Form Builderのフローチャート

 関連項目

A

ABORT_QUERY

B

BLOCK_MENU

C

CALL_FORM

CALL_INPUT

問合せブロックのチェック

更新ブロックのチェック

編集項目のチェック

編集項目のチェック（続き）

レコードの一意性のチェック

更新レコードのチェック

CLEAR_BLOCK

CLEAR_EOL

CLEAR_FORM

CLEAR_ITEM

CLEAR_RECORD

問合せのクローズ

COMMIT_FORM

コピー

COUNT_QUERY

CREATE_RECORD

D

DEFAULT_VALUE

DELETE_RECORD

DELETE_RECORD（続き）

DO_KEY

DOWN

DUPLICATE_ITEM

DUPLICATE_RECORD

E

ENTER

ENTER（続き）

ブロックに入る

フォームに入る

ENTER_QUERY

レコードに入る

項目への値入力

EXECUTE_QUERY

問合せの実行

EXECUTE_TRIGGER

EXIT_FORM

F

レコードのフェッチ

レコードのフェッチ（2）

レコードのフェッチ（3）

FIRST_RECORD

G

順序番号の生成

GO_BLOCK

GO_ITEM

GO_RECORD

H

HOST

I

J

K

L

LAST_RECORD

ブロックを出る

フォームを出る

項目を出る

ユニットエラー処理から出る

ユニットエラー処理から出る（続き）

LOCK_RECORD

行のロック

行のロック（続き）

LOGON

LOGON（続き）

LOGOUT

M

項目とレコードの変更時にマーク設定

マスター/ディテールのデータ整合

マスター/ディテールのデータ整合（続き）

「ナビゲーション単位」レベルへのナビゲート

N

NEW_FORM

NEXT_BLOCK

NEXT_ITEM

NEXT_ITEM（続き）

NEXT_KEY

NEXT_KEY（続き）

NEXT_RECORD

NEXT_SET

O

問合せのオープン

P

POST

ポストおよびコミット・トランザクション

ポストおよびコミット・トランザクション（2）

ポストおよびコミット・トランザクション（3）

ポストおよびコミット・トランザクション（4）

ポストおよびコミット・トランザクション（5）

ポストおよびコミット・トランザクション（6）

ポストおよびコミット・トランザクション（7）

ポストおよびコミット・トランザクション（8）

ポストおよびコミット・トランザクション（9）

問合せの準備

PREVIOUS_BLOCK

PREVIOUS_ITEM

PREVIOUS_RECORD

時間切れタイマーの処理

ファンクション・キーの処理

プロンプトと応答

カーソル位置

カーソル位置（2）

カーソル位置（3）

Q

R

REPLACE_MENU

入力のための戻り

フォームのロールバック

フォームの実行

S

セーブポイント

SCROLL_DOWN

SCROLL_DOWN（続き）

SCROLL_UP

SCROLL_UP（続き）

SHOW_LOV

SHOW_LOV（続き）

T

U

UP

V

ブロックの妥当性チェック

フォームの妥当性チェック

項目の妥当性チェック

項目の妥当性チェック（続き）

レコードの妥当性チェック

W

X

Y

Z


フローチャートについて

  すべてのフローチャート

フローチャートは、Form Builderの基本的な内部プロセスであり、次の要素を含んでいます。

•	決定点

•	トリガー・ポイント

•	条件

フローチャートは、Form Builder Runtimeのデフォルト処理を理解するのに役立ちます。Form Builderがトリガーを起動するフローチャートには、特に注意してください。これらのフローチャートでは、デザイナであるユーザーが、トリガーを使用してデフォルト処理のどのポイントに影響を及ぼせるかがわかります。


ABORT_QUERY


BLOCK_MENU


CALL_FORM


CALL_INPUT


問合せブロックのチェック


更新ブロックのチェック


編集項目のチェック

   続き


編集項目のチェック（続き）


レコードの一意性のチェック


更新レコードのチェック


CLEAR_BLOCK


CLEAR_EOL


CLEAR_FORM


CLEAR_ITEM


CLEAR_RECORD


問合せのクローズ


COMMIT_FORM


コピー


COUNT_QUERY


CREATE_RECORD


DEFAULT_VALUE


DELETE_RECORD

   続き


DELETE_RECORD（続き）


DO_KEY


DOWN


DUPLICATE_ITEM


DUPLICATE_RECORD


ENTER

   続き


ENTER（続き）


ブロックに入る


フォームに入る


ENTER_QUERY


レコードに入る


項目への値入力


EXECUTE_QUERY


問合せの実行


EXECUTE_TRIGGER


EXIT_FORM


レコードのフェッチ

   続き


レコードのフェッチ（2）

   続き


レコードのフェッチ（3）


FIRST_RECORD


順序番号の生成


GO_BLOCK


GO_ITEM


GO_RECORD


HOST


LAST_RECORD


ブロックを出る


フォームを出る


項目を出る


ユニットエラー処理から出る

   続き


ユニットエラー処理から出る（続き）


LOCK_RECORD


行のロック

   続き


行のロック（続き）


LOGON

   続き


LOGON（続き）


LOGOUT


項目とレコードの変更時にマーク設定


マスター/ディテールのデータ整合

   続き


マスター/ディテールのデータ整合（続き）


「ナビゲーション単位」レベルへのナビゲート


NEW_FORM


NEXT_BLOCK


NEXT_ITEM

   続き


NEXT_ITEM（続き）


NEXT_KEY

   続き


NEXT_KEY（続き）


NEXT_RECORD


NEXT_SET


問合せのオープン


POST


ポストおよびコミット・トランザクション

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（2）

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（3）

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（4）

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（5）

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（6）

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（7）

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（8）

   続き


ポストおよびコミット・トランザクション（9）


問合せの準備


PREVIOUS_BLOCK


PREVIOUS_ITEM


PREVIOUS_RECORD


時間切れタイマーの処理


ファンクション・キーの処理


プロンプトと応答


カーソル位置

   続き


カーソル位置（2）

   続き


カーソル位置（3）


REPLACE_MENU


入力のための戻り


フォームのロールバック


フォームの実行


セーブポイント


SCROLL_DOWN

   続き


SCROLL_DOWN（続き）


SCROLL_UP

   続き


SCROLL_UP（続き）


SHOW_LOV

   続き


SHOW_LOV（続き）


UP


ブロックの妥当性チェック


フォームの妥当性チェック


項目の妥当性チェック

   続き


項目の妥当性チェック（続き）


レコードの妥当性チェック