」メニューには、次のメニュー項目があります。

•	「ジョブの取消し」は、 レポート・リストの実行中のジョブを終了します。このメニュー項目は、実行中のレポートが選択されている場合のみ使用可能になります。

•	「ジョブ削除」は、レポート・リストから、現在選択されているジョブを削除します。このメニュー項目は、実行中のレポート以外のレポートが選択されている場合のみ使用可能になります。

•	「ログ表示を隠す」は、各レポートについてのメッセージが記録されている別のペインを表示するか、または非表示にします。このログの内容は、 Reportsバックグラウンド・エンジンの終了時に、現行のディレクトリのファイル（reports.log）に書き込まれます。

•	「終了」は、 Reportsバックグラウンド・エンジンをクローズし、実行中のレポートはもちろんキューに入っているレポートも終了します。サーバー・ログも、終了時に現行パスのファイル（reports.log）に書き込まれます。


「ヘルプ」メニュー

「ヘルプ」メニューには、次のメニュー項目があります。

•	「目次」では、ヘルプ・システムで使用可能なトピックのリストを表示します。このリストから、どのヘルプ・トピックにもアクセスできます。

•	「Reportsバックグラウンド・エンジンについて」では、使用しているReportsバックグラウンド・エンジンのバージョンと、著作権の注意を含むダイアログ・ボックスを表示します。


レポート・リスト

Reportsバックグラウンド・エンジンのレポート・リストには、実行中のレポートと実行するためにキューに入っているレポートが、優先順位の高いものから表示されます。リストの各レポートについては、次の情報が提供されます。

•	「ランク」は、キューにおけるそのレポートの現在の優先順位です。ランク1のレポートは実行中のレポート、ランク2のレポートはその次に実行されるレポート、というように表示されます。レポートは、選択してリスト内の新しい場所にドラッグすれば、並べ替えができることに注意してください。

•	「レポート」は、そのレポートの名前です。

•	「ステータス」は、レポートで実行中の処理の説明です。状態の説明は次のうちのいずれかです。

•	「ページ:xを実行しています」は、レポートのxページを処理中であることを示します。

•	「パラメータ・フォームで」は、レポートのランタイム・パラメータ・フォームが表示されていることを示します。レポートは、パラメータ・フォームを確定するまで実行されません。

•	「プレビューアで」は、レポートが現在ランタイム・プレビューアに表示されていることを示します。次のレポートは、ランタイム・プレビューアがクローズされるまで実行されません。

•	「レポート初期化」は、レポートの実行が始まることを示します。

•	「Before Reportトリガー実行」は、Before Reportトリガー内のPL/SQLが実行中であることを示します。

•	「しばらくお待ちください」は、レポートがキューに入れられ、実行待機中であることを示します。


ログ・ペイン

ログ・ペインは、「アクション」 [image] 「ログ表示」を選択すると表示されます。このペインには、現行のReportsバックグラウンド・エンジン・セッションのメッセージのログが表示されます。このログの内容は、 Reportsバックグラウンド・エンジンの終了時に、現行のディレクトリのファイル（reports.log）に書き込まれます。


レポートの取消し

実行中のレポートをReportsバックグラウンド・エンジンから取り消すには、ランク1のレポートを選択し、「アクション」 [image] 「ジョブの取消し」を選択します。


レポートの削除

リストからレポートを削除するには、削除するレポートを選択し、「アクション」 [image] 「ジョブ削除」を選択します。


レポートの移動

レポートをリスト内で上下へ移動するには、レポートを選択し、新しい場所までドラッグします。


ログ表示を隠す

Reportsバックグラウンド・エンジン・セッションのログを表示するか、または非表示にするには、「アクション」 [image] 「ログ表示を隠す」を選択します。ログ・メッセージ用のペインが、表示されるか、または非表示になります。