Copyright: Copyright (C) 1995, Oracle Corporation


FRM-50001;
FRM-50001: 使用可能な文字はa-z、A-Z、スペースです。

原因:	使用不能な文字を項目に入力しました。

処置:	a～z、A～Zまたはスペースを入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50002;
FRM-50002: 月は1～12の間の値でなければいけません。

原因:	無効な月を日付フィールドに入力しました。

処置:	1（1月）～12（12月）の月の値を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50003;
FRM-50003: 年は00～99または1000～4712の間の値でなければいけません。

原因:	無効な年を入力しました。

処置:	有効な年を入力します。入力可能な年の数値は、0～99（1900～1999を表します）または1000～4712です。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50004;
FRM-50004: 日は1～月の最終日までの間の値でなければいけません。

原因:	無効な日を入力しました。

処置:	有効な日を入力します。たとえば4月であれば、1～30の間の数値を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50006;
FRM-50006: 正しい文字は0～9、+、-です。

原因:	数値項目に受け入れられない文字を入力しました。

処置:	有効な数値を入力します。有効な数値とは、各桁に0～9の数字を使用したものです。数値の先頭には、正（+）または負（-）の符号を付けることができます。メッセージで許容されていれば、その数値には正負符号の前以外の位置に小数点を1つ付けられます。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50007;
FRM-50007: 小数点以降の桁数が多すぎます。

原因:	MoneyまたはRmoneyデータ型を持つ項目に、小数点以降の桁数が3桁以上の数値を入力しました。

処置:	有効な数値を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50009;
FRM-50009: 小数点が多すぎます。

原因:	小数点が2つ以上ある数値を入力したか、または自然数（非小数値）が必要な項目に小数点がある数値を入力しました。

処置:	小数点が1つ以下の数値を入力します。小数点を1つのみ使用した場合は、その小数点およびその数値の小数部を削除します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50010;
FRM-50010: 通貨フォーマットは、[+-]9999999.99です。

原因:	MoneyまたはRmoney項目に無効な値を入力しました。

処置:	有効値を入力します。この値には、0（ゼロ）またはドル数、そしてその後に小数点とセント2桁が必要です。この数値の前に正符号（+）またはマイナス符号（-）を付けられます。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50011;
FRM-50011: 月名が無効です。

原因:	日付フィールドに無効な月名を入力しました。

処置:	有効な月名を入力します。Form Builderでは、月名の最初の3文字を認識します。たとえば、JANはJanuary、JUNはJuneを表します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50012;
FRM-50012: 日付は<書式>のような書式で入力しなければなりません。

原因:	無効または不正確な書式の日付が入力されました。

処置:	適切な書式の日付を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50013;
FRM-50013: +または-は先頭になければいけません。

原因:	正符合（+）または負符号（-）が誤った位置に入力されました。

処置:	正符合（+）または負符合（-）を先頭に入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50014;
FRM-50014: 指数が間違っています。

原因:	指数を受け入れない項目に指数が入力されました。

処置:	指数のない値を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50016;
FRM-50016: 正しい文字は0～9、-、+、Eです。

原因:	数値項目に受け入れられない文字を入力しました。

処置:	有効な数値を入力します。有効な数値とは、各桁に0～9の数字を使用したものです。数値の先頭には、正（+）または負（-）の符号を付けることができます。メッセージで許容されていれば、その数値には正負符号の前以外の位置に小数点を1つ付けられます。Eを使用すると科学表記法を指定できます。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50017;
FRM-50017: 時間は0～23の間の値でなければいけません。

原因:	無効な時間を入力しました。

処置:	有効な時間を入力します。Form Builderでは、24時間ベ－スで時間を記録します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50018;
FRM-50018: 分は00～59の間の値でなければいけません。

原因:	無効な分を入力しました。

処置:	00～59の値を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50019;
FRM-50019: 秒は00～59の間の値でなければいけません。

原因:	無効値を入力しました。

処置:	00～59の値を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50020;
FRM-50020: 指数がありません。

原因:	指数を入力していません。

処置:	指数を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50021;
FRM-50021: 日付は<書式>のような書式で入力しなければなりません。

原因:	無効または不正確な書式の日付が入力されました。

処置:	適切な書式の日付を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50022;
FRM-50022: 時間は<書式>のような書式で入力しなければなりません。

原因:	無効または不正な書式の時間が入力されました。

処置:	適切な書式で時間を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50023;
FRM-50023: 日付は<書式>のような書式で入力しなければなりません。

原因:	無効または不正確な書式の日付が入力されました。

処置:	適切な書式の日付を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50024;
FRM-50024: スペースは、先頭のみで使用できます。

原因:	スペースの混じったデータを入力しました。

処置:	スペースの混じっていないデータを再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50025;
FRM-50025: 日付/時間は<書式>のような書式で入力しなければなりません。

原因:	無効または不正な書式の日付および時間が入力されました。

処置:	日付および時間を適切な書式で再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50026;
FRM-50026: 日付は<書式>のような書式で入力しなければなりません。

原因:	無効または不正確な書式の日付が入力されました。

処置:	適切な書式の日付を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50027;
FRM-50027: 与えられたデータ型の書式マスクが無効です。

原因:	テキスト項目に割り当てた書式マスクが、このテキスト項目のデータ型とは非互換です。

処置:	そのテキスト項目に新しい書式マスクを割り当てます。詳細は、項目の書式マスクのヘルプを参照してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50028;
FRM-50028: 書式マスクはこのデータ型では使用できません。

原因:	LONG型、IMAGE型、GRAPHICS型は、書式マスクをサポートしていません。

処置:	LONG型、IMAGE型、GRAPHICS型には書式マスクの作成を行わないでください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50029;
FRM-50029: 科学表記法の小数点より前の桁数が多すぎます。

原因:	科学表記法を使用して数値を指定しましたが、小数点より前の桁数が2つ以上あります。

処置:	科学表記法を使用して数値を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50045;
FRM-50045: 0時を過ぎた秒数が時間と合いません。

原因:	入力された時間の秒が深夜0時を過ぎています。この時間は許容範囲ではありません。

処置:	時間と深夜0時を過ぎた秒の一致を確認するか、深夜を過ぎた秒を指定せずに書式マスクを使用します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-50048;
FRM-50048: 新しいパスワードが一致しません。同じパスワードを入力してください。

原因:	「新しいパスワード」および「新しいパスワードの確認」フィールドで異なる文字列が入力されました。

処置:	「新しいパスワード」および「新しいパスワードの確認」フィールドに同一の値を再入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-90925;
FRM-90925: コマンド・ラインの引数が多すぎます。

原因:	コマンド・ライン上に指定された引数が多すぎます。

処置:	コマンドを再入力します。


FRM-90926;
FRM-90926: コマンド・ラインでパラメータが重複しています。

原因:	コマンド・ライン上で2つの同一パラメータが入力されました。

処置:	入力したコマンドを訂正し、再入力します。


FRM-90927;
FRM-90927: コマンド・ラインのパラメータが不明です。

原因:	コマンド・ライン上に不明なパラメータが指定されました。

処置:	コマンド・ラインをチェックし、必要に応じて編集します。


FRM-90928;
FRM-90928: コマンド・ラインではキーの後がパラメータの位置です。

原因:	パラメータがコマンド・ラインに正しい順序で並んでいないか、パラメータまたは'='符号が不足しています。

処置:	必要に応じてコマンド・ラインを訂正し、再入力します。


FRM-90929;
FRM-90929: コマンド・ラインのパラメータ値が無効です。

原因:	コマンド・ライン上で無効なパラメータ値が指定されました。

処置:	コマンド・ラインをチェックし、必要に応じて編集します。


FRM-90930;
FRM-90930: コマンド・ラインのファイル・パラメータが無効です。

原因:	コマンド・ライン上で無効なファイル・パラメータを指定しました。

処置:	コマンド・ラインをチェックし、必要に応じて編集します。


FRM-90931;
FRM-90931: コマンド・ラインを処理中にエラーが発生しました。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-90932;
FRM-90932: コマンド・ラインのリスト値が無効です。

原因:	指定されたリスト値が無効です。

処置:	正しい値を指定し、再入力します。


FRM-90933;
FRM-90933: コマンド・ラインのリスト値が間違っています。

原因:	コマンド・ライン上に間違ったリスト値が指定されました。

処置:	コマンド・ラインをチェックし、再入力します。


FRM-91010;
FRM-91010: Module_AccessパラメータはFILEまたはDATABASEでなければいけません。

原因:	Module_Accessに指定されたパラメータが、FILEまたはDATABASEではありません。

処置:	Module_AccessパラメータにFILEまたはDATABASEを指定します。


FRM-91017;
FRM-91017: Module_Type パラメータはFORM、MENU、LIBRARY、PECSのいずれかにする必要があります。

原因:	Module_Typeに指定されたパラメータが、FORM,、MENU、LIBRARYまたはPECSではありません。

処置:	 Module_TypeパラメータにFORM,、MENU、LIBRARYまたはPECSを指定します。


FRM-91100;
FRM-91100: 内部エラー: 共有コンテキストを作成できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-91101;
FRM-91101: 内部エラー: 基本コンテキストを作成できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-91102;
FRM-91102: 内部エラー: コマンド・ラインをトークン化できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-91103;
FRM-91103: 内部エラー: メモリーが足りません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-91104;
FRM-91104: 内部エラー: エラーが不明です。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-91108;
FRM-91108: 内部エラー: PL/SQLを初期化できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-91109;
FRM-91109: 内部エラー: アプリケーションの起動に失敗しました。

原因:	ウィンドウ・システムを起動できません。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91110;
FRM-91110: 内部エラー: ファイル名 <ファイル名>が見つかりません。

原因:	リソース・ファイルが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91111;
FRM-91111: 内部エラー: ウィンドウ・システムの起動に失敗しました。

原因:	キャラクタ・モードで、ウィンドウ・システム上のForm Builderを実行しようとしています。

処置:	正しい実行可能プログラムを指定します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91112;
FRM-91112: 内部エラー: Resource Managerの起動に失敗しました。

原因:	リソース・ファイルが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91113;
FRM-91113: 内部エラー: デフォルト・リソース・ファイル名を取得できません。

原因:	リソース・ファイルが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91115;
FRM-91115: 内部エラー: 表のバインドで失敗しました。

原因:	キー・マッピングが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91116;
FRM-91116: 内部エラー: Oracle*Imageの起動に失敗しました。

原因:	リソース・ファイルが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91117;
FRM-91117: 内部エラー: フォントMETRICの初期化に失敗しました。

原因:	リソース・ファイルが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91118;
FRM-91118: 内部エラー: ルート・ウィンドウの初期化に失敗しました。

原因:	ルート・ウィンドウが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91119;
FRM-91119: Oracle*VGSの起動に失敗しました。

原因:	VGSコンテキストを起動できません。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91120;
FRM-91120: 内部エラー: NLSキャラクタ・セットをロードできません。

原因:	指定されたNLSキャラクタ・セットをロードできませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91121;
FRM-91121: 内部エラー: キュー・カード・ビューアを起動できません。

原因:	キュー・カード・ビューアを起動できませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91122;
FRM-91122: 内部エラー: 文字列コンテキストを作成できません。

原因:	文字列コンテキストを起動できませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91123;
FRM-91123: 内部エラー: クォーック・マネージャを起動できません。

原因:	クォーック・マネージャを起動できませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-91124;
FRM-91124: 警告: ORAFORMS_DECIMAL_PREFIXに<環境変数値>が指定されています。0（ゼロ）または' '（空文字列）を指定してください。

原因:	環境変数ORAFORMS_DECIMAL_PREFIXに無効な値が指定されました。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1.  ORAFORMS_DECIMAL_PREFIXを0と指定して、アプリケーション内で書式マスクなしで表示される数値の先頭が小数点の場合、その前に0が来るようにします。

2.  ORAFORMS_DECIMAL_PREFIXを ' ' （空の文字列）と指定します。

3.  変数値を指定しません。


FRM-91125;
FRM-91125: 内部エラー: ブラウザ・レイヤーを起動できません。

原因:	ブラウザ・レイヤーを起動できません。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-10063;
FRM-10063: ヘルプ・ファイルが見つからないか、壊れています。

原因:	Form Builderがヘルプ・ファイルを見つけられないか、ロードできません。

処置:	現在の環境をチェックし、ヘルプ・ファイルへのパスをチェックします。必要であれば、DBAに連絡してください。


FRM-91500;
FRM-91500: ビルドを開始/完了できません。

原因:	リソース・ファイルが見つかりませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-91506;
FRM-91506: データベースへのライブラリ･モジュールの挿入はサポートされていません。

原因:	ライブラリ・モジュールをデータベースに挿入することができません。

処置:	ライブラリ・モジュールをファイル・システムに保存します。


FRM-91507;
FRM-91507: 内部エラー: ライブラリを生成できません。

原因:	内部エラーにより、ライブラリを生成できません。

処置:	このエラーは、次の理由のいずれかにより発生しました。

ファイル・システムがいっぱいです。

PLX ファイルは読取り専用または別のファイルで使用中です。

処置:	それ以外の場合には、サポート担当に連絡してください。


FRM-99999;
FRM-99999: エラー<エラー番号>が発生しました。このエラーに関する情報は、リリース・ノート・ファイル（relnotes）を参照してください。

原因:	エラーが発生しました。このエラーは、リリース・ノート・ファイルで説明されています。

処置:	リリース・ノート・ファイルを参照してください。


FRM-99999;
FRM-99999: エラー<エラー番号>が発生しました。このエラーに関する情報は、リリース・ノート・ファイル（relnotes）を参照してください。

原因:	エラーが発生しました。このエラーは、リリース・ノート・ファイルで説明されています。

処置:	リリース・ノート・ファイルを参照してください。


FRM-10000;
FRM-10000: 項目上で妥当性チェック・エラーが発生しました。

原因:	無効な項目定義を適用しようとしました。

処置:	項目のプロパティ設定を変更し、項目の定義を有効にします。


FRM-10001;
FRM-10001: 内部エラー: TOS。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10002;
FRM-10002: 現行モジュールが保存できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10003;
FRM-10003: ファイルからモジュールを取出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10004;
FRM-10004: 一意および有効な値を入力してください。

原因:	無効値を入力しました。

処置:	値を有効値に変更します。


FRM-10005;
FRM-10005: 値が必要です。

原因:	値を入力せずに、フィールドを終了しようとしました。

処置:	値を入力します。


FRM-10006;
FRM-10006: 内部エラーが発生しました。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10007;
FRM-10007: 表にアクセスできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10008;
FRM-10008: 表を作成できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10009;
FRM-10009: オブジェクトが見つかりません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10010;
FRM-10010: 内部エラー: オブジェクトが挿入できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10011;
FRM-10011: 内部エラー: オブジェクトが削除できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10012;
FRM-10012: 内部エラー: メモリーがありません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10013;
FRM-10013: 複製オブジェクトが見つかりました。

原因:	モジュールをデータベースに保存中に内部システム・エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10014;
FRM-10014: この名前のモジュールはすでに存在しています。

原因:	モジュールをデータベースに保存中に内部システム・エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10015;
FRM-10015: 複製参照情報が見つかりました。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10016;
FRM-10016: 内部エラー: オブジェクト格納がクローズできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10017;
FRM-10017: 内部エラー: ロールバックできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10018;
FRM-10018: 内部エラー: 変更がコミットできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10019;
FRM-10019: 内部エラー: オブジェクト・ストアがオープンできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10020;
FRM-10020: モジュールが存在します。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10021;
FRM-10021: モジュールが見つかりません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10022;
FRM-10022: 内部エラー: オブジェクトが参照できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10023;
FRM-10023: 内部エラー: オブジェクト・ストアからオブジェクトを取出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10025;
FRM-10025: 列マッピング・オブジェクトを取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10027;
FRM-10027: 列仕様オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10029;
FRM-10029: ユーザー命名のリスト・オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10031;
FRM-10031: ラジオ・ボタン・オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10033;
FRM-10033: VGSオブジェクトを取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10034;
FRM-10034: 有効なモジュール名を入力してください。

原因:	データベースからモジュールをオープンしようとしたときに、内部システム・エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10035;
FRM-10035: モジュールが存在しません。

原因:	指定したモジュール名が存在しません。

処置:	モジュール名をチェックするか、他の名前を使用します。


FRM-10037;
FRM-10037: リレーションが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10038;
FRM-10038: 削除できません。オブジェクトはロックされています。

原因:	項目やキャンバスなど、アクティブなレイアウト・エディタによりロックされているオブジェクトを削除しようとしました。レイアウト・エディタで変更されたオブジェクトはロックされます。

処置:	そのオブジェクトのロックを外します。


FRM-10039;
FRM-10039: Form Builderを起動できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10040;
FRM-10040: 新規モジュールを編集取消しできません。

原因:	保存されていないモジュールの「ファイル」->「変更の破棄」が選択されました。このモジュールはまだ保存されていないので、回復元のバージョンがありません。

処置:	そのモジュールを保存せずにクローズしてから、新規モジュールをオープンします。


FRM-10041;
FRM-10041: データベースに接続しないと操作は無効です。

原因:	Form Builderがデータベースに接続されていなければ実行できない設計操作を実行しようとしました。

処置:	データベースにログオンし、接続します。


FRM-10042;
FRM-10042: これはForm Builderファイルではありません。

原因:	無効なForm Builder設計モジュールのファイルをオープンしようとしました。

処置:	フォーム（.FMB）またはメニュー（.MMB）、ライブラリ（.PLL）モジュールをオープンします。


FRM-10043;
FRM-10043: ファイルをオープンできません。

原因:	無効なForm Builder設計モジュールのファイルをオープンしようとしました。

処置:	フォーム（.FMB）またはメニュー（.MMB）、ライブラリ（.PLL）モジュールをオープンします。


FRM-10044;
FRM-10044: ファイルを作成できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10045;
FRM-10045:  データベースに接続できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10046;
FRM-10046: VGSオブジェクトが削除できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10047;
FRM-10047: 複数行のテキスト項目のみインポートが可能です。

原因:	単一行テキスト・フィールドまたは他の制御タイプにテキストをインポートしようとしました（テキストがインポートできるのは、複数行のテキスト項目のみです）。

処置:	なし。


FRM-10048;
FRM-10048: エクスポートは複数行のテキスト項目からしか使用できません。

原因:	単一行テキスト・フィールドまたは別の制御タイプからテキストをエクスポートしようとしました（テキストのエクスポートは、複数行のテキスト・フィールド以外からはできません）。

処置:	なし。


FRM-10049;
FRM-10049: 複数行のテキスト項目からしか操作できません。

原因:	複数行のテキスト・フィールド以外からは起動できないデフォルトの操作を起動しようとしました。

処置:	なし。


FRM-10050;
FRM-10050: 有効な値を入力してください。

原因:	無効な値を指定したか、必須フィールドが未入力のままです。

処置:	有効値を指定します。


FRM-10051;
FRM-10051: テキストのインポート中にエラーが発生しました。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10052;
FRM-10052:テキストのエクスポート中にエラーが発生しました。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10053;
FRM-10053: プリンタが使用できません。

原因:	指定したプリンタが使用中か、または接続されていません。

処置:	プリンタの接続状態をチェックするか、もう少し後で再試行します。


FRM-10054;
FRM-10054: PL/SQLライブラリ<ライブラリ名>に連結できません。

原因:	指定されたライブラリが他のユーザーによりロックされているか、またはライブラリ名が無効です。

処置:	ライブラリ名をチェックし、再試行します。


FRM-10056;
FRM-10056: ファイルに格納されているモジュール・タイプが正しくありません。

原因:	このファイルは、実行しようとしている操作に対応したモジュール・タイプではありません。

処置:	なし。


FRM-10057;
FRM-10057: この操作はユーザーが所有していないモジュール上では実行できません。

原因:	ユーザーが所有者となっていないデータベースのモジュールに、アクセス権限の取消しなどの操作を実行しようとしました。

処置:	なし。


FRM-10058;
FRM-10058: コピー/参照するオブジェクトが見つかりませんでした。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10059;
FRM-10059: ビルド前に、変更がPL/SQLライブラリに保存されませんでした。

原因:	変更内容の保存前にライブラリをコンパイルしようとしました。

処置:	変更内容を保存してから、ライブラリをコンパイルします。


FRM-10060;
FRM-10060: 参照オブジェクトを取り出すには、データベースに接続する必要があります。

原因:	Form Builderがデータベースに接続されていないときに、オブジェクトを参照しようとしました。参照できるのは、データベースに格納されているモジュール内のオブジェクトのみです。

処置:	データベースにログオンし、接続します。


FRM-10061;
FRM-10061: PL/SQLライブラリ・ファイルをスクリプト/解析できません。

原因:	ライブラリ・ファイルを解析またはスクリプトしようとしました。

処置:	ライブラリ・ファイルを解析またはスクリプトしないでください。


FRM-10062;
FRM-10062: 終了する前にモーダル･ウィンドウをクローズしてください。

原因:	システムは、モーダル・ウィンドウへのユーザー応答を取得できませんでした。

処置:	モーダル・ウィンドウに応答してから、終了します。


FRM-10064;
FRM-10064: リソース・ファイルからオブジェクトをロードできません。

原因:	リソース・ファイルの不良、メモリー上の問題またはその他のリソースの問題があります。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-10065;
FRM-10065: 開発環境（DE）の初期化に失敗しました。

原因:	システムがリソースを見つけられないなどの理由により、開発環境を初期化できませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-10066;
FRM-10066: モジュールを作成できません。

原因:	システムが必要なリソースを見つけられませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-10067;
FRM-10067: モジュールをロックできません。

原因:	このモジュールは現在、他のユーザーがオープンしています。

処置:	モジュールが解放されるまで待機するか、このモジュールのユーザーに終了してもらいます。


FRM-10068;
FRM-10068: モジュールのロック解除ができません。

原因:	このモジュールは他のユーザーがロックしています。

処置:	そのユーザーがモジュールのロック解除を行う必要があります。


FRM-10069;
FRM-10069: 現在作業中のPL/SQLライブラリ・モジュールを切り離せません。

原因:	作業中のライブラリを切り離そうとしました。

処置:	作業中のライブラリを切り離さないでください。


FRM-10070;
FRM-10070: 現行PL/SQLライブラリの連結ライブラリ情報をロードできません。

原因:	Oracle Forms 4.0のライブラリ・モジュールをロードしようとしましたが、Oracle Formsでは、そのモジュールをロードできませんでした。

処置:	ライブラリがForms 4.0でロードできることを確認します。これが可能な場合は、DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10071;
FRM-10071: 内部エラー: リソース・ファイル<ファイル名>をオープンできません。

原因:	リソース・ファイルが見つかりません。

処置:	Form Builderを再インストールするか、サポート担当に連絡してください。


FRM-10072;
FRM-10072: 内部エラー: メニュー定義<メニュー定義名>をオープンできません。

原因:	メニューのリソース定義が見つかりません。

処置:	Form Builderを再インストールするか、サポート担当に連絡してください。


FRM-10074;
FRM-10074: PL/SQLライブラリのスクリプト・ファイルをビルドできません。

原因:	ライブラリ・ファイルの読込み時にエラーが発生しました。

処置:	スクリプト処理中に検出されたエラーを修正します。


FRM-10075;
FRM-10075: スクリプト・ファイルからPL/SQLライブラリをビルドできません。

原因:	ASCIIライブラリ・ファイルをライブラリ形式に変換できません。

処置:	変換処理中に検出されたエラーを修正します。


FRM-10076;
FRM-10076: 入力された値はスペースに応じて短くされます。

原因:	フィールドに入りきらない長い文字列を入力しました。

処置:	その文字列の長さを短くします。


FRM-10077;
FRM-10077: 日本語化する文字列をNXファイルに抜き出せません。

原因:	NXファイルの文字列を日本語化するときに内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10078;
FRM-10078: NXファイルから日本語文字列のマージはできません。

原因:	NXファイルの文字列を日本語化するときに内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10080;
FRM-10080: ソース制御サービスは、このマシンにインストールされていません。

原因:	Form Builderのソース制御サービスが、使用しているマシンにインストールされていません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10081;
FRM-10081: <ファイル名>（モジュール'<モジュール名>'中）を取り出せません。

原因:	退避処理中に内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10082;
FRM-10082: <ファイル名>を保存できません。

原因:	退避処理中に内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10083;
FRM-10083: 参照オブジェクトのモジュール<モジュール名>を検索/オープンできません。

原因:	フォーム・モジュールを含むファイルが見つからないか、またはデータベースへのログオン用ユーザーIDが間違っています。

処置:	このフォーム・モジュールのあるファイルがローカル・ディレクトリの中、または検索パスFORMS50_PATHの下にあることを確認します。また、正しいユーザーIDを使用してデータベースにログオンしているか確認します。


FRM-10084;
FRM-10084: モジュールはForm Builderファイルの古いバージョンのようです。

原因:	参照するモジュールが最新のForm Builder形式になっていません。

処置:	参照するファイルをロードし、最新のForm Builder形式で保存します。


FRM-10085;
FRM-10085: モジュールの情報を読み込めません｡

原因:	オープンしようとしたファイルがForm Builderファイルでないか、破壊されています。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10086;
FRM-10086: ファイルはすでにオープンされています。

原因:	すでにオープンされているファイルをオープンしようとしました。

処置:	なし。


FRM-10087;
FRM-10087: ライブラリをコンパイルできません。

原因:	ライブラリはコンパイルできません。

処置:	なし。


FRM-10088;
FRM-10088: ライブラリが実行できません。

原因:	ライブラリが実行できません。

処置:	なし。


FRM-10089;
FRM-10089: Form Builderからはメニューを実行できません。

原因:	メニュー・モジュールを選択した状態で「実行」ボタンをクリックしました。

処置:	フォーム・モジュールを選択してから、「実行」ボタンをクリックします。


FRM-10090;
FRM-10090: モジュールをデータベースに保存できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10091;
FRM-10091: スクリプト/解析ファイルを作成できません。

原因:	内部エラーです。変換処理中にエラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10092;
FRM-10092: 古いモジュールを現行のフォーマットに変換できません。

原因:	Oracle Forms 4.0構造体をOracle Forms 4.5構造体に変換する際に、内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10093;
FRM-10093: PL/SQLソース・コードがありません。

原因:	PL/SQLソース・コードのないトリガーを作成しました。

処置:	トリガーにPL/SQLソース・コードを追加するか、そのトリガーを削除します。


FRM-10094;
FRM-10094: 式をコンパイルできませんでした。

原因:	「式」プロパティで指定されるPL/SQL式をコンパイルできませんでした。

処置:	PL/SQL式に構文エラーがないかチェックし、再コンパイルします。


FRM-10095;
FRM-10095: <ファイル名>の<ファイル名>:<行数>での確定に失敗しました。

原因:	内部矛盾が検出されました。

処置:	サポート担当に連絡し、注意しながら先に進みます。


FRM-10096;
FRM-10096: キュー・カード・ファイルをロードできません。

原因:	Form Builderがキュー・カード・ファイルをロードできませんでした。存在しないか、壊れています。

処置:	Form Builderを再インストールするか、サポート担当に連絡してください。


FRM-10097;
FRM-10097: クイック・ツアー・ファイルをロードできません。

原因:	Oracle Formsではクイック・ツアー・ファイルをロードできませんでした。存在しないか、壊れています。

処置:	Form Builderを再インストールするか、サポート担当に連絡してください。


FRM-10098;
FRM-10098: オブジェクト・ライブラリにモジュール全体を配置できません。

原因:	Form Builderモジュール全体をオブジェクト・ライブラリに配置しようとしました。

処置:	オブジェクト・ライブラリに配置できるのは個々のオブジェクトのみです。


FRM-10099;
FRM-10099: オブジェクトをスマートクラスで使用できません。この名前のオブジェクトはすでに存在します。

原因:	同一名の別のオブジェクトと対立するオブジェクトをスマート・クラスで実行しようとしました。

処置:	既存オブジェクトを改名します。


FRM-10100;
FRM-10100: ファイル名を入力しなければなりません。

原因:	有効なファイル名の指定が必要な操作を実行しようとしました。

処置:	有効なファイル名を指定します。


FRM-10101;
FRM-10101: モジュールをビルドできません。

原因:	このモジュールは、エラーがあるため作成されませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10102;
FRM-10102: PL/SQLライブラリ<ライブラリ名>に連結できません。このライブラリの連結は、モジュールが保存されると失われます。

原因:	指定されたライブラリが他のユーザーによりロックされているか、またはライブラリ名が無効です。

処置:	ライブラリ名をチェックし、再試行します。


FRM-10103;
FRM-10103: 新しいバージョンにアップグレードしていない場合、このフォームをスクリプトできません。

原因:	内部エラーです。新しいバージョンにアップグレードしていない場合、バージョン5.0.0.0.0～5.0.4.8.3のフォームをスクリプトできません。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10150;
FRM-10150: 作業環境の保存中にエラーが発生しました。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10200;
FRM-10200: 再入力したパスワードが新しいパスワードと一致しません。

原因:	再入力したパスワードが新しいパスワードと異なります。

処置:	再入力したパスワードと新しいパスワードとを一致させます。


FRM-10201;
FRM-10201: パスワード＜パスワード名＞を変更できません。

原因:	パスワードを変更中に、データベース・エラーが発生しました。

処置:	処置は不要です。DBAに発生したデータベース・エラーを知らせます。


FRM-10250;
FRM-10250: 削除操作のモジュール・タイプを指定してください。

原因:	モジュールの命名が誤っています。

処置:	モジュール名をチェックし、それを正しく入力します。


FRM-10275;
FRM-10275: 宛先モジュールがすでに存在しています。

原因:	データベース内のモジュールの名前を、既存モジュールと重複する名前に改名しようとしました。

処置:	モジュールに一意の名前を指定します。


FRM-10325;
FRM-10325: モジュール・タイプが無効です。

原因:	誤ったファイル拡張子が指定されました。

処置:	正しい拡張子（.FMX、.MMXまたは.LIB）を使用します。


FRM-10326;
FRM-10326: モジュール所有者のアクセス権限を取り消せません。

原因:	モジュール所有者の設計権限を取り消そうとしました。モジュール所有者と識別されるユーザーは常にそのモジュールにアクセスできます。

処置:	なし。


FRM-10327;
FRM-10327: モジュールの所有者のみがモジュール・アクセスを変更できます。

原因:	所有権のないモジュールにアクセス権限を付与または取り消そうとしました。

処置:	処置は不要です。そのモジュールへのアクセス権限を変更するには、DBAまたはそのモジュールの所有者に連絡してください。


FRM-10328;
FRM-10328: このモジュールへのアクセスは変更できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10329;
FRM-10329: ユーザー名を入力してください。

原因:	Form Builderは、有効なユーザー名を必要とします。

処置:	有効なユーザー名を入力します。


FRM-10350;
FRM-10350: ユーザーにこの操作を実行する権限はありません。

原因:	アクセス権限のない操作を実行しようとしました。

処置:	この操作を実行する場合は、DBAに連絡してアクセス権限を取得してください。


FRM-10400;
FRM-10400:  Report Builderをオープンできません。

原因:	Form Builderは、Report Builderを起動できませんでした。

処置:	Report Builderを別プロセスとして起動します。


FRM-10401;
FRM-10401: 有効なデータ・ブロック名が必要です。

原因:	ダイアログにデータ・ブロック名を入力していません。

処置:	データ・ブロック名を入力してから、ダイアログの受入れまたは取消しを行います。


FRM-10651;
FRM-10651: 表のリストを取り出せません。

原因:	Form Builderは表のリストを取り出せません。

処置:	データベース接続をチェックするか、DBAまたはサポート担当に連絡します。


FRM-10700;
FRM-10700: 置換オブジェクトは、宛先モジュールに存在しません。

原因:	「オブジェクト・オプション・コピー」ダイアログで指定した名前が、宛先モジュールに、対応するオブジェクト・タイプとして存在しません。

処置:	ダイアログ内の「選択」ボタンをクリックすると、宛先モジュールに適切なオブジェクト・タイプが表示されます。


FRM-10725;
FRM-10725: リソース・ファイルからのウィザードのロードに失敗しました。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10750;
FRM-10750:  表名が必要です。

原因:	ウィザードのこのページを離れる前に、表名の入力が必要です。

処置:	表名を入力するか、「参照」をクリックしてデータベース内の表を検索します。


FRM-10751;
FRM-10751: 少なくともデータベース列を1つ選択してください。

原因:	ウィザードのこのページを離れるには、「データベース項目」リストのフィールドに最低1つの列が表示されていることが必要です。

処置:	「使用可能な列」リストから「データベース項目」リストのフィールドに1つ以上の列を移動します。


FRM-10752;
FRM-10752: ウィザードでは一度に１つのデータ・ブロックしか変更できません。

原因:	オブジェクト・ナビゲータで2つ以上のデータ・ブロックが選択されているときに、データ・ブロック・ウィザードを起動しました。このウィザードでは、一度に1つのデータ・ブロックしか変更できません。

処置:	データ・ブロック・ウィザードを起動するときは、まずオブジェクト・ナビゲータで選択されているデータ・ブロックが1つのみであるか確認してください。


FRM-10753;
FRM-10753: マスター・データ・ブロック<データ･ブロック名>に対する結合条件が無効です。

原因:	データ・ブロックの更新中に、データ・ブロック・ウィザードが、与えられたマスター・データ・ブロックとの無効な結合条件を検出しました。

処置:	与えられたマスター・データ・ブロックと適合するリレーション・オブジェクトを見つけ、結合条件を訂正してから、データ・ブロック・ウィザードを再起動します。


FRM-10754;
FRM-10754: マスター・データ・ブロック<データ･ブロック名>に対して2つ以上結合しようとしています。

原因:	データ・ブロックの更新中に、そのデータブロックが与えられたマスター・データ・ブロックに1回以上結合していることをデータ・ブロック・ウィザードが検出しました。これは通常の場合には遭遇しない内部エラーです。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 1つのリレーション・オブジェクトのみがマスター・データ・ブロックをディテール・データ・ブロックにリンクしていることを確認します。

2. DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10755;
FRM-10755: マスター・データ・ブロック<データ･ブロック名>への結合条件がありません。

原因:	与えられたマスター・データ・ブロックへの結合条件が存在しないと、ウィザードのこのページを抜けられません。

処置:	「ディテール項目」および「マスタ項目」ポップリストを使用して、与えられたマスター・データ・ブロックへの結合条件をセットアップします。


FRM-10756;
FRM-10756: 表<表名>の制約の取出しでエラーが発生しました。

原因:	データ・ブロック・ウィザードが、与えられた表に対する制約を取り出すとき、内部エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10757;
FRM-10757: マスター・データ・ブロックが使用不可です。

原因:	マスター/ディテール・リレーションの定義に使用可能なデータ・ブロックがありません。

処置:	「自動結合データ・ブロック」チェックボックスのチェック状態により、アクションが異なります。

1. チェックされている場合、可能性のあるマスター・データ・ブロックは、現行のブロックの実表上の外部キーにより参照されている表に基づくもののみです。

2. チェックされていない場合、フォーム内のデータ・ブロックはすべてマスター・データ・ブロックとなり得るが、結合条件を手動で入力する必要があります。


FRM-10758;
FRM-10758: このディテール・データ・ブロックには、結合列<項目名>に基づく項目がありません。

原因:	このデータ・ブロック・ウィザードは、外部キー制約情報を使用して、現データ・ブロックと選択済みマスター・データ・ブロック間の結合条件を自動的にセットアップしようとしています。しかし、この外部キー制約中にある列の1つが、現データ・ブロック内の項目として表示されません。

処置:	このウィザードの「データ・ブロック・ウィザード」ページに戻り、現データ・ブロックを必須マスター・データ・ブロックにリンクするのに必要なすべての列が、「データベース項目」リストに表示されるようにします。


FRM-10759;
FRM-10759: 結合列<項目名>に基づく項目がマスター・データ・ブロック<データ･ブロック名>にありません。

原因:	このデータ・ブロック・ウィザードは、外部キー制約情報を使用して、現データ・ブロックと選択済みマスター・データ・ブロック間の結合条件を自動的にセットアップしようとしています。しかし、外部キー制約中にある列の1つが、選択済みマスター・データ・ブロック内の項目として表示されません。

処置:	ウィザードを離れてから、現データ・ブロックをマスター・ブロックにリンクするのに必要な項目がマスター・データ・ブロックの項目として表示されるようにします。


FRM-10760;
FRM-10760: ストアド・プロシージャの記述中にエラーが発生しました。

原因:	内部システム･エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-10761;
FRM-10761: ウィザードは単一の表または一連のプロシージャに基づくデータ・ブロックのみを変更できます。

原因:	データ・ブロックの変更中に、データ・ブロック・ウィザードが、サポートしていない組合せのデータ・ブロック・プロパティを見つけました。

処置:	そのデータ・ブロックが次のいずれかを基礎とするものか確認します。

1. 単一の表（「問合せデータ・ソース・タイプ」プロパティと「DMLデータ宛先タイプ」プロパティがともに「表」に設定され、同一の「問合せデータ・ソース名」プロパティと「DML宛先名」プロパティを持つ）。

2. ストアド・プロシージャのセット（「問合せデータ・ソース・タイプ」プロパティおよび「DMLデータ宛先タイプ」プロパティに「プロシージャ」を持つ）。


FRM-10762;
FRM-10762:  プロシージャ名が必要です。

原因:	ウィザードのこのページを離れるにはプロシージャ名の入力が必要です。

処置:	プロシージャ名を入力します。


FRM-10763;
FRM-10763: タイプがTABLEまたはREFCURSORの引数は、IN OUTでなければなりません。

原因:	タイプがTABLEまたはREFCURSORの引数（そのデータ・ブロックのデータの問合せに使用するプロシージャ用のもの）のモードはIN OUTであることが必要です。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択してデータ・ブロックに対するデータを問い合せます。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、引数モードをIN OUTに変更してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10764;
FRM-10764: タイプがTABLEまたはREFCURSORの引数がありません。

原因:	データ・ブロックのデータの問合せに使用するプロシージャには、タイプがTABLEまたはREFCURSORの引数が必要です。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択してデータ・ブロックに対するデータを問い合せます。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、プロシージャにタイプTABLEまたはREFCURSORの引数を追加してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10765;
FRM-10765: タイプがTABLEまたはREFCURSORの引数は1つのみ使用できます。

原因:	データ・ブロックのデータの問合せに使用するプロシージャには、タイプがTABLEまたはREFCURSORの引数が1つのみ使用できます。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択してデータ・ブロックに対するデータを問い合せます。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、プロシージャにタイプTABLEまたはREFCURSORの引数が1つのみ存在することを確認してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10766;
FRM-10766: タイプがRECORDの引数は使用できません。

原因:	使用しているデータ・ブロックのデータの問合せまたは挿入、更新、削除、ロックを行うプロシージャには、タイプがRECORDの引数は使用できません。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択して、データ・ブロックに対するデータの問合せ、挿入、更新、削除またはロックを行います。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、プロシージャにタイプRECORDの引数がないことを確認してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10767;
FRM-10767: 結果セット列を少なくとも1つ選択してください。

原因:	「データベース項目」リストに最低1つの結果セット列が表示されてからでないと、ウィザードのこのページを離れることができません。

処置:	「使用可能な列」リストから「データベース項目」リストに、1つ以上の結果セット列を移動します。


FRM-10768;
FRM-10768: タイプがTABLEの引数はINまたはIN OUTでなければなりません。

原因:	データ・ブロックのデータの挿入、更新、削除またはロックに使用するプロシージャのTABLE引数のモードは、INまたはIN OUTであることが必要です。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択して、データ・ブロックに対するデータの挿入、更新、削除またはロックを行います。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、引数モードをINまたはIN OUTに変更してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10769;
FRM-10769: タイプがTABLEの引数がありません。

原因:	データ・ブロックのデータの挿入、更新、削除またはロックに使用するプロシージャには、タイプがTABLEの引数を1つのみ使用します。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択して、データ・ブロックに対するデータの挿入、更新、削除またはロックを行います。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、プロシージャにタイプTABLEの引数を追加してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10770;
FRM-10770: タイプがTABLEの引数は1つのみ使用できます。

原因:	データ・ブロックのデータの挿入、更新、削除またはロックに使用するプロシージャには、タイプがTABLEの引数を1つのみ使用できます。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択して、データ・ブロックに対するデータの挿入、更新、削除またはロックを行います。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、プロシージャにタイプTABLEの引数が1つのみ存在することを確認してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10771;
FRM-10771: タイプがREFCURSORの引数は使用できません。

原因:	データ・ブロックのデータの挿入、更新、削除またはロックに使用するプロシージャには、タイプがREFCURSORの引数は使用できません。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 代替プロシージャを選択して、データ・ブロックに対するデータの挿入、更新、削除またはロックを行います。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、プロシージャにタイプREFCURSORの引数が存在しないことを確認してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10772;
FRM-10772: ファンクションの使用は許可されていません。

原因:	データ・ブロックのデータの問合せ、挿入、更新、削除またはロックに関数が指定されました。プロシージャ以外には、この目的に使用できません。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. プロシージャを選択して、データ・ブロックに対するデータの挿入、更新、削除またはロックを行います。

2. データ・ブロック・ウィザードを終了し、ファンクションをプロシージャに変換してから、ウィザードを再起動します。


FRM-10773;
FRM-10773: このディテール・データ・ブロックには、REF項目に基づく項目がありません。

原因:	このデータ・ブロック・ウィザードは、REFを使用して、現データ・ブロックと選択済みマスター・データ・ブロック間のリレーションを自動的にセットアップしようとしています。しかし、選択されたREFが、現データ・ブロック内の項目として表示されません。

処置:	プロシージャを選択して、データ・ブロックに対するデータの挿入、更新、削除またはロックを行います。データ・ブロック・ウィザードを終了し、ファンクションをプロシージャに変換してから、ウィザードを再起動すます。


FRM-10774;
FRM-10774: マスター・データ・ブロック＜データ・ブロック名＞ディテール項目が指定されていません。

原因:	ウィザードのこのページを離れるには、マスター・データ・ブロック＜データ・ブロック名＞のディテール項目が存在することが必要です。

処置:	「マスタ項目」ポップリストを使用して、与えられたマスター・データ・ブロックへのマスタ・ディテール条件をセットアップします。


FRM-10800;
FRM-10800: 少なくとも1つの表示項目を選択してください。

原因:	「表示項目」リストに項目が最低1つ表示されないと、ウィザードのこのページを出られません。

処置:	「使用可能な項目」リストからフィールド・ピッカーの「表示項目」リストに1つ以上の項目を移動します。


FRM-10801;
FRM-10801: レイアウトしている現行フォームにデータ・ブロックがありません。

原因:	レイアウトするデータ・ブロックがないので、レイアウト・ウィザードは起動できません。

処置:	レイアウト・ウィザードを起動する前に、そのフォームにデータ・ブロックがあるか確認します。


FRM-10802;
FRM-10802: ウィザードでは1度に1つの枠しか変更できません。

原因:	レイアウト・エディタ内で複数の枠が選択されているときに、レイアウト・ウィザードを起動しました。ウィザードは1度に1つの枠しか変更できません。

処置:	レイアウト・ウィザードを起動する前に、レイアウト・エディタ内で選択済みの枠が1つのみであるか確認します。


FRM-10803;
FRM-10803: 1つ以上の項目に負の幅/高さが設定されています。

原因:	表内の1つ以上の項目の幅または高さが負の値になっています。

処置:	表内の項目で、負の幅または高さの値を持つものがないか確認します。


FRM-10804;
FRM-10804: レコード間の距離は、0以上でなければなりません。

原因:	「レコード間の距離」に負の値が入力されました。

処置:	「レコード間の距離」を0または正の値に設定します。


FRM-10805;
FRM-10805: 表示レコードは0より大きくなければなりません。

原因:	「表示レコード」に1より小さい値が入力されました。

処置:	「表示レコード」を0より大きい値に設定します。


FRM-10850;
FRM-10850: 枠<枠名>には<レコード数>レコードしか表示できません。

原因:	与えられた枠には、要求されたレコードを表示できません。

処置:	アクションは必要ありません。この枠には、与えられた最大数のレコードが表示されます。枠内により多くのレコードを表示する場合には、プロパティ・パレットを使用してその枠の「拡大可能」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-10851;
FRM-10851: 枠<枠名>にはレイアウトを開始するための十分な水平スペースがありません。

原因:	指定された枠には、関連するデータ・ブロックのレイアウトを起動するのに十分な水平スペースがありません。

処置:	もっと多くの水平スペースが使用可能になるよう、その枠の幅を増やします。


FRM-10852;
FRM-10852: 枠<枠名>にはレイアウトを開始するための十分な垂直スペースがありません。

原因:	指定された枠には、関連するデータ・ブロックのレイアウトを起動するのに十分な垂直スペースがありません。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. もっと広い垂直スペースが使用できるように、その枠の高さを増やします。

2. レイアウト枠の「拡大可能」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-10853;
FRM-10853: 枠<枠名>で水平オーバーフローが発生しました。

原因:	レイアウトがその枠の境界から水平にオーバーフローしており、その枠の拡張が許可されていません。

処置:	もっと多くの水平スペースが使用可能になるようその枠の幅を増やすか、プロパティ・パレットを使用してその枠の「拡張可能」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-10854;
FRM-10854: 枠<枠名>で垂直オーバーフローが発生しました。

原因:	レイアウトがその枠の境界を越えて垂直にオーバーフローしており、その枠の拡張が許可されていません。

処置:	もっと多くの垂直スペースが使用可能になるようにその枠の高さを増やすか、プロパティ・パレットを使用してその枠の「拡張可能」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-10855;
FRM-10855: 枠<枠名>にはオブジェクト<オブジェクト名>に十分な水平スペースがありません。

原因:	与えられたオブジェクトの幅が大きすぎて、その枠の幅に納まりません。

処置:	オブジェクトの幅を縮めるか、枠の幅を広げます。


FRM-10900;
FRM-10900: ウィザードでは1度に1つの値リストしか変更できません。

原因:	オブジェクト・ナビゲータ内で複数の値リストが選択されているときに、値リストウィザードを起動しました。ウィザードは1度に1つの値リストしか変更できません。

処置:	値リストウィザードを起動する前に、オブジェクト・ナビゲータ内で選択済みの値リストが1つのみであるか確認します。


FRM-10901;
FRM-10901: 値リストにSQL問合せを入力してください。

原因:	SQL問合せを入力しないで、値リスト・ウィザードのこのページを離れようとしました。

処置:	値リスト（および基礎となるレコード・グループ）の作成に使用する、有効なSQL問合せを入力します。


FRM-10902;
FRM-10902: 無効なSQL問合せ＜問合せ名＞です。

原因:	入力されたSQL問合せが無効です。

処置:	問合せの構文をチェックし、エラーを修正します。


FRM-10903;
FRM-10903: 少なくとも1つのレコード・グループ列を選択してください。

原因:	ウィザードのこのページを離れるには、「データベース項目」リストのフィールドに最低1つの値リスト列が表示されていることが必要です。

処置:	「レコード･グループ」リストから「値リストの列」リストに、1つ以上の列を移動します。


FRM-10904;
FRM-10904: Query Builderを開始できません。

原因:	Form Builderは、Query Builderを起動できませんでした。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-10905;
FRM-10905: 次の戻り値は無効です。

原因:	ウィザードのこのページを離れる前に、無効な戻り値の修正が必要です。

処置:	有効な戻り値を入力します。有効な戻り値は、次のいずれかです。

1. 完全修飾項目名(<DATABLOCK-NAME>.<DATAITEM-NAME>)

2. フォーム･パラメータ(PARAMETER.<PARAMETER-NAME>)

3. PL/SQLグローバル変数 (GLOBAL.<VARIABLE-NAME>)


FRM-10906;
FRM-10906: 1つ以上の値リストの列に負の幅が設定されています。

原因:	1つ以上の表の値リストの列に負の幅が設定されています。

処置:	表内の列で、負の幅の値を持つものがないか確認します。


FRM-10907;
FRM-10907: 値リストのサイズまたは位置に負の値が設定されています。

原因:	1つ以上の値リストのサイズおよび位置の属性に負の値が設定されています。

処置:	値リストのサイズおよび位置の属性に負の幅の値を持つものがないか確認します。


FRM-10908;
FRM-10908: 取り出された行数は0以下です。

原因:	取り出された行数は0以下です。

処置:	取り出されたレコード数に0より大きい値を入力します。


FRM-10909;
FRM-10909: 値リスト・ウィザードを使用して、古い値リストを変更できません。

原因:	1つ以上の選択された値リストは古い値リストです。

処置:	値リスト・ウィザードを起動する前に、値リストをレコード・グループ・タイプに変換します。


FRM-11001;
FRM-11001: 文字セルの幅が無効です。

原因:	文字セル幅が0以下に設定されています。

処置:	文字セル幅を0より大きい整数に設定します。


FRM-11002;
FRM-11002:  文字セルの高さが無効です。

原因:	文字セル高さが0以下に設定されています。

処置:	文字セル高さを0より大きい整数に設定します。


FRM-11004;
FRM-11004: この名前のフォーム・モジュールはすでに存在します。

原因:	すでに使用中の名前でモジュールの改名を試行しました。

処置:	このモジュールの改名では他の名前を選択します。


FRM-11006;
FRM-11006: 現在のフォームは取出しできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11007;
FRM-11007:  フォーム名が無効です。

原因:	フォーム・モジュールに無効な名前を入力しました。

処置:	文字、数字、アンダースコアおよび#記号（ダッシュ、ピリオドまたは@は無効）の有効文字のみで構成されたフォーム・モジュール名を入力します。


FRM-11008;
FRM-11008: データ・ブロックが存在しません。

原因:	参照ブロックが存在しません。

処置:	ブロック名をチェックし、再試行します。


FRM-11009;
FRM-11009: カラー・パレット<カラー･パレット名>へのロードに失敗しました。

原因:	現在、おそらく、編集可能なカラー・パレットで作業していて、新規フォームを起動、またはフォームをオープンしようとしたと思われます。

処置:	共有可能なカラー・モードに変更し、Form Builderを再起動します。


FRM-11010;
FRM-11010: カラー・パレット<カラー・パレット名>の保存に失敗しました。

原因:	現在、おそらく、編集可能なカラー・パレットで作業していて、新規フォームを起動、またはフォームをオープンしようとしたと思われます。

処置:	共有可能なカラー・モードに変更し、Form Builderを再起動します。


FRM-11201;
FRM-11201: 表示レコード数が無効です。

原因:	「表示レコード」プロパティに無効な値またはブランクが入力されました。

処置:	有効値を入力します。「表示レコード」は、次に示す値の1つを入力してください。

1. 整数。

2. 正の値。

3. バッファリングされたレコード数以下の値。


FRM-11204;
FRM-11204: この名前のデータ・ブロックがすでに存在します。

原因:	「ブロック名」プロパティで指定した名前を持つブロックがすでにアクティブ・フォーム内にあります。

処置:	アクティブ・フォーム内のすべてのブロックの中で一意のブロック名を入力します。


FRM-11206;
FRM-11206: データ・ブロックを取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11208;
FRM-11208: コピー/参照データ・ブロック<ブロック名>を取得できません。

原因:	指定されたブロックがデータベース内に存在しません。

処置:	ブロック名をチェックし、再試行します。


FRM-11304;
FRM-11304: 有効なX座標が必要です。

原因:	「X位置」プロパティがブランクになっているか、負数を指定しています。

処置:	「Ｘ位置」プロパティはキャンバスにおける項目の左上隅の位置を指します。


FRM-11305;
FRM-11305: 有効なY座標が必要です。

原因:	「Y位置」プロパティがブランクになっているか、負数を指定しています。

処置:	「Y位置」プロパティに負でない数値を入力します。「Ｙ位置」プロパティはキャンバスにおける項目の左上隅の位置を指します。


FRM-11306;
FRM-11306: 有効な幅の座標が必要です。

原因:	「幅」プロパティがブランクになっているか、負数を指定しています。

処置:	現フォーム座標単位で項目の幅を指定するには「幅」プロパティに非負数を入力します。


FRM-11307;
FRM-11307: 有効な高さの座標が必要です。

原因:	「高さ」プロパティがブランクになっているか、負数を指定しています。

処置:	現フォーム座標単位で項目の高さを指定するには「高さ」プロパティに非負数を入力します。


FRM-11310;
FRM-11310: 現行の項目/データに対して最大長が無効です。

原因:	入力した項目の最大長が無効です。

処置:	現項目タイプにより、次のアクションを取ります。

1. イメージ項目の場合、「最大長」プロパティを1024以上に設定します。

2. イメージ項目以外の場合、「最大長」プロパティを1以上に設定します。

3. Char項目の場合、「最大長」プロパティの最大値は32767（32K）です。


FRM-11312;
FRM-11312: この項目名は、現行データ・ブロックにすでに存在します。

原因:	指定した名前はすでに使用中です。

処置:	一意の項目名を入力します。


FRM-11314;
FRM-11314: ファイルから項目が取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11319;
FRM-11319: 問合せ長は､0か最大値以上で､かつ65536（データ型に依存）より小さくなければなりません｡

原因:	「問合せ長」プロパティ設定が無効です。

処置:	「問合せ長」プロパティに有効長を入力します。0でなければ、「最大長」プロパティ値以上を入力します。


FRM-11323;
FRM-11323: 初期値が無効です。

原因:	ラジオ・グループまたはリスト項目、チェックボックスに指定された初期値が無効です。

処置:	初期値は、次のいずれかです。

1. 項目、パラメータ、順序またはグローバルな参照。

2. 「チェック時の値」の値に同じ（チェックボックスのみ）。

3. 「未チェック時の値」の値に同じ（チェックボックスのみ）。

4. 「チェック時の値」または「未チェック時の値」の値に同じ。ケース区別なし（チェックボックスのみ）。

5. 「NULL」。


FRM-11324;
FRM-11324: 値が無効です。

原因:	入力した値が有効範囲外です。

処置:	有効値を入力します。


FRM-11327;
FRM-11327: コピー/参照された項目<項目名>をデータ・ブロック<データ･ブロック名>で取得できません。

原因:	指定ブロック内に存在しない項目を指定しました。

処置:	ブロック名および項目名をチェックし、再試行します。


FRM-11328;
FRM-11328: 初期値が無効です;有効な書式は<書式>です。

原因:	値がデータ型と互換性がありません。

処置:	データ型と互換性のある値を入力してください。


FRM-11329;
FRM-11329: 他の値が無効です;有効な書式は<書式>です。

原因:	値がデータ型と互換性がありません。

処置:	データ型と互換性のある値を入力してください。


FRM-11330;
FRM-11330: 値が無効です;有効な書式は<書式>です。

原因:	値がデータ型と互換性がありません。

処置:	データ型と互換性のある値を入力してください。


FRM-11331;
FRM-11331: 上限値は、下限値よりも大きくなければなりません。

原因:	下限値が上限値より大きいです。

処置:	上限値が下限値より大きいか確認します。


FRM-11332;
FRM-11332:  値がデータ型と矛盾しています。

原因:	値がデータ型と互換性がありません。

処置:	データ型と互換性のある値を入力してください。


FRM-11400;
FRM-11400: この名前を持つPL/SQLはすでに存在しています。

原因:	同一名のコード・セグメントを2つ作成した可能性があります。

処置:	コード・セグメントを改名します。


FRM-11402;
FRM-11402: PL/SQLが取出しできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11403;
FRM-11403: PL/SQLコンテキストが初期化できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11404;
FRM-11404: プロシージャがロードできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11405;
FRM-11405: リソース・ファイルからプログラム単位ブラウザがロードできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11406;
FRM-11406: プログラム単位ブラウザが表示できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11407;
FRM-11407: PL/SQLエディタがロードできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11408;
FRM-11408: コピー/参照されたPL/SQL<PL/SQL名>を取得できません。

原因:	指定されたPL/SQLがデータベースに存在しません。

処置:	PL/SQL名をチェックし、再試行します。


FRM-11409;
FRM-11409: プログラム単位<プログラム単位>は、すでに別のウィンドウに表示されています。

原因:	プログラム単位は、PL/SQLエディタ・ウィンドウ以外では表示できません。

処置:	他のウィンドウからプログラム単位を表示します。


FRM-11410;
FRM-11410: メニュー項目<メニュー項目名>は、すでに別のウィンドウに表示されています。

原因:	メニュー項目は、1つのメニュー･エディタ・ウィンドウ以外では表示できません。

処置:	別のウィンドウでそのメニュー項目を表示します。


FRM-11411;
FRM-11411: メニュー<メニュー名>は、すでに別のウィンドウに表示されています。

原因:	メニュー起動コードは、PL/SQLエディタ・ウィンドウ以外では表示できません。

処置:	メニュー起動コードの表示を他のウィンドウで行います。


FRM-11412;
FRM-11412: <プログラム単位>のPL/SQLコードは、大きすぎて格納できません。

原因:	このプログラム単位は、大きすぎて単一のメモリー割当てに格納できません。

処置:	コードのカプセル化およびいくつかのプログラム単位に分割することにより、PL/SQLコードのサイズを縮小します。


FRM-11413;
FRM-11413:  <プログラム単位>のPL/SQLコードは、大きすぎて解読できません。<プログラム単位>は、より小さいプログラム単位にする必要があります。

原因:	プログラム単位が大きすぎて、単一のメモリー割当てでデコードできません。増分コンパイル機能を喪失する場合があります。

処置:	そのプログラム単位をいくつかの小さいプログラム単位に分割して、それぞれのプログラム単位を単一のメモリー割当てでデコードします。


FRM-11414;
FRM-11414: PL/SQLメニュー項目コードは、このメニュー項目には適用されません。

原因:	セパレータ・メニュー項目、あるいはコマンド・タイプが'NULL'または'メニュー'の場所にPL/SQLコードを入力できません。

処置:	異なるメニュー・タイプを選択します。


FRM-11504;
FRM-11504: この名前を持つトリガーはすでに存在しています。

原因:	同じタイプの既存のトリガーと同じ定義レベルでトリガーの定義が試みられました。

処置:	なし。


FRM-11507;
FRM-11507: ファイルからトリガーが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11508;
FRM-11508: この定義レベルでは、ビルトイン・トリガーは無効です。

原因:	無効な定義レベル（form-または block-、item-）でトリガー定義を試行しました。一定のトリガーは特定定義レベルでのみ有効です。

処置:	「オブジェクト」フィールドを変更して、有効定義レベルを指定します。詳細は、「トリガー定義レベル（trigger definition）」のヘルプを参照してください。


FRM-11510;
FRM-11510: フォーム<フォーム名>でコピーまたは参照されたトリガー<トリガー名>を取得できません。

原因:	指定トリガーが指定フォーム内に存在しません。

処置:	トリガーおよびフォーム名をチェックし、再試行します。


FRM-11511;
FRM-11511: データ・ブロック<データブロック名>でコピーまたは参照されたトリガー<トリガー名>を取得できません。

原因:	指定トリガーが指定ブロックにありません。

処置:	トリガー名およびブロック名をチェックし、再試行します。


FRM-11512;
FRM-11512: コピー/参照されたトリガー<トリガー名>を項目<項目名>（データ・ブロック<データ･ブロック名>）で取得できません。

原因:	指定トリガーが指定ブロック上の項目内に存在しません。

処置:	トリガー名、項目名およびブロック名をチェックし、再試行します。


FRM-11513;
FRM-11513: トリガー<トリガー名>は、すでに別のウィンドウに表示されています。

原因:	トリガーは、1つのPL/SQLエディタ・ウィンドウ以外では表示できません。

処置:	他のウィンドウでトリガーを表示します。


FRM-11601;
FRM-11601: ファイルからＶ２トリガーが取出しできません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11604;
FRM-11604: V2スタイルのトリガーをForm Builderで編集することはできません。

原因:	V2スタイル・トリガーは廃止され、編集できません。

処置:	V2スタイル・トリガーを新しいPL/SQLトリガーに置換します。


FRM-11701;
FRM-11701: この名前を持つ警告はすでに存在しています。

原因:	アクティブ・フォームに同一名が定義された警告がすでにあります。

処置:	その警告に一意の名前を入力します。


FRM-11703;
FRM-11703: ファイルから警告オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11706;
FRM-11706: コピー/参照された警告<警告名>を取得できません。

原因:	指定の警告がデータベースに存在しません。

処置:	警告名をチェックし、再試行します。


FRM-11801;
FRM-11801: この名前を持つエディタはすでに存在しています。

原因:	同一名がアクティブ・フォームに定義されたエディタがすでに存在します。

処置:	エディタに一意の名前を入力します。


FRM-11803;
FRM-11803: ファイルからエディタ・オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11804;
FRM-11804: コピー/参照されたエディタ<エディタ名>を取得できません。

原因:	指定されたエディタがデータベースに存在しません。

処置:	エディタ名をチェックし、再試行します。


FRM-11900;
FRM-11900: この名前を持つ値リストはすでに存在しています。

原因:	値リストに指定された名前が、同一フォームに定義された既存値リスト名と重複しています。

処置:	アクティブ・フォーム内の値リストの中で一意の有効名を入力します。


FRM-11901;
FRM-11901: 値リストの作成試行中にエラーが発生しました。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11903;
FRM-11903: ファイルから値リスト・オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-11905;
FRM-11905: select文で参照される項目がありません。

原因:	存在しない項目を選択しようとしています。

処置:	表をチェックし、select文を修正します。


FRM-11907;
FRM-11907: レコード・グループはフォーム内で存在しなければなりません。

原因:	「レコード・グループ」プロパティで指定されたレコード・グループが、アクティブ・フォーム内に存在しません。

処置:	既存のレコード・グループの名前を入力するか、新規レコード・グループを作成します。


FRM-11908;
FRM-11908: 項目名は有効でなければならず、かつそれがフォーム内で存在しなければなりません。

原因:	「戻り項目」プロパティに無効な値が含まれています。

処置:	「戻り項目」プロパティに有効値を入力します。有効値としては、アクティブ・フォーム内の項目の名前、グローバル変数の名前またはフォーム・パラメータの名前が含まれます。オブジェクト名のはじめにコロンを付けたり、オブジェクト名を引用符で囲まないでください。


FRM-11909;
FRM-11909: 有効な列表示幅が必要です。

原因:	値リスト内の1つ以上の列の「画面幅」プロパティがブランクになっているか、無効な数値を含んでいます。

処置:	各値リスト列の「画面幅」値を0（非表示列）または非負数値のいずれかに変更します。


FRM-11910;
FRM-11910: コピーまたは参照された値リスト<値リスト名>を取得できません。

原因:	指定された値リストがデータベースに存在しません。

処置:	値リスト名をチェックし、再試行します。


FRM-12000;
FRM-12000: この名前のレコード・グループは、すでに存在しています。

原因:	そのレコード・グループに指定された名前が、同一フォーム内に定義された既存のレコード・グループの名前と重複しています。

処置:	アクティブ・グループ内のレコード・グループの中で一意の有効名を入力します。


FRM-12001;
FRM-12001: レコード・グループを作成できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12003;
FRM-12003: レコード・グループ・オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12005;
FRM-12005: コピーまたは参照されたレコード・グループ<レコード・グループ>を取得できません。

原因:	指定されたレコード・グループがデータベースにありません。

処置:	レコード・グループ名をチェックし、再試行します。


FRM-12006;
FRM-12006: レコード・グループ名は必須入力であり、かつフォーム内で一意でなければなりません。

原因:	指定されたレコード・グループ名が正しくありません。

処置:	一意の名前を入力します。


FRM-12103;
FRM-12103: この名前のキャンバスがすでに存在しています。

原因:	キャンバスに指定された名前が、同一フォームに定義された既存キャンバスの名前と重複しています。

処置:	アクティブ・フォーム内のキャンバス・オブジェクトの中で一意の有効名を入力します。


FRM-12105;
FRM-12105: ファイルからキャンバス・オブジェクトを取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12107;
FRM-12107: コピー/参照されたキャンバス<キャンバス名>を取得できません。

原因:	指定されたキャンバス・ビューがデータベースに存在しません。

処置:	キャンバス・ビュー名をチェックし、再試行します。


FRM-12211;
FRM-12211: この名前を持つウィンドウはすでに存在しています。

原因:	このウィンドウに指定された名前が、同一フォームに定義された既存ウィンドウの名前と重複しています。

処置:	アクティブ・フォーム内のウィンドウの中で一意の有効名を入力します。


FRM-12213;
FRM-12213: ウィンドウ・オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12214;
FRM-12214: コピー/参照されたウィンドウ<ウィンドウ名>を取得できません。

原因:	指定されたウィンドウがデータベースに存在しません。

処置:	ウィンドウ名をチェックし、再試行します。


FRM-12301;
FRM-12301: 可視属性が取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12305;
FRM-12305: この名前を持つカラーは存在しません。

原因:	「フォアグラウンド・カラー」プロパティまたは「バックグラウンド・カラー」プロパティが無効です。

処置:	「フォアグラウンド・カラー」または「バックグラウンド・カラー」プロパティに有効カラー名を入力するか、これらのプロパティをブランクにします。


FRM-12306;
FRM-12306: この名前を持つパターンは存在しません。

原因:	「塗りパターン」プロパティが無効です。

処置:	「塗りパターン」プロパティに有効パターン名を入力するか、このプロパティをブランクにしておきます。


FRM-12307;
FRM-12307: 有効なフォント・サイズを入力しなければなりません（1-100）。

原因:	「フォント・サイズ」プロパティが無効です。

処置:	有効なフォント・サイズを入力するか、このプロパティをブランクにしておきます。


FRM-12308;
FRM-12308: コピー/参照された可視属性<可視属性名>を取得できません。

原因:	指定された可視属性がデータベースに存在しません。

処置:	可視属性名をチェックし、再試行します。


FRM-12400;
FRM-12400: この名前を持つメニュー・モジュールはすでに存在しています。

原因:	既存のメニュー・モジュール名を入力しました。

処置:	メニュー・モジュールの中で一意の有効名を入力します。


FRM-12402;
FRM-12402: ファイルからメニュー・モジュールが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12404;
FRM-12404:  項目<項目名>に共用メニュー＜共有メニュー名＞があります。

原因:	このバージョンでは共有メニューはサポートされていません。

処置:	コンパイルする前に複製またはサブクラス化されたメニューにアップグレードします。


FRM-12500;
FRM-12500: メニュー名は必須入力であり、かつフォーム内で一意でなければなりません。

原因:	メニューの「名前」フィールドを名前を入力せずに終了しようとしました。

処置:	メニュー名を入力します。


FRM-12502;
FRM-12502: メニューが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12504;
FRM-12504: コピー/参照されたメニュー<メニュー名>を取得できません。

原因:	指定されたメニューがデータベースに存在しません。

処置:	メニュー名をチェックし、再試行します。


FRM-12600;
FRM-12600: この名前を持つメニュー項目はすでに存在しています。

原因:	すでに存在するメニュー項目名を入力しようとしました。

処置:	そのメニュー項目に一意で、かつ有効な名前を入力します。


FRM-12602;
FRM-12602: ファイルからメニュー項目が取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12606;
FRM-12606: コピーまたは参照されたメニュー項目<項目名>をメニュー<メニュー名>で取得できません。

原因:	指定されたメニュー項目が指定されたメニューに存在しません。

処置:	メニュー名およびメニュー項目名をチェックし、再試行します。


FRM-12700;
FRM-12700: この名前を持つパラメータはすでに存在しています。

原因:	このパラメータに指定された名前が、同一モジュール内に定義された既存パラメータの名前と重複しています。

処置:	アクティブ・モジュール内のパラメータの中で一意の有効名を入力します。


FRM-12702;
FRM-12702: メニュー・パラメータが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12705;
FRM-12705: コピーまたは参照されたメニュー・パラメータ<パラメータ>を取得できません。

原因:	指定のメニュー・パラメータがデータベースに存在しません。

処置:	メニュー・パラメータ名をチェックし、再試行します。


FRM-12800;
FRM-12800: この名前を持つロールはすでに存在しています。

原因:	ロールに指定された名前がデータベース内の既存ロールと重複しています。

処置:	一意のロール名を入力します。


FRM-12802;
FRM-12802: メニュー・ロール・オブジェクトが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12900;
FRM-12900: この名前を持つパラメータはすでに存在しています。

原因:	パラメータに指定された名前が、現モジュール内の既存のパラメータ名と重複しています。

処置:	パラメータに一意で、かつ有効な名前を入力します。


FRM-12902;
FRM-12902: フォーム・パラメータが取り出せません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-12906;
FRM-12906: コピーまたは参照されたフォーム・パラメータ<パラメータ>を取得できません。

原因:	指定されたフォーム・パラメータがデータベースに存在しません。

処置:	フォーム・パラメータ名をチェックし、再試行します。


FRM-13000;
FRM-13000: 致命的なエラーが発生しました。

原因:	レイアウト・エディタ内で内部エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-13001;
FRM-13001: キャンバスを受け入れられません。

原因:	レイアウト・エディタ内で内部エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-13002;
FRM-13002: スタック・キャンバスおよびタブ・キャンバスはコンテント・キャンバス内に作成しなければなりません。

原因:	レイアウト・エディタ内で内部エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-13003;
FRM-13003: インプリメントされていないオブザーバ・イベントです。レイアウト・エディタをクローズして再度オープンしてください。

原因:	レイアウト・エディタ内で内部エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-13504;
FRM-13504: このキャンバスにはスタック・キャンバスがありません。

原因:	スタックしたビューのビューを選択しましたが、スタックしたビューが作成されていません。

処置:	このオプションは、スタックしたビューを定義してから選択します。


FRM-13005;
FRM-13005: このタイプのオブジェクトのレイアウト・エディタでのドロップはサポートされていません。

原因:	レイアウト・エディタ内で内部エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-13006;
FRM-13006: エラーが発生しました（致命的ではありません）。

原因:	特定のメッセージが未定義の場合に出されるデフォルト・メッセージです。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-13007;
FRM-13007: レイアウト・エディタにはオブジェクトのビューを作成できません。

原因:	Oracle Formsがレイアウト・エディタにオブジェクトを表示できませんでした。

処置:	資源不足の可能性があります。他のウィンドウをクローズするか、Oracle Formsを再起動します。


FRM-13008;
FRM-13008: JavaBean< JavaBean名>が見つかりません。

原因:	「インプリメンテーション・クラス」に指定されたJavaBeanが見つかりません。

処置:	 JavaBean名またはCLASSPATH変数（あるいはその両方）を確認します。


FRM-15000;
FRM-15000: リレーション名が重複しています。

原因:	同一名のリレーションがすでに存在しています。

処置:	リレーション名を変更します。


FRM-15001;
FRM-15001: リレーション名は必須入力であり、かつブロック内で一意である必要があります。

原因:	選択されたブロックには、同一名のリレーションがすでに存在します。

処置:	そのリレーションに一意の名前を使用します。


FRM-15002;
FRM-15002: マスター・データ・ブロックは必須であり、かつフォーム内に存在している必要があります。

原因:	無効なマスター・ブロック名またはディテール・ブロック名を入力しようとしました。

処置:	有効なブロック名を入力するか、リストから有効なブロック名を選択します。


FRM-15003;
FRM-15003: ディテール・データ・ブロックは必須であり、かつフォーム内に存在している必要があります。

原因:	無効なマスター・ブロック名またはディテール・ブロック名を入力しようとしました。

処置:	有効なブロック名を入力するか、リストから有効なブロック名を選択します。


FRM-15004;
FRM-15004: 結合条件の解析中にエラーが発生しました。

原因:	結合条件が誤りです。

処置:	提供された複数行フィールドに有効な結合条件を入力します。この結合条件は、「マスタ」フィールドに指定されたマスター・ブロックと「ディテール」フィールドに指定されたディテール・ブロックとの関係を定義します。


FRM-15005;
FRM-15005: 結合条件はNULLではありません。

原因:	結合条件が未定義です。

処置:	提供された複数行フィールドに有効な結合条件を入力します。この結合条件は、「マスタ」フィールドに指定されたマスター・ブロックと「ディテール」フィールドに指定されたディテール・ブロックとの関係を定義します。


FRM-15006;
FRM-15006: マスター・データ・ブロックとディテール・データ・ブロックとを同じにすることはできません。

原因:	マスター・ブロックとディテール・データ・ブロックが同じです。

処置:	別のマスター・ブロックまたはディテール・データ・ブロックを指定します。


FRM-15007;
FRM-15007: 指定されたデータ・ブロックに関して、マスター/ディテール・リレーションがすでに存在しています。

原因:	すでにマスターとディテールの関係を持つ2つのブロック間にリレーションを作成しようとしました。

処置:	ディテール・データ・ブロックの名前を検証して、再試行します。


FRM-15008;
FRM-15008: マスター/ディテール関連を記述しているトリガーが変更されました。

原因:	2つのデータ・ブロック間のマスター/ディテール関連を記述しているトリガーが、コードの自動更新を阻害する方法で、手動で変更されました。

処置:	リレーション・オブジェクトを削除し、再作成します。


FRM-15009;
FRM-15009: マスター・データ・ブロックを参照してはいけません。

原因:	参照ブロックへの新規リレーションの追加はできません。

処置:	参照ブロックへの新規リレーションの追加は、試行しないでください。


FRM-15100;
FRM-15100: 選択済みのすべてのオブジェクトは、同じ型でなければなりません。

原因:	オブジェクト・ナビゲータ内で選択されたすべてのオブジェクトが同一タイプであることが必要な操作を実行しようとしました。

処置:	同一タイプのオブジェクトの各グループに対して別々にその操作を実行します。


FRM-15101;
FRM-15101: 親がサブクラス化されているため、<オブジェクト名>はコピーできません。

原因:	参照先オブジェクトが所有するオブジェクトに対して操作を実行しようとしました。

処置:	操作が可能なのは、オブジェクトの親または参照のソースであるオブジェクトに対してのみです。「プロパティ・パレット」ウィンドウの参照情報を閲覧することにより、そのソース・オブジェクトが存在するモジュールを見つけます。


FRM-15102;
FRM-15102: プロパティ・クラスは、それ自体を継承します。

原因:	プロパティ・クラスをそれ自体に割り当てようとしました。つまり、親プロパティ・クラスを、現在編集中のプロパティ・クラスと同じにしようとしています。

処置:	そのオブジェクトには他のプロパティ・クラスを割り当てます。


FRM-15103;
FRM-15103: 親がサブクラス化されているため、<オブジェクト名>は削除できません。

原因:	サブクラス化オブジェクトが所有するオブジェクトを削除しようとしました。

処置:	このオブジェクトは削除できません。かわりに、プロパティ・パレットで適切なプロパティを変更しオブジェクトを使用不可にすることを検討します。


FRM-15104;
FRM-15104: 親がサブクラス化されているため、<オブジェクト名>は移動できません。

原因:	サブクラス化オブジェクトが所有するオブジェクトを移動（再オープン）しようとしました。

処置:	ソース・オブジェクト内での移動を検討します。「プロパティ・パレット」ウィンドウ内のサブクラス情報を閲覧することにより、そのソース・オブジェクトが存在するモジュールを見つけられます。


FRM-15107;
FRM-15107: リファレンスを作成できません。

原因:	参照先オブジェクトの作成を試行しましたが、そのリファレンスを作成するに必要な十分な情報がシステムにありません。

処置:	そのリファレンスのソースがファイル・システムまたはデータベースのいずれかに保存されているか確認します。保存されていない新規フォームはリファレンスのソースにはなれません。


FRM-15108;
FRM-15108: 継承されたオブジェクトの前にオブジェクトを作成できません。

原因:	参照先オブジェクトにサブオブジェクトを追加、または参照先オブジェクトからサブオブジェクトを削除しようとしました。

処置:	参照オブジェクトの構造を変更する場合は、参照のソースで操作を行う必要があります。参照のソースは、そのオブジェクト用の「プロパティ・パレット」ウィンドウにある参照情報を閲覧すればわかります。


FRM-15109;
FRM-15109: ソース・モジュールはサブクラス化する前に保存しなければなりません。

原因:	未保存のソース・モジュールを参照しようとしました。

処置:	ソース・モジュールを保存してから、参照を再設定してください。


FRM-15110;
FRM-15110: <オブジェクト名>はサブクラス化されたオブジェクト・グループに属するため、削除できません。

原因:	サブクラス化されたオブジェクト・グループに属するオブジェクトを削除しようとしました。

処置:	サブクラス化されたオブジェクト・グループ内のオブジェクトの一部が必要ではない場合には、必要なオブジェクトを個々にサブクラス化するか、必要なオブジェクトのみが入ったオブジェクト・グループを作成します。


FRM-15111;
FRM-15111: モジュールにブロックがないので、項目を作成できません。

原因:	ブロックの存在しないフォームに項目を作成しようとしました。

処置:	「所有者ビュー」に戻り、新規ブロックを作成します。


FRM-15200;
FRM-15200: このモジュールにはサイクルがあります。

原因:	このモジュールにはサブメニュー参照のサイクルがあります。

処置:	生成前に、それらのサイクルを見つけて修正します。サイクルの検索には「すべて拡張」ボタンが便利です。


FRM-15201;
FRM-15201: サイクルが作成されるので、拡張できません。

原因:	選択された項目が、その項目の親元でもあるメニューを参照しています。

処置:	そのサイクルを修正してから拡張します。


FRM-15202;
FRM-15202: このモジュールには、存在しないサブメニューへの参照があります。

原因:	このモジュールには、存在しないサブメニューを参照する項目が含まれています。

処置:	存在しない参照を修正してから拡張します。


FRM-15203;
FRM-15203: サブメニューが存在していないので、拡張できません。

原因:	このモジュールにはサブメニュー参照のサイクルがあります。

処置:	生成前に、それらのサイクルを見つけて修正します。サイクルの検索には「すべて拡張」ボタンが便利です。


FRM-15204;
FRM-15204: メニューとメニュー項目を同時にドラッグできません。

原因:	メニューおよびメニュー項目を含む複数選択をドラッグしようとしました。

処置:	メニューのドラッグは一度に1つずつ行います。


FRM-15205;
FRM-15205: 2つ以上のメニューを同時にドラッグできません。

原因:	メニューの複数選択をドラッグしようとしました。

処置:	メニューのドラッグは一度に1つずつ行います。


FRM-15206;
FRM-15206: 参照メニュー、またはメニュー項目を変更できません。

原因:	参照オブジェクトは変更できません。

処置:	参照オブジェクトの構造を変更する場合は、参照のソースで操作を行う必要があります。参照のソースは、そのオブジェクト用の「プロパティ・パレット」ウィンドウにある参照情報を閲覧すればわかります。


FRM-15207;
FRM-15207: 親項目は、サブメニューが連結される前にタイプを変更する必要があります。\n(コードが失われるかもしれません)。

原因:	サブメニューを持てない型の親項目です。

処置:	親型を変更してから、サブメニューを連結します。


FRM-15208;
FRM-15208: メニュー・エディタを開始できません。

原因:	Oracle Formsは、内部エラーにより、メニュー・エディタを起動できませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-15300;
FRM-15300: 列値が指定された長さを超えています。

原因:	列値がフィールドで指定された長さを超えています。

処置:	長さの指定または列値を変更します。


FRM-15400;
FRM-15400: チャート・ウィザードをロードできません。

原因:	内部エラーが起こったか、Oracle Graphicsが正しくインストールされていません。

処置:	Oracle Graphicsが正しくインストールされているか確認します。


FRM-15401;
FRM-15401: 指定したGraphics Builderファイル（OGD）をロードできません。

原因:	チャート項目の「ファイル名」プロパティで指定されたOGDファイルが見つかりませんでした。

処置:	指定OGDファイルが指定位置にあるか確認します。


FRM-15402;
FRM-15402: チャート・ウィザードを実行できません。

原因:	内部エラーが起こったか、Oracle Graphicsが正しくインストールされていません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-15403;
FRM-15403: チャート項目を表示できません。

原因:	Oracle Formsは、Graphics Designer（OGD）ファイルから、VGS表示リストを取得できませんでした。

処置:	指定ファイルが有効OGDファイルであるか確認するか、OGDファイルを再作成してください。


FRM-15404;
FRM-15404: Graphics Builderファイル（OGD）の属性を設定できません。

原因:	Oracle Formsは、チャート・ウィザードからの属性をそのOGDファイルに適用できませんでした。

処置:	指定ファイルが有効OGDファイルであるか確認するか、OGDファイルを再作成してください。


FRM-15405;
FRM-15405: 新規Graphics Builderファイル（OGD）を作成できません。

原因:	内部エラーが起こったか、ユーザ－に指定位置にファイルを作成する権限がありません。

処置:	指定位置にファイルを作成する許可を取得しているか、そしてOracle Graphicsが正しくインストールされているかを確認します。


FRM-15500;
FRM-15500: 有効で一意なオブジェクト名を入力してください。

原因:	オブジェクト名は有効なOracle識別子であり、その有効範囲内で一意であることが必要です。

処置:	有効で一意の名前を入力します。


FRM-15502;
FRM-15502: このビルトイン・トリガー名は、このレベルでは有効ではありません。

原因:	オブジェクト型には無効なトリガーを作成しようとしました。

処置:	適正レベル用のトリガーの定義であるか確認しています。


FRM-15506;
FRM-15506: OLEクラスのリストを取り出せません。

原因:	登録データベースと通信できません。

処置:	OLEサーバー機能を再インストールします。


FRM-17001;
FRM-17001: 表示された項目は、データ・ブロックに表示されるレコードより大きくてはいけません。

原因:	項目の「表示項目数」プロパティを、そのブロックの「表示レコード数」プロパティより大きい数値に設定しようとしました。

処置:	「表示レコード数」プロパティが「表示項目数」プロパティ以上であるか確認します。


FRM-17002;
FRM-17002: このコントロールのテナントがありません。

原因:	制御にテナントの移入を要求するプロパティを編集しようとしました。

処置:	レイアウト・エディタから、「Insert Object」コマンドを使用してテナントを挿入します。


FRM-17003;
FRM-17003: コントロールは、このプロパティを表示するために、レイアウト・エディタで可視になっていなければなりません。

原因:	制御にレイアウト・エディタ内で可視であることを要求するプロパティを編集しようとしました。

処置:	この制御が割り当てられるキャンバスにレイアウト・エディタをオープンします。


FRM-17004;
FRM-17004: このコントロールに関する使用可能なヘルプはありません。

原因:	Oracle Formsがこの制御のヘルプ・ファイルを見つけられませんでした。

処置:	その制御が正しくインストールされていることを確認するか、その制御を再インストールします。


FRM-17005;
FRM-17005: コントロール・クラスの名前を決められません。

原因:	Formsは、制御のクラス名が使用できないためヘルプ・ファイルをオープンできません。

処置:	その制御が正しくインストールされていることを確認するか、その制御を再インストールします。


FRM-18100;
FRM-18100: ライブラリのコンパイルに失敗しました。

原因:	そのライブラリの生成が正常に行われませんでした。

処置:	すべてのプログラム単位のコンパイルが正常に行われたか検証します。


FRM-18101;
FRM-18101: インフォメーション・ナビゲータの起動に失敗しました。

原因:	インフォメーション・ナビゲータの起動に失敗しました。

処置:	インフォメーション・ナビゲータが正しくインストールされているか検証します。


FRM-18102;
FRM-18102: エラー・ダイアログの初期化に失敗しました。

原因:	Oracle Formsはデフォルト・エラー・ダイアログを作成できませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-18103;
FRM-18103: 開発環境（DE）の初期化に失敗しました。

原因:	Oracle Formsが開発環境を起動できませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-18104;
FRM-18104: オブジェクト・ナビゲータの起動に失敗しました。

原因:	Oracle Formsがオブジェクト・ナビゲータを起動できませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-18105;
FRM-18105: ヘルプ・システムの起動に失敗しました。

原因:	Oracle Formsはヘルプ・システムを起動できませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-18106;
FRM-18106: レイアウト・エディタ・コンテキストの作成に失敗しました。

原因:	Oracle Formsはレイアウト・エディタ・コンテキストを作成できませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-18107;
FRM-18107: このモジュールのDEコンテキストの作成に失敗しました。

原因:	Oracle Formsが、このモジュールのDEコンテキストを作成できませんでした。

処置:	開発環境をチェックします。


FRM-18108;
FRM-18108: 次のオブジェクトのロードに失敗しました。

原因:	Oracle Formsが、指定された外部参照をロードできませんでした。

処置:	すべての参照フォームおよび参照オブジェクト・ライブラリが存在するか検証します。


FRM-18109;
FRM-18109: オブジェクト<オブジェクト名>は、すでにオブジェクト・グループ<オブジェクト･グループ名>の内部に存在しています。

原因:	追加しようとしたプログラム単位と同じ名前のプログラム単位が同じオブジェクト･ライブラリのオブジェクト･グループの中にすでに存在していました。

処置:	古いプログラム単位を削除してから、再度追加してください。


FRM-18110;
FRM-18110: プログラム単位<プログラム単位名>（オブジェクト・グループ<内部オブジェクト･グループ名>内）は、すでにこのオブジェクト・ライブラリに存在します。

原因:	追加しようとしたプログラム単位と同じ名前のプログラム単位が同じオブジェクト･ライブラリのオブジェクト･グループの中にすでに存在していました。

処置:	オブジェクト･ライブラリからプログラム単位を削除するか、オブジェクト・グループからプログラム単位を削除してから、再試行します。


FRM-18111;
FRM-18111: 要求されたフォント・プロパティを持つフォントが見つかりません。

原因:	このオブジェクトのフォント・ダイアログを表示しようとしましたが、要求されたフォント・プロパティを持つフォントがシステム内にありませんでした

処置:	フォント・プロパティ（名前、サイズ、スタイル、太さまたは間隔）の１つを変更し、再試行します。


FRM-18112;
FRM-18112: Form Builderのオートメーション・サーバーとしての初期化に失敗しました。

原因:	ご使用のシステムにOLE/COMが正しくインストールされていないため、Form Builderをオートメーション・サーバーとして初期化できませんでした。

処置:	OLE/COMのインストレーションとレジストリ設定を検証します。


FRM-18113;
FRM-18113: Form BuilderはOracle Designerのオートメーション・サーバーとしての初期化に失敗しました。

原因:	レジストリ設定が正しくないか、または使用しているシステムにOLE/COMが正しくインストールされていないため、Oracle Designerをオートメーション・サーバーとして初期化できませんでした。

処置:	OLE/COMのインストレーションとレジストリ設定を検証します。


FRM-40007;
FRM-40007: ユーザー識別名またはパスワードが無効です。再入力してください。

原因:	誤ったOracleユーザー名またはパスワードを入力しました。

処置:	ユーザー名およびパスワードを再度正しく入力してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40010;
FRM-40010: フォーム<フォーム名>を読込めません。

原因:	次のいずれかです。

1. 存在しないフォーム名を入力しました。

2. 不完全なパスを入力しました。

3. フォームを実行するための適切な権限がありません。

4. コンパイルされたフォームがありません。

処置:	フォーム名を正しく再入力するか、正しいパス名を提供、フォームをコンパイル、DBAに連絡するなど、必要な作業を適宜実行します。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40011;
FRM-40011: フォームは古いバージョンのForm Builderで作成されています。

原因:	この.FMBファイルは、旧非互換バージョンのForms Compilerで作成されています。

処置:	フォームを再コンパイルします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40012;
FRM-40012: フォームは新しいバージョンのForm Builderで作成されています。

原因:	この.FMBファイルは、新非互換バージョンのForms Compilerで作成されています。

処置:	このフォームを再コンパイルします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40013;
FRM-40013: プログラム・エラー: フォームを読み込み中にエラーが発生しました。

原因:	Form Builderによる.FMBファイルの読込み試行中に内部エラーが発生しました。

処置:	このフォームを再コンパイルします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40014;
FRM-40014: メモリー不足のためフォームをロードできません。

原因:	内部エラーです。ご使用のコンピュータにはこのフォームの実行に十分なメモリーがありません。

処置:	そのフォームを実行可能な形にデザイナで変更できる可能性があります。もしこれが実行可能でなければ、オペレーティング・システムのパラメータを変更するか、コンピュータにもっと多くのメモリーを追加するなど、もっと多くのメモリーが使用できる作業環境にする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40015;
FRM-40015: FRM-40015: フォームの読込み中に予期せぬエンド・オブ・ファイルが検出されました。

原因:	フォームが細分化されているか、不完全です。

処置:	このフォームを再コンパイルします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40019;
FRM-40019: 表示するべき画面番号が不明です。

原因:	内部エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40020;
FRM-40020: ページ<ページ番号>はこのフォームには小さすぎます。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。ページ外に項目が配置されています。

処置:	与えられたページに関連付けされたすべての項目がそのページに完全におさまるようにします。各項目を再配置するか、ページの大きさを変更します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40021;
FRM-40021: フォーム・ファイル中の項目が大きすぎます。

原因:	Form Builderがそのフォームを読み込み中に内部エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40023;
FRM-40023: レコード・マネージャ・コンテキストを作成できませんでした。

原因:	Form Builderがその内部レコード・マネージャを初期化できませんでした。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40024;
FRM-40024: メモリーが不足しています。

原因:	内部エラーです。ご使用のコンピュータにはこのフォームの実行に十分なメモリーがありません。

処置:	そのフォームを実行可能な形にデザイナで変更できる可能性があります。もしこれが実行可能でなければ、オペレーティング・システムのパラメータを変更するか、コンピュータにもっと多くのメモリーを追加するなど、もっと多くのメモリーが使用できる作業環境にする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40025;
FRM-40025: ファイル入力なしに画面出力を抑止できません。

原因:	非互換の作業環境によりコマンド行上でフォームを実行しようとしました。このoutput_file作業環境が有効なのは、keyin作業環境との併用時のみです。

処置:	output_fileおよびkeyin作業環境の両方を組み込んだコマンドを再入力します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40026;
FRM-40026: キー・スクリプト・ファイルをオープンできません。

原因:	Form Builderは、keyin作業環境で指定されたファイルをオープンできません。

処置:	そのファイルが存在するか、ファイル保護が正しく設定されているか確認します。または、keyin作業環境でファイルを作成します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40027;
FRM-40027: 表示スプール・ファイルをオープン中にエラーが発生しました。

原因:	オペレーティング・システム・エラーです。ディスク領域が不十分か、指定ファイル名が間違っているので、Form Builderはoutput_file作業環境で指定されたファイルをオープンできません。

処置:	DBAまたはシステム管理者に連絡します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40028;
FRM-40028: メッセージ・ファイル<ファイル名><ファイル名><ファイル名>.MSBをオープンできません。

原因:	Form Builderはメッセージ・ファイルを見つけられません。

処置:	メッセージ・ファイルが存在するか、適正パスが設定されているか確認します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40029;
FRM-40029: すでにログオンされています。ログアウトは接続の変更前にしなければなりません。

原因:	すでにログオンされているのにLogin()ビルトインが発行されました。

処置:	最初にLogout()ビルトインを発行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40030;
FRM-40030: ファイル<ファイル名>がForms4.0のファイルではありません。

原因:	コマンド行に指定されたファイルは有効なForm Builderファイルではありませんでした。

処置:	有効なファイル名を指定したForms Runtime起動コマンドを再入力します。

レベル:	レベルなし

タイプ:	起動メッセージ


FRM-40031;
FRM-40031: ファイル<ファイル名>はFormsランタイム・ファイルではありません。

原因:	コマンド行に指定されたファイルはForms Runtime（.FMX）ファイルではありません。

処置:	有効なForms Runtime（.FMX）ファイルを再入力します。

レベル:	レベルなし

タイプ:	起動メッセージ


FRM-40032;
FRM-40032: 内部エラー: ファイル<ファイル名>は、不適当な長大文字列サイズを含んでいます。

原因:	内部エラーです。ファイルのコンパイルが誤っているか、破壊されています。

処置:	ファイルを再コンパイルします。

レベル:	レベルなし

タイプ:	起動メッセージ


FRM-40033;
FRM-40033: 内部エラー: ファイル<ファイル名>は、間違った長大文字列表を含んでいます。

原因:	内部エラーです。ファイルのコンパイルが誤っているか、破壊されています。

処置:	ファイルを再コンパイルします。

レベル:	レベルなし

タイプ:	起動メッセージ


FRM-40034;
FRM-40034: ライブラリ・ファイルを連結できません。

原因:	Form Builderが指定ライブラリ・ファイルを検出できませんでした。

処置:	Forms Runtimeを終了し、再試行します。

レベル:	>25 （このメッセージは抑止できません）

タイプ:	エラー


FRM-40035;
FRM-40035: ブロック・レコード・マネージャのコンテキストの作成でエラーが発生しました。

原因:	Form Builderがその内部レコード・マネージャを初期化できませんでした。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40036;
FRM-40036: ライブラリは新しいバージョンのForm Builderで作成されています。

原因:	Form Builderはライブラリを使用できませんでした。

処置:	現行バージョンのForm Builderでそのライブラリを再コンパイルします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40037;
FRM-40037: ライブラリは古いバージョンのForm Builderで作成されています。

原因:	Form Builderはライブラリを使用できませんでした。

処置:	現行バージョンのForm Builderでそのライブラリを再コンパイルします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40038;
FRM-40038: VBX制御<VBX制御名>が見つかりませんでした。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。.FMBファイルで指定されたVBX制御が実行時に見つかりませんでした。

処置:	そのVBX制御ファイルが、Form Builderに指定された位置にあるか確認します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40039;
FRM-40039: ライブラリ<ライブラリ名>を連結できません（フォーム<フォーム名>をオープン中）。

原因:	与えられたライブラリがフォームに連結されていますが、PL/SQLライブラリの検索パスにありません。

処置:	与えられたライブラリがあるか、そしてそれに読込み権限が設定されているか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40100;
FRM-40100: 最初のレコードです。

原因:	カーソルが最初のレコードにあるときに[前のレコードへ]を押しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40101;
FRM-40101: キー項目に位置づけることができません。ナビゲート可能なものがありません。

原因:	[次の主キーへ]を押しましたが、このブロックには入力可能な主キー項目がありません。

処置:	[次の主キーへ]ではなく、[次の項目へ]を使用します。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-40102;
FRM-40102: まずレコードを入力、または削除してください。

原因:	[次のレコードへ]または[下]を押しましたが、このコンテキストでは無意味です。次の状態のいずれかです。

1.  ブロック内の最後のレコードが現レコードです。

2.  ブロックが空です。

3.  [レコード作成]を押して作成した、ブロック中の新規のレコードにいます。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40103;
FRM-40103: キー項目に位置づけることができません。問合せ可能なキー項目はありません。

原因:	[次の主キーへ]を使用しようとしましたが、ブロック内のどの主キー項目にも問合せ基準を入力できません。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-40104;
FRM-40104: <ブロック名>というブロックはありません。

原因:	ランタイム・エラーです。GO_BLOCK文が、存在しないブロックを参照しています。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40105;
FRM-40105: 項目<項目名>への参照が解決できません。

原因:	ランタイム・エラーです。GO_ITEM文が、存在しない項目を参照しています。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40106;
FRM-40106: 宛先ブロックにナビゲート可能な項目がありません。

原因:	ランタイム・エラーです。GO_BLOCK文が、入力可能項目のないブロックを参照しています。

処置:	その文を削除するか、ブロック内の最低1つの項目を入力可能にします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40107;
FRM-40107: 非表示項目<項目名>にナビゲートできません。

原因:	ランタイム・エラーです。GO_ITEM文が、非表示項目を参照しています。

処置:	その文を削除するか、指示項目の[可視]プロパティを[はい]にします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40108;
FRM-40108: フォーム<フォーム名>は存在しません。

原因:	存在しないかロードされていないフォームのプロパティを取得/設定しようとしました。

処置:	有効なフォーム名を使用します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40109;
FRM-40109: 問合せ入力モードにある現行ブロックからナビゲートすることはできません。

原因:	問合せ入力モード時に現ブロックからナビゲートしようとしました。

処置:	アクションは必要ありません。問合せ入力モード時には、現ブロックまたは現レコードからナビゲートできません。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40110;
FRM-40110: カーソルは先頭ブロックにあります。

原因:	カーソルが先頭ブロックにあるときに[前のブロックへ]を試行しました。

処置:	なし他のナビゲート方法を検討します。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40111;
FRM-40111: カーソルは最終ブロックにあります。

原因:	カーソルが最終ブロックにあるときに[次のブロックへ]を試行しました。

処置:	なし他のナビゲート方法を検討します。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40200;
FRM-40200: フィールドは、UPDATEに対してプロテクトがかかっています。

原因:	更新が許可されないフィールドを更新しようとしました。

処置:	アクションは必要ありません。このフォームのこのフィールドは更新できません。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40201;
FRM-40201: フィールドは一杯です。文字を挿入できません。

原因:	Form Builderは挿入モードで、現フィールドは一杯です。

処置:	1文字削除して新規文字用の空間を作るか、[挿入/置換]を押して置換モードをアクティブにします。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-40202;
FRM-40202: フィールドに入力してください。

原因:	データ入力を必要とするフィールドに値を入力していないか、値を削除しました。

処置:	このフィールドには値の入力が必要です。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40203;
FRM-40203: フィールドに完全に入力してください。

原因:	固定長要件をもつフィールドに完全な値を入力していないか、値の一部を削除しました。

処置:	完全な値（フィールドの端まで続く値）を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40204;
FRM-40204: カーソルがフィールド値の最初にあります。

原因:	このフィールドの先頭文字位置の前の文字を削除しようとしました。

処置:	[削除キー]を使用して、カーソルの下の文字を削除します。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-40205;
FRM-40205: カーソルが現行フィールドの値を超えています。

原因:	ブロック・モード端末で、カーソルをフィールド外に配置しました。

処置:	カーソルをそのフィールド内に移動し、再入力を行います。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40206;
FRM-40206: 直前の文字は現在非表示です。

原因:	スクリーン外の文字を削除しようとしました。

処置:	矢印キーまたは[左スクロール]および[右スクロール]を使用して、削除したい文字が表示されるようスクロールします。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-40207;
FRM-40207: 値は<数値>から<数値>までの範囲内になければなりません。

原因:	入力した値は有効項目範囲にありません。

処置:	表示範囲に値を入力します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40208;
FRM-40208: フォームは、問合せ専用モードで実行されています。データベース・フィールドを変更できません。

原因:	問合せ専用モードで値を入力しました。

処置:	このフォーム上に値を入力しないでください。問合せを実行しデータを表示できますが、既存データの変更または新規データの入力はできません。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40209;
FRM-40209: フィールドは書式<フォーマット名>に合っていません。

原因:	入力値は、フィールド上の書式マスクに一致しませんでした。

処置:	書式マスクに一致するフィールド値で再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40210;
FRM-40210: 検索文字列が見つかりません。

原因:	このモジュールには検索文字列がありません。

処置:	探索文字列が正確かどうか確認するか、他の探索文字列を試行します。

レベル:	99

タイプ:	通知


FRM-40211;
FRM-40211: 警告! 改行はこのフィールドでは削除される可能性があります｡

原因:	新規行をもつデータを単一行テキスト・フィールドに割り当てようとしました。

処置:	新規行が必要であれば、複数行テキスト・フィールドに割り当てます。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40212;
FRM-40212: フィールド<フィールド名>の値が無効です。

原因:	原因は次のいずれかです。

1.  値が適切なデータ型ではありません。

2.  値が許容値のどのリストにも一致しません。

3.  テキスト・フィールドに対し、値が指定された範囲に一致しません。

処置:	他の値で再試行します。

レベル:	>20

タイプ:	MESSAGE


FRM-40213;
FRM-40213: 領域コピー/領域カットができません; 領域が選択されていません｡

原因:	領域が選択されていません。

処置:	領域を選択し、再試行します。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40214;
FRM-40214: クリップボードをコピー/カット用にオープンできません。

原因:	クリップボードが使用不能です。

処置:	プラットフォームにより異なります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40215;
FRM-40215: クリップボードに書込みできません。

原因:	クリップボードが使用不能です。

処置:	プラットフォームにより異なります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40216;
FRM-40216: クリップボードをペースト用にオープンできません。

原因:	クリップボードが使用不能です。

処置:	プラットフォームにより異なります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40217;
FRM-40217: クリップボードからデータ・サイズを取得できません。

原因:	データが無効です。

処置:	プラットフォームにより異なります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40218;
FRM-40218: クリップボードから読込みできません。

原因:	データが無効です。

処置:	プラットフォームにより異なります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40219;
FRM-40219: クリップボードから読込まれたデータをフォーマットできません。

原因:	データが無効です。

処置:	プラットフォームにより異なります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40220;
FRM-40220: クリップボードからペーストできません; 値が長すぎます。

原因:	データが無効です。

処置:	プラットフォームにより異なります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40221;
FRM-40221: 領域ペーストを実行できません｡領域が選択されていません｡

原因:	イメージ項目のどの部分も選択されていないときに領域ペーストが行われました。

処置:	領域ペーストを行う前に、そのイメージ項目の領域を選択します。


FRM-40222;
FRM-40222: 使用不可の項目<データ･ブロック名><項目名>の妥当性チェックに失敗しました｡

原因:	アプリケーションの設計エラーの可能性があります。Formsにより項目に無効な値が含まれていることが判別されましたが、項目が無効であるためFormsは項目に対しフォーカスを与えることができません。この原因は次のいずれかが考えられます。

・ アプリケーションが項目に対しプログラム的に無効な値を割り当てました。

・ エンド・ユーザーが項目に無効な値を入力した後（項目の妥当性検査が行われる前）に、アプリケーションが項目をプログラム的に無効にしました。

処置:	アプリケーションの論理を訂正します。

レベル:	25

タイプ:	エラー


FRM-40301;
FRM-40301: 問合せで取り出されたレコードはありません。再入力してください。

原因:	問合せ基準に一致するレコードがありません。まだ問合せ入力モードです。

処置:	問合せ基準を調整するか、[取消]を押して問合せ入力モードを出ます。

レベル:	>25

タイプ:	通知


FRM-40302;
FRM-40302: 問合せを入力できません。問合せ可能なフィールドがありません。

原因:	問合せ可能なフィールドのあるブロックにカーソルがあるときに、[問合せ入力]を押しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40303;
FRM-40303: ブロックには、実表フィールドはありません。

原因:	現モジュール内のブロックの1つに実表フィールドがありません。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40350;
FRM-40350: 問合せで取り出されたレコードはありません。

原因:	現問合せでその表から取り出されたレコードはありません。表が空であるか、問合せの検索基準に合うレコードがありません。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40352;
FRM-40352: 問合せで取り出された最終レコードです。

原因:	すべてのレコードが取り出されたあとに、[下]または[次のレコードへ]、[次のレコード・セットへ]、[下へスクロール]を押しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40353;
FRM-40353: 問合せが取り消されました。

原因:	問合せ入力モードで[取消]を押したか、Form Builderがデータベースから行をフェッチ中に[CTRL]+[C]（またはそれと等価なキー）を押しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	[CTRL]+[C]によりメッセージが起動された場合、そのメッセージ・レベルは5です。

タイプ:	通知


FRM-40355;
FRM-40355: 問合せによって<レコード件数>件のレコードが取り出されます。

原因:	[問合せ件数]が押されました。今[問合せ実行]を押すと、この個数のレコードが取り出されます。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	25

タイプ:	通知


FRM-40356;
FRM-40356: 例レコードに無効な数が指定されました。問合せは発行されません。

原因:	問合せ入力モードで、例レコードに無効な数値を入力しました。

処置:	入力値を訂正し、問合せを再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40357;
FRM-40357: 例レコードに無効な文字列が指定されました。問合せは発行されません。

原因:	QUERYモードで、例レコードに無効なALPHAまたはCHAR値を入力しました。

処置:	入力値を訂正し、問合せを再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40358;
FRM-40358: 例レコードに無効な日付が指定されました。問合せは発行されません。

原因:	問合せ入力モードで、例レコードに無効な日付を入力しました。

処置:	入力値を訂正し、問合せを再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40359;
FRM-40359: 例レコードに無効な日付/時刻が指定されました。問合せは発行されません。

原因:	問合せ入力モードで、例レコードに無効なJDATEまたはEDATE、TIMEを入力しました。

処置:	入力値を訂正し、問合せを再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40360;
FRM-40360: ここではレコードの問合せはできません。

原因:	問合せ不能なブロックに問合せを試行しました。

処置:	このブロックへの問合せはしないでください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40361;
FRM-40361: 問合せ操作は、TIMEデータ型をサポートしていません。

原因:	時刻フィールドでLike演算子<演算子名>により問合せが行われましたが、これはサポートされていません。

処置:	TIMEデータ型を使用せずに問合せを再記述してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40355;
FRM-40355: 問合せによって<レコード数>件のレコードが取り出されます。

原因:	[問合せ件数]が押されました。今[問合せ実行]を押すと、この個数のレコードが取り出されます。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	25

タイプ:	通知


FRM-40364;
FRM-40364: 項目<項目名>のデータ型がストアド・プロシージャの対応列と一致しません。

原因:	この項目のデータ型が、ストアド・プロシージャの対応列のデータ型と異なります。

処置:	そのブロックの項目のデータ型およびストアド・プロシージャの列のデータ型は、同じにします。

レベル:	20

タイプ:	エラー

原因:	処理時間の長い問合せが現在実行中です。実行を停止するには、[取消]ボタンを押します。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知

原因:	処理時間の長い問合せが現在実行中です。実行を停止するには、このボタンを押します。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40400;
FRM-40400: トランザクションが完了しました。<レコード数>レコードが適用、保存されました。

原因:	保存が完了しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40401;
FRM-40401: 保存する変更内容はありません。

原因:	最終の適用または保存以降、追加または変更されたレコードはありません。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40402;
FRM-40402: 保存は取消されました。

原因:	ロック待機中に[CTRL]+[C]（またはその等価キー）を押しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	10

タイプ:	通知


FRM-40403;
FRM-40403: コール・フォームでは、変更内容が適用されていません。上書き保存が許可されていません。

原因:	コール側フォームでは、変更内容が適用されていません。

処置:	変更内容を適用するか、コール側フォームに戻って上書き保存を再試行します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40404;
FRM-40404: データベースの適用が完了しました<レコード数>レコードが適用されました。

原因:	適用が完了しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40405;
FRM-40405: 適用する変更内容はありません。

原因:	最終の適用または保存以降、追加または変更されたレコードはありません。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-40406;
FRM-40406: トランザクションが完了しました<レコード数>レコードが適用されました; すべてのレコードが保存されました。

原因:	変更内容を記録した適用を完了し、それまで適用された変更内容を保存しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40407;
FRM-40407: トランザクションが完了しました: 適用されたレコードが保存されました。

原因:	それまで適用された変更内容を保存する上書き保存を完了しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-40501;
FRM-40501: Oracleエラー: 更新/削除のためにレコードを取っておくことはできません。

原因:	更新のためにレコードを選択しようとしたときに致命的エラーが発生しました。

処置:	他に情報がある場合、[エラー表示]を押すと他の情報が提供されます。また、あとでこのレコードを更新または削除できます。必要であれば、DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40502;
FRM-40502: ORACLEエラー: 値リストを読み込めません。

原因:	値リストの読込み中に致命的エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40504;
FRM-40504: ORACLEエラー: <トリガー名>トリガーを実行できません。

原因:	トリガーの実行試行中に致命的エラーが発生しました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40505;
FRM-40505: ORACLEエラー: 問合せを実行できません。

原因:	処理エラーに遭遇しました。このフォームの現ブロックと対応付けされた表が存在しないか、ご使用のユーザー名では、その表に指定アクションを実行する権限がない可能性があります。

処置:	他に情報がある場合、[エラー表示]を押すと他の情報が提供されます。また、あとでこのレコードを更新または削除できます。必要であれば、DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40506;
FRM-40506: ORACLEエラー: レコードの一意性をチェックできません。

原因:	レコードの主キー項目の一意性のチェック中に処理エラーが検出されました。このフォームの現ブロックと対応付けされた表が存在しないか、その表にアクセスする権限がありません。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40507;
FRM-40507: Oracleエラー: 次の問合せレコードを取出せません。

原因:	次のいずれかです。

1.	次の問合せレコードをフェッチしようとしている間に致命的なエラーが発生しました。

2. ODBCを介しOracle以外のデータベースに接続されている場合は、コミット後、結果セット内でのカーソルの位置を失いました。

処置:	Oracleデータベース以外で接続している場合は、再度問い合わせます。それ以外の場合は、DBAに問い合わせてください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40508;
FRM-40508: Oracleエラー: レコードをINSERTできません。

原因:	レコードの挿入試行中に致命的エラーが発生しました。このフォームの現ブロックに対応付けされた表が存在しないか、そのユーザー名にその表に指定されたアクションを実行する権限がないか、または他の理由によりその致命的エラーが発生した可能性があります。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40509;
FRM-40509: Oracleエラー: レコードをUPDATEできません。

原因:	レコードの更新試行中に致命的エラーが発生しました。このフォームの現ブロックに対応付けされた表が存在しないか、そのユーザー名にその表に指定されたアクションを実行する権限がないか、または他の理由によりその致命的エラーが発生した可能性があります。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40510;
FRM-40510: Oracleエラー: レコードをDELETEできません。

原因:	レコードの削除中に致命的エラーが発生しました。このフォームの現ブロックに対応付けされた表が存在しないか、そのユーザー名にその表に指定されたアクションを実行する権限がないか、または他の理由によりその致命的エラーが発生した可能性があります。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40511;
FRM-40511: トリガー<トリガー名>の実行中にOracleエラーが発生しました。

原因:	トリガーの実行試行中に致命的エラーが発生しました。このフォームの現ブロックに対応付けされた表が存在しないか、そのユーザー名にその表に指定されたアクションを実行する権限がないか、または他の理由によりその致命的エラーが発生した可能性があります。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40512;
FRM-40512: Oracleエラー: SAVEPOINTコマンドを発効できません。

原因:	新規フォームのコールまたはコミット試行中に、発行されたSAVEPOINITコマンドが失敗しました。普通、これはそのモジュールのセーブポイントがなくなったことを意味します。

処置:	[エラー表示]を押して、その特定のORACLEエラーを表示します。INIT.ORAファイル内の最大セーブポイント数を増やせる場合があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40513;
FRM-40513: Oracleエラー: データベースから日付/時間を取得できません。

原因:	データベースの日付/時間の初期値を解消中に、エラーが発生しました。

処置:	まだ接続していない場合には接続します。データベース状態を検証します。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-40514;
FRM-40514: 操作するには、データベース接続してください。

原因:	データベースに接続せずにデータベース操作を実行しようとしました。

処置:	データベースに接続してから、再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40515;
FRM-40515: Oracleエラー: カーソルをオープンできません。

原因:	オープン可能なカーソル数の限度に達しました。

処置:	オープン中のカーソル数をチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40600;
FRM-40600:レコードは既に挿入されています。

原因:	レコードの挿入または更新が試みられましたが、ブロックの主キー項目は一意にしてください。挿入中または更新中でこのレコードは一意ではありません。

処置:	現レコードの1つ以上の主キーフィールドの値が一意となるように変更します。主キーフィールドの一意性要件により問題が発生する場合には、制約の排除を検討します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40602;
FRM-40602: ビューへの挿入、またはデータの更新は行えません。

原因:	許可されない方法で、ビューの内容を変更しようとしました。

処置:	アクションは必要ありません。ただし、試行した操作は実行できません。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40603;
FRM-40603: レコードは更新のため予約されていません。再問合せをして変更してください。

原因:	FOR_UPDATE パラメータの付いたENTER_QUERYまたはEXECUTE_QUERYパッケージ・プロシージャを入力したブロックで変更をコミットしました。このアクションでは、このブロックのレコード上のすべてのロックが解除されます。

処置:	そのブロックを変更したい場合には、再問合せを行う必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40652;
FRM-40652: 共有更新モードでは表をロックできません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. この表に対するアクセス権限がありません。

2. Form Builderが共有更新モードでその表をロックすることができません。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40653;
FRM-40653: レコードは更新/削除のために予約されていません。後でもう一度試してください。

原因:	[CTRL]+[C]（またはその等価キー）を押して取り消しました。そのレコードの更新または削除を試行する操作が終了しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	20

タイプ:	通知


FRM-40654;
FRM-40654: レコードは別のユーザーによって更新されました。変更内容確認のため、もう一度問合せを行ってください。

原因:	問合せ実行後、別のユーザーがこのレコードを更新し、レコード内の最低1つのフィールドを変更しました。これまでのアクションでは、メモリー内のレコードは変更されていません。

処置:	別のユーザーが各フィールド値を（あなたの）問合せ実行時の状態に戻した場合のみ、このレコードの更新または削除ができます。そうでなければ、再問合せにより新規レコードを取り出し、表示してからでないと、更新または削除はできません。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40655;
FRM-40655: SQLエラーのためロールバックされました: フォームを消去し､トランザクションを再入力してください｡

原因:	デッドロックまたはその他のエラーによって、現トランザクションが失敗しました。変更内容がロールバックされました。

処置:	フォームを消去（または終了してフォームを再入力）してから、そのトランザクションを再入力します。エラーの再発生を防ぐには、フォームの設計を変更する必要がある場合があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40656;
FRM-40656: ロールバックされたためレコードを更新できません｡レコードを消去してください｡

原因:	このレコードはすでに更新されましたが、変更内容のコミット時に、重大なエラーにより、この更新あるいはその後の更新または削除の実行が阻害されました。このエラーは、次の理由のいずれかにより発生しました。

1.  デッドロックにより行ロックが失われました。

2.  レコードにデータベース・クラスタ・キーがあり、データベース内のレコードを更新しようとする前の試みがフォーム内の別の位置のエラーのためにロールバックしました。

処置:	このフォーム内でトランザクションをコミットするには、ますこのレコードを消去する必要があります。

レベル:	25

タイプ:	エラー


FRM-40657;
FRM-40657: 別のユーザーによってレコードが変更、または削除されています。

原因:	問合せ実行後、別のユーザーがそのレコードを削除しました。

処置:	このレコードを画面から消去できますが、それ自体がデータベースに存在しないため、更新も削除もできません。

レベル:	20

タイプ:	通知


FRM-40659;
FRM-40659: 問合せ結果の最終行を取出しました。再問合せを行い、残りのレコードを確認します。

原因:	コミットの実行により、FOR_UPDATE問合せがクローズされました。この問合せはコミット前にオープンしていたので、もっと多くのレコードが取り出される場合があります。

処置:	再問合せを行い、残りのレコードを確認します。

レベル:	5

タイプ:	MESSAGE


FRM-40700;
FRM-40700: トリガー<トリガー名>は存在しません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。フォームにより存在しないトリガーの実行が試みられ、致命的なエラーが発生しました。

処置:	そのトリガーの参照を訂正します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40702;
FRM-40702: 保存されていない変更内容があるフォームをコールすることはできません。

原因:	現在のフォームに未保存の変更内容があり、セーブポイント・モードがオフの状態で、他のフォームをコールしようとしました。

処置:	変更内容をコミット/ポストします。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40703;
FRM-40703: 取出しフィールドは、問合せモードでは変更できません。

原因:	問合せモードで取出し項目を変更しようとしました。

処置:	必須アクションはありません。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40704;
FRM-40704: 問合せ専用モード内で使用できないSQL文が含まれています。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。そのフォームが、問合せ専用フォームで使用できないファンクションを実行しようとしました。

処置:	フォームの設計変更が必要な場合があります。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40705;
FRM-40705: 非コミット・トリガー内で使用できないSQL文が含まれています。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。現トリガーに、そのトリガー・タイプには使用できないSQL文が含まれています。

処置:	そのトリガー・テキストを書き換えるか、別のタイプのトリガーを使用します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40714;
FRM-40714: このコンテキストでは使用できない機能が含まれています。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。現トリガーに、使用できないファンクション・コードが含まれています。

処置:	そのトリガー・テキストを書き換えるか、別のタイプのトリガーを使用します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40720;
FRM-40720: 文のリストに文が存在しません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。V2トリガーのステップが誤った構文を使用しています。

処置:	そのトリガー・ステップ・テキストを訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40721;
FRM-40721: トリガー内のファンクション・コードがありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。V2トリガーのステップが誤った構文を使用しています。

処置:	そのトリガー・ステップ・テキストを訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40722;
FRM-40722: ファンクション名を識別できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。トリガーが、存在しないファンクション・コードを参照しています。

処置:	参照を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40723;
FRM-40723: ファンクション・コード内の引数がありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。ERASE文またはEXECUTE_TRIGGER文、GO_BLOCK文、GO_ITEM文、GO_RECORD文、NEW_FORM文に引数が欠落しています。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40724;
FRM-40724: CASE文にセレクタがありません｡

原因:	アプリケーションの設計エラーです。CASE文にセレクタ部分がありません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40725;
FRM-40725: CASE文にキーワードがありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。CASE文にキーワードがありません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40726;
FRM-40726: CASE文に選択肢がありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。CASE文にセレクタが指定されていません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40727;
FRM-40727: CASE文に無効なキーワードがあります。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。CASE文にタイプミスのキーワードがあります。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40728;
FRM-40728: 認識できない引数または余分な引数があります。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。ファンクションに余分な引数が指定されています。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40729;
FRM-40729: 文の最後にセミコロンがありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。ファンクション・コードの終わりにセミコロンがありません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40730;
FRM-40730: 無効なメッセージ抑止レベルが指定されました。現在の<レベル数>を維持します。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。トリガーが、システム・メッセージ・レベルを無効な数値に設定しようとしました。

処置:	SYSTEM.MESSAGE_LEVELシステム変数を有効数値にリセットします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40731;
FRM-40731: INTOキーワードが欠けています。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。COPY文にINTO句がありません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40732;
FRM-40732: GOTO先のラベルがこのマクロに存在しません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。PL/SQL内で参照されるラベルが存在しません。

処置:	文を訂正します。


FRM-40733;
FRM-40733: PL/SQLビルトイン<ビルトイン名>に失敗しました。

原因:	トリガー実行中に、Form BuilderまたはPL/SQLに致命的エラーが発生しました。

処置:	DBAに通知します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40734;
FRM-40734: 内部エラー: PL/SQLエラーが発生しました。

原因:	トリガー実行中にPL/SQLに致命的エラーが発生しました。

処置:	DBAに通知します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40735;
FRM-40735: トリガー<トリガー名>が未処理の<例外名>例外を引き起こしました。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。現トリガーが例外（FORM_TRIGGER_FAILURE以外）を引き起こしましたが、その例外を処理しませんでした。

処置:	トリガー・テキストを書き換えてその例外を処理します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40736;
FRM-40736: PL/SQLを初期化できません。

原因:	PL/SQL初期化中に内部エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40737;
FRM-40737:無効な制限パッケージ･プロシージャ<プロシージャ名>がトリガー<トリガー名>にあります。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。トリガーが制限パッケージ・プロシージャを実行しようとしました。

処置:	トリガー・テキストからパッケージ・プロシージャを削除します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40738;
FRM-40738: ビルトイン<ビルトイン名>の引数<引数番号>にはNULLは指定できません｡

原因:	アプリケーションの設計エラーです。ビルトインに引数が提供されていません。

処置:	このビルトインの正しい使用法はオンライン・ヘルプを参照してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40739;
FRM-40739: ポスト専用フォームでは完全にロールバックすることができません｡

原因:	アプリケーションの設計エラーです。トリガーが、ポスト専用コール・フォーム内でFULL_ROLLBACKパラメータ付きのCLEAR_FORMパッケージ・プロシージャを発行しようとしました。

処置:	FULL_ROLLBACKパラメータを削除するか、コール時にコール側フォームに未ポストの変更内容がないことを確認します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40740;
FRM-40740: プロシージャ<プロシージャ名>はON-<トリガー名>トリガー以外では使用できません｡

原因:	アプリケーションの設計エラーです。非トランザクション・トリガーが、与えられたトリガーに限定されたビルトイン・プロシージャを起動しようとしました。

処置:	このプロシージャの正しい利用法はオンライン・ヘルプを参照してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40741;
FRM-40741: レコード<レコード番号>はブロック<ブロック名>で検索できません。

原因:	与えられたブロックの無効なレコード番号のレコードに対するプロパティを取得または設定しようとしました。

処置:	ご使用のレコード・プロパティの取得／設定のパラメータを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40742;
FRM-40742: レコード<レコード番号>（<レコード番号>～<レコード番号>）に無効な状態変換があります。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_RECORD_PROPERTYのコールがレコード状態間の無効な変換を試行しました。

処置:	正しい移行方法は、オンライン・ヘルプのSET_RECORD_PROPERTYを参照します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40743;
FRM-40743: 実表を持たないこの操作には<トリガー名>トリガーが必要です。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。適正なトランザクション・トリガーのない非実表ブロックにデータベース操作（問合せ、挿入、更新など）を試行しました。

処置:	トランザクション・トリガーは、オンライン・ヘルプを参照して下さい。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40744;
FRM-40744:エディタが受け入れた場合、入力値の切捨てが起こります。

原因:	エディタのバッファが小さすぎて、入力をアクセプトできません。

処置:	エディタを変えるか、バッファを拡大します。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40745;
FRM-40745: ビルトイン<ビルトイン名>の出力値が丸められました。

原因:	出力変数が小さすぎます。

処置:	PL/SQL出力変数の桁数を増やします。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40746;
FRM-40746: 起動デバッガ・ウィンドウからビルトイン<ビルトイン名>をコールできません。

原因:	ビルトインは、起動デバッガ・ウィンドウからアクセスできません。

処置:	起動デバッガ・ウィンドウからアクセスできないビルトインは、[デバッガ起動制限]を参照してください。

レベル:	99

タイプ:	通知


FRM-40747;
FRM-40747: ビルトイン<ビルトイン名>はデバッグ・トリガーからコールできません。

原因:	ビルトインは、デバッグ・トリガーからアクセスできません。

処置:	デバッグ・トリガーからアクセスできるビルトインの一覧は、『Form Builder開発者ガイド』を参照してください。

レベル:	99

タイプ:	通知


FRM-40748;
FRM-40748: リセット・コマンドの入力で、トリガー<トリガー名>は終了しました。

原因:	リセット・コマンドを発行したか、デバッガー内のリセット・ボタンを押しました。

処置:	下向きにナビゲートしたいときは、コール・スタックに進みます。

レベル:	99

タイプ:	通知


FRM-40749;
FRM-40749: レコード<レコード番号>用に指定したレコード・ステータスは無効です。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。レコードのSTATUSプロパティを無効な値に設定しようとしました。

処置:	レコードのSTATUSプロパティを、NEW_STATUS、QUERY_STATUS、INSERT_STATUSまたはCHANGED_STATUSに設定する必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40750;
FRM-40750: レコード<レコード番号>コントロール・ブロックのステータスをQUWEYまたはCHANGEDに設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。制御ブロック内のレコードのSTATUSプロパティをQUERY_STATUSまたはCHANGED_STATUSに設定しようとしました。

処置:	レコードのSTATUSプロパティを、NEW_STATUSまたはINSERT_STATUSに設定する必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40800;
FRM-40800: ユーザー・イグジット<ユーザー･イグジット名>が存在しません。

原因:	存在しないユーザー・イグジットを起動しようとしました。この原因は、次のいずれかです。

1. 誤ったバージョンのForms Runtimeが使用されている。

2. フォーム内にエラーがある可能性がある。

処置:	使用中のForms Runtimeのバージョンが正しくない場合には、どのバージョンにそのユーザー・イグジットがあるかを判別し、そのバージョンを使用してフォームを実行します。フォーム内にエラーがある場合、開発者がそのユーザー・イグジットのコールを訂正する必要があります。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-40801;
FRM-40801: ユーザー・イグジットを処理するメモリーが足りません。

原因:	致命的エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	25

タイプ:	エラー


FRM-40804;
FRM-40804: COPYコマンドの引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。COPY文にソースまたは宛先が指定されていません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40805;
FRM-40805: ERASEコマンドの引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。ERASE文に変数が指定されていません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40807;
FRM-40807: HOSTコマンドに指定されたコマンド文字列がありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。HOST文にコマンド文字列が指定されていません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40808;
FRM-40808: HOSTコマンドを実行できません。エラー・コード = <エラーコード>。

原因:	オペレーティング・システム・エラーのためHOST文を実行できません。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40809;
FRM-40809: HOSTコマンドのエラー・コード=<エラーコード>

原因:	このオペレーティング・システム・コマンドから前述エラー・コードが発生しました。

処置:	コマンドを正しく入力したか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40811;
FRM-40811: シェル・コマンドでエラーが発生しました。

原因:	このオペレーティング・システム・コマンドから前述エラー・コードが発生しました。

処置:	コマンドを正しく入力したか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40814;
FRM-40814: このコンテキストでは使用できないファンクション・コードが含まれています。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。NOFAILキーワードを受け入れないファンクションにNOFAILキーワードが指定されました。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40815;
FRM-40815: GLOBAL<変数>という名前の変数は存在しません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。トリガーが、存在しないグローバル変数を参照しています。

処置:	そのグローバル変数を作成するか、その参照を削除します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40816;
FRM-40816: 新しい記号にメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	内部エラーです。新規グローバル変数のアクセス中にメモリー不足になりました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40817;
FRM-40817: 新しい値にメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	内部エラーです。新規グローバル変数のアクセス中にメモリー不足になりました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40818;
FRM-40818: システム変数名は定義されていません。

原因:	存在しないシステム変数にアクセスしようとしました。

処置:	システム変数をチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40819;
FRM-40819: システム変数は変更できません。

原因:	システム変数を変更しようとしました。

処置:	システム変数は変更できません。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40820;
FRM-40820: メモリー不足のためシステム変数を評価できません。

原因:	内部エラーです。システム変数のアクセス中にメモリー不足になりました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40822;
FRM-40822: SET機能の引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SETファンクション・コードに指定された引数が足りません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40823;
FRM-40823: SET機能の引数が多すぎます。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SETファンクション・コードに指定された引数が多すぎます。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40824;
FRM-40824: PAGE機能の引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。HIDEPAGEまたはSHOWPAGEファンクション・コードに指定された引数が足りません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40825;
FRM-40825: VIEW関数の引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。MOVEVIEWまたはANCHORVIEW、RESIZEVIEWファンクションに指定された引数が足りません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40826;
FRM-40826: CALL関数の引数が無効です。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。CALLまたはCALLQRYファンクション・コードに指定された引数が足りません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40827;
FRM-40827: GOREC関数の引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。GORECファンクション・コードに指定された引数が足りません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40828;
FRM-40828: CALLかCALLQRYが無効な変数を参照しました。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。CALLまたはCALLQRYフンクション・コードに無効な変数参照が含まれています。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40829;
FRM-40829: EDITFIELD関数の引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。EDITFIELDファンクション・コードに指定された引数が足りません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	メッセージ抑止レベルがありません。

タイプ:	エラー


FRM-40830;
FRM-40830: DISPLAYPAGE関数の引数が足りません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。DISPLAYPAGEファンクション・コードに指定された引数が足りません。

処置:	文を訂正します。

レベル:	メッセージ抑止レベルがありません。

タイプ:	エラー


FRM-40831;
FRM-40831: 切捨てが発生しました｡フィールド<フィールド名>の値が長すぎます｡

原因:	アプリケーションの設計エラーです。トリガーまたは問合せ、ユーザー・イグジットが項目に値を読み込みましたが、値全体を保持する長さがその項目にありません。この項目はその値を切り捨てました。

処置:	切り捨てを避けるため、ターゲット項目の項目長を増やします。

レベル:	15

タイプ:	エラー


FRM-40900;
FRM-40900: レコード・バッファを割当てられません。フォームを消去し続行します。

原因:	取出しレコードまたは新規レコードへのメモリー割振りに失敗しました。問合せ対象の他のレコードはディスク上にバッファリングされています。これは、これ以上の一時ファイルがディスクに書き込めないことを示します。

処置:	フォームを消去し、続行します。フォームを終了して再オープンしても構いません。また、十分なディスク領域があるか、またそのディスク装置およびディレクトリに書き込む権限があるかを確認します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40901;
FRM-40901: 注意: この問合せのすべてまたは一部を記憶しておくだけのメモリーがありません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40902;
FRM-40902: SQL文が大きすぎます。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。フォームの設計に、2048文字を超える長さのSQLコマンドが含まれています。

処置:	そのSQLコマンドを短縮します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40903;
FRM-40903: 出力ファイルを作成できません。

原因:	[印刷]を押しましたが、スクリーンの内容は、次のいずれかの理由によりファイルに書き込まれませんでした。

1. 無効なファイル名が入力されました。

2. オペレーティング・システムによりファイルを作成する権限が与えられていません。

3. ディスク容量またはディレクトリ容量が足りません。

処置:	入力したファイル名をチェックし、必要に応じて訂正します。その他のヘルプが必要な場合は、DBAに連絡します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40904;
FRM-40904: プログラム・エラー: レコードで不明な操作が行われました。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40905;
FRM-40905: ディスク上のレコードをこれ以上バッファリングできません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40906;
FRM-40906: 致命エラー: バッファリングされたレコードをディスクに書き込めません。

原因:	バッファリングされたレコードのディスクへの書込みに失敗しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40907;
FRM-40907: 致命エラー: ディスクからバッファにレコードを読み込めません。

原因:	バッファリングされたレコードのディスクからの読込みに失敗しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40908;
FRM-40908: RAM内部エラー: <エラー番号>

原因:	フォームの内部レコード・マネージャ内で発生した内部エラーです。考えられる原因は、次のとおりです。

1. ディスク・バッファ・ファイルをオープンできません。

2. ディスク・バッファ・ファイルに対する読込みエラーまたは書込みエラーです。

3. メモリー不足です。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>20

タイプ:	エラー


FRM-40909;
FRM-40909: 内部エラー: 不明エラー<エラー番号>。

原因:	内部エラーです。不明なエラー・メッセージを発行しようとしました。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40910;
FRM-40910: 内部エラー: PL/SQLトリガー、またはプロシージャを実行中に発生しました。

原因:	生成エラーまたはファイル破壊の結果、PL/SQLトリガーまたはプロシージャ実行中に、内部エラーが発生しました。

処置:	フォームを再コンパイルします。サポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40911;
FRM-40911: 順序番号生成エラーのため、レコードは作成されませんでした。

原因:	内部エラーです。順序番号オブジェクトが存在しないか、デザイナにその順序番号オブジェクトにたいする権限がないか、あるいはその他の致命的データベース・エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40912;
FRM-40912: WHEN-NEW-RECORDトリガーが失敗したのでレコードは作成されませんでした。

原因:	そのトリガー失敗の原因となったWhen-New-Recordトリガー内でランタイム・エラーが発生しました。新規レコードは作成されませんでした。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40913;
FRM-40913: 値リストが最大数を超えました。いくつかの値が表示されませんでした。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。現行値リストのすべてのレコードを戻せませんでした。

処置:	値リストに戻されるのが32,767レコード以下となるよう指定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40914;
FRM-40914: メモリー割当てエラー: トランザクションを完了できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40915;
FRM-40915: メモリー割当てエラー: トリガー<トリガー名>を実行できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40916;
FRM-40916: メモリー割当てエラー: 問合せを実行できません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40917;
FRM-40917: メモリー割当てエラー: レコードをロックできません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40918;
FRM-40918: 内部エラー: Toolkitを初期化できません。

原因:	現環境または現アプリケーション内の何かが原因で、Form BuilderがOracle Toolkitを初期化できませんでした。

処置:	Form Builderのが正しくインストールされているか、現環境にすべての必要なリソース・ファイルが含まれているか、またすべてのシステム依存ガイドラインが守られているかを確認します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-40919;
FRM-40919: SQL文の実行で内部エラー: <エラー番号>が発生しました。

原因:	Form Builderが実行しようとしたSQL文にエラーが発生しました。

処置:	最後のSQL文をチェックします。

レベル:	25

タイプ:	エラー


FRM-40920;
FRM-40920: ビューを作成できません: システム・リソースが不足しています｡

原因:	現環境または現アプリケーション内の何かが原因でビューが作成できませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40921;
FRM-40921: 項目<項目名>が作成できません。

原因:	現環境または現アプリケーション内の何かが原因で項目が作成できませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40922;
FRM-40922: OLEエラーが発生しました: <エラー番号>

原因:	OLEまたはOLE関連機能と呼ばれるビルトインが失敗しました。

処置:	詳細は、OLEマニュアルのエラー番号を調べてください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40923;
FRM-40923: このプラットフォームではOLEがサポートされていません。

原因:	OLEサポートを必要とするビルトインがコールされましたが、ご使用のプラットフォームではOLEがサポートされていません。

処置:	OLEをサポートしていないプラットフォームで、OLEに関連するビルトインをコールしないでください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40924;
FRM-40924: 指定した引数索引が無効です。

原因:	現行OLE引数スタックのサイズ制限を超えて索引のあるOLE引数スタックから値を取り出そうとしました。

処置:	引数索引は、1からFORMS_OLD.InitArgs()の最終コールに指定された数値までの範囲です。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40925;
FRM-40925: OleArgを引数として初期化する空き領域がありません。

原因:	初期化されたOLE引数スタックに格納しようとする引数が多すぎます。

処置:	FORMS_OLE.InitArgs()のコールで十分な空き領域を指定しているか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40926;
FRM-40926: OLEオブジェクトがNULLです。

原因:	NULL OLEオブジェクトにたいする操作はできません。

処置:	NULL OLEオブジェクトのあるFORMS_OLEビルトインのコールは避けてください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40927;
FRM-40927: 可変レコードが配列ではありません。

原因:	可変レコードが配列を含んでいるかのようにその可変レコードにアクセスしようとしましたが、配列は含まれていません。

処置:	FORMS_OLE.Get_Dims()をコールすると、配列を含む可変レコードがあるか確認できます。配列の場合、その機能の戻り値は1以上です。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40928;
FRM-40928: 指定した配列索引が多すぎます。

原因:	配列をもつ可変レコードにアクセスしようとしましたが、指定された配列索引が多すぎます。

処置:	FORMS_OLE.GET_Dims()が戻した数と同一数の配列索引を使用する必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40929;
FRM-40929: 指定した配列索引が少なすぎます。

原因:	配列をもつ可変レコードにアクセスしようとしましたが、指定された配列索引が少なすぎます。

処置:	FORMS_OLE.GET_Dims()が戻した数と同一数の配列索引を使用する必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40930;
FRM-40930: 配列索引が数値ではありません。

原因:	配列を保持する可変レコードにアクセスしようとしましたが、提供された配列索引は非数値であり、ROWでもCOLUMNでもありません。

処置:	有効な配列索引は数値のみであり、これは列により分離する必要があります。可変レコードから表にフェッチを行っている場合、表作成の間、行および列繰り返しの指標としてROWおよびCOLUMNを使用できます。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40931;
FRM-40931: データ型がサポートされていないので、表を占有できません。

原因:	列の1つがサポートされないデータ型を使用していたため、その表の占有に失敗しました。

処置:	列タイプを整数および数字、文字列、日付に制限します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40932;
FRM-40932: 表のデータ型がサポートされていないので､可変レコードを挿入できません。

原因:	ソース表の列の1つにサポートされていないデータ型が使用されたため、可変レコードの挿入に失敗しました。

処置:	列タイプを整数および数字、文字列、日付に制限します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40933;
FRM-40933: データ型が正しくないので､表を挿入できません｡

原因:	ブロックのデータ型が表のデータ型と一致しなかったため、表の挿入に失敗しました。

処置:	表のデータ型は、取出しが行われているブロックの列のデータ型と一致する必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40934;
FRM-40934: レコードが範囲外なので、表を占有できません。

原因:	無効な開始または最終レコードが指定されたため、表の占有に失敗しました。

処置:	start_recおよびend_recパラメータは、1と取出し可能なレコード数の間にしてください。end_recは、ALL_RECORDSとも指定可能です。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-40935;
FRM-40935: オブジェクトがローカルに存在しません。

原因:	'kill_persistent'パラメータがFALSEに設定され、解放すべきローカルなオブジェクトが存在しないため、オブジェクトの解放の試みは失敗しました。

処置:	所有していないオブジェクトは決して解放しないでください。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41000;
FRM-41000: この機能は現在使用できません。

原因:	未定義のファンクション・キーを押しました。

処置:	押すべきファンクション・キーは、[キー一覧]を押して判別します。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-41001;
FRM-41001: この機能はこのマシン上では使用できません。

原因:	挿入/置換機能を実行しようとしました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	エラー


FRM-41002;
FRM-41002: 有効な値を選択してください。

原因:	ブロック・メニュー上で無効な選択番号を入力しました。

処置:	既存ブロックを選択します。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41003;
FRM-41003: この機能はここでは実行できません。

原因:	表を参照する機能を実行しようとしましたが、現ブロックはどの表にも対応しません。

処置:	アクションは必要ありません。要求された機能は、このブロックには実行できません。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41004;
FRM-41004: この機能はこのモードでは使用できません。

原因:	このモードで動作しないファンクション・キーを押しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41005;
FRM-41005: 内部エラー: ファンクション・キーがインプリメントされていません。

原因:	使用禁止のファンクション・キーを押しました。

処置:	アクションは必要ありません。フォームの定義が変更されない限り、現行のコンテキストでこのファンクション・キーは使用できません。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41006;
FRM-41006: Formsランタイム・コマンドが見つかりません。

原因:	ご使用のキーボード・マップに定義されていないファンクション・キーを押しました。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41007;
FRM-41007: カーソルが有効な項目にありません。ファンクション・キーが無視されました。

原因:	このファンクション・キーを押したとき、カーソルが有効項目にありませんでした。

処置:	その項目内にカーソルを配置し、そのファンクション・キーをもう一度押します。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41008;
FRM-41008: 未定義のキーが押されました。<ファンクション･キー名>を押して有効なキーのリストを表示してください。

原因:	未定義のファンクション・キーを押しました。

処置:	押すべきファンクション・キーは、[キー一覧]を押して判別します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41009;
FRM-41009:ファンクション・キーは使用できません。<ファンクション･キー名>を押して有効なキーのリストを表示してください。

原因:	現在の環境では許可されないファンクション・キーを押しました。

処置:	押すべきファンクション・キーは、[キー一覧]を押して判別します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41010;
FRM-41010: 作業中項目の属性を設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM文が、現在の項目の[入力許可]プロパティをオフにしようとしました。

処置:	この文を排除するか、そのトリガーを書き換えます。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41011;
FRM-41011:未定義の属性が指定されました。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。DISPLAY_ITEMまたはDISPLAY_PAGE文が未定義の属性を設定しようとしたか、SET_ITEM_PROPERTY文が未定義のプロパティを設定しようとしました。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41012;
FRM-41012: 未定義の項目または変数が参照されました。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。NAME_IN文が、存在しない項目または可変レコードを参照しようとしました。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41013;
FRM-41013: <データ･ブロック名><項目名>に未定義の属性が指定されました。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、未定義のパラメータを指定しました。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41014;
FRM-41014: NULLキャンバス項目<キャンバス名><属性名>の属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、NULLキャンバス項目のプロパティを変更しようとしました。

処置:	この項目を０ページ以外に移動します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41015;
FRM-41015: 現在の項目<データ･ブロック名><項目名>のENTERABLE属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、現項目の[ENTERABLE]（変更可能）プロパティを変更しようとしました。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41016;
FRM-41016: 現在の項目<データ･ブロック名><項目名>のDISPLAYED属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、現項目の[DISPLAYED]（可視）プロパティを変更しようとしました。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41017;
FRM-41017: 非使用可能項目<データ･ブロック名><項目名>のUPDATE ALLOWED属性を設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、非入力可能項目の[UPDATE_ALLOWED]（更新可）プロパティを[はい]にしようとしました。

処置:	項目の[UPDATE_ALLOWED]（更新可）プロパティを[はい]にするには、この項目の[INPUT_ALLOWED]プロパティも[はい]オンにする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41018;
FRM-41018: 非使用可能項目<データ･ブロック名><項目名>のUPDATE_NULL属性を設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、非入力可能項目の[UPDATE_NULL]（更新可）プロパティを[はい]にしようとしました。

処置:	項目の[UPDATE_NULL]（更新可）プロパティを[はい]にするには、その項目の[ENTERABLE]（変更可能）プロパティも[はい]にする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41019;
FRM-41019: 非使用可能項目<データ･ブロック名><項目名>のREQUIRED属性を設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、非入力可能項目の[REQUIRED]（必須）プロパティを[はい]にしようとしました。

処置:	項目の[REQUIRED]（必須）プロパティを[はい]にするには、その項目の[ENTERABLE]（変更可能）プロパティも[はい]にする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41020;
FRM-41020: 表示不可項目<データ･ブロック名><項目名>のENTERABLE属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、表示不可項目の[ENTERABLE]（変更可能）プロパティを[はい]にしようとしました。

処置:	項目の[ENTERABLE]（変更可能）プロパティを[はい]にするには、その項目の[DISPLAYED]（可視）プロパティも[はい]にする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41021;
FRM-41021: 表示不可項目<データ･ブロック名><項目名>のQUERYABLE属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、表示不可項目の[QUERYABLE]（問合せ可）プロパティを[はい]にしようとしました。

処置:	項目の[QUERYABLE]（問合せ可）プロパティを[はい]にするには、その項目の[DISPLAYED]（可視）プロパティも[はい]にする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41022;
FRM-41022: 更新不可項目<データ･ブロック名><項目名>のREQUIRED属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、更新不可項目の[REQUIRED]（必須）プロパティを[はい]にしようとしました。

処置:	項目の[REQUIRED]（必須）プロパティを[はい]にするには、その項目の[UPDATE_ALLOWED]（更新可）プロパティまたは[UPDATE_NULL]（NULLのみ更新）プロパティのいずれかも[はい]にする必要があります。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41023;
FRM-41023:保護項目<データ･ブロック名><項目名>のUPDATE ALLOWED属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、ユーザーに更新権限のないデータベース項目の[UPDATE_ALLOWED]（更新可）プロパティを変更しようとしました。

処置:	SET_ITEM文を訂正するか、そのユーザーにその列の更新権限を付与します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41024;
FRM-41024: 保護項目<データ･ブロック名><項目名>のUPDATE_NULL属性は設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEMパッケージ・プロシージャが、ユーザーに更新権限のないデータベース項目の[UPDATE_NULL]（NULLのみ更新）プロパティを変更しようとしました。

処置:	SET_ITEM文を訂正するか、そのユーザーにその列の更新権限を付与します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41025;
FRM-41025: ページ番号<ページ番号>は存在しません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。存在しないページに操作を試行しました。

処置:	ページ関連ビルトインの引数をチェックします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41026;
FRM-41026: フィールドが操作を認識しません。

原因:	与えられた項目タイプには無効な操作を実行しようとしました。

処置:	その操作が適用できない項目に対してその操作を実行しようとしました。


FRM-41027;
FRM-41027: このブロックに主キーを定義しなければなりません。

原因:	ブロック内に主キー項目がなく、次の状況の1つが発生しました。

1. ブロックに対し主キー・オプションのKey_Modeプロパティの設定が試みられました。

2. Key_Modeプロパティが[自動]に設定されており、接続中のデータソースがUNIQUEキー・モードをサポートしていません。

処置:	そのブロック上の1つ以上の主キー項目を指定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41028;
FRM-41028: 特性が無効です。

原因:	GetまたはSetプロパティ・ビルトインに無効なプロパティ定数を渡しました。

処置:	引数を検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41029;
FRM-41029: パラメータが無効です。

原因:	無効な値にフォームまたはブロック、項目、レコード・プロパティを設定しようとしました。

処置:	SET_FORM_PROPERTYまたはSET_BLOCK_PROPERTY、SET_ITEM_PROPERTY、SET_RECORD_PROPERTYの引数を検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41030;
FRM-41030: 項目<データ･ブロック名><項目名>のITEM_LENGTHがリセットできません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。固定長項目の長さを変更しようとしました。

処置:	その項目が最大必要長であることを静的に宣言するか、項目タイプを変更します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41031;
FRM-41031: 割当てられたバッファより大きいITEM_LENGTHはリセットできません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。割り振られたバッファより大きいITEM_LENGTHをリセットしようとしました。

処置:	フォーム定義内の項目長を増やします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41032;
FRM-41032: 現在の項目<データブロック名><項目名>のENABLED属性は設定できません。

原因:	SET_ITEM_PROPERTYのコールが、現項目の[ENABLE]プロパティを設定しようとしました。

処置:	SET_ITEM_PROPERTYのコールを訂正するか、他の項目にナビゲートしてから、[ENABLE]プロパティを設定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41033;
FRM-41033: 表示不可項目<データ･ブロック名><項目名>のENABLED属性は設定できません。

原因:	SET_ITEM_PROPERTYのコールが、表示不可項目の[ENABLE]（変更可能）プロパティを設定しようとしました。

処置:	まずその項目にナビゲートしてから、SET_ITEM_PROPERTYのコールで[ENABLE]（変更可能）プロパティを設定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41034;
FRM-41034: 表示不可項目<データ･ブロック名><項目名>のNAVIGABLE属性は設定できません。

原因:	SET_ITEM_PROPERTYのコールが表示不可項目の[NAVIGABLE]（キーボードで移動可能）プロパティを設定しようとしました。

処置:	まずその項目にナビゲートしてから、SET_ITEM_PROPERTYのコールで[NAVIGABLE]（キーボードで移動可能）プロパティを設定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41035;
FRM-41035: 入力不可項目<データ･ブロック名><項目名>のNAVIGABLE属性は設定できません。

原因:	SET_ITEM_PROPERTYのコールが、入力不可項目の[NAVIGABLE]（キーボードで移動可能）プロパティを設定しようとしました。

処置:	まず、SET_ITEM_PROPERTY のコールでその項目の[ENABLE]（変更可能）プロパティを設定します。次に、もう一度SET_ITEM_PROPERTYをコールしてその項目の[NAVIGABLE]（キーボードで移動可能）プロパティを設定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41036;
FRM-41036: 問合せできないチェックボックスは変更できません。

原因:	問合せできないチェックボックスを変更しようとしました。

処置:	まず[QUERYABLE]プロパティを[PROPERTY_TRUE]に設定します。すると、エンド・ユーザーは、チェックボックスをシフト・クリックすることで、その項目を使用可能あるいは使用禁止にできます。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41037;
FRM-41037: 問合せできないラジオ・グループは変更できません。

原因:	問合せできないラジオ・グループを変更しようとしました。

処置:	まず、SET_RADIO_BUTTON_PROPERTYのコールにより[ENABLE]プロパティを[PROPERTY_TRUE]に設定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41038;
FRM-41038: 項目<項目名>はチェックボックスではありません。

原因:	チェックボックスでない項目にCHECKBOX_CHECKEDのコールが行われました。

処置:	CHECKBOX_CHECKEDのコールを訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41039;
FRM-41039: 警告ID<警告ID>が無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_ALERTのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41040;
FRM-41040:ラジオ・ボタン<ラジオボタン名>を見つけることができません。

原因:	無効なIDまたは名前がビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	入力した名前またはIDをチェックし、再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41041;
FRM-41041: フォーム・モジュールが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_FORMのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41042;
FRM-41042: Set_Item_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	無効な項目プロパティを設定しようとしました。

処置:	項目プロパティの設定用マニュアルをチェックし、再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41043;
FRM-41043: タイマーが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_TIMERのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41044;
FRM-41044: タイマー<タイマー名>の削除でエラーが発生しました。

原因:	DELETE_TIMERビルトインの実行中にエラーが発生しました。

処置:	使用しているタイマーが正しく作成されているか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41045;
FRM-41045: 項目が見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_ALERTのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41046;
FRM-41046: Set_Item_Propertyで使用したパラメータが無効です。

原因:	SET_ITEM_PROPERTY に無効なパラメータが渡されました。

処置:	SET_ITEM_PROPERTYの有効パラメータを検証し、再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41047;
FRM-41047: 問合せ入力モードにある現行ブロックからナビゲートすることはできません。

原因:	問合せ入力モードにある現ブロックからナビゲートすることはできません。

処置:	問合せ入力モードに入る前に操作を実行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41048;
FRM-41048: プロシージャ<プロシージャ名>は<トリガー名>トリガーでは無効です。

原因:	このプロシージャは、指定したトリガーからコールされた場合には無効です。このプロシージャは、ナビゲート中に起動するトリガーからはコールできない制限プロシージャでも構いません。

処置:	無効なトリガーを訂正します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41049;
FRM-41049: このレコードは削除できません。

原因:	削除ができないブロック上でレコードを削除しようとしました。

処置:	[DELETE_ALLOWED]ブロック・プロパティを[PROPERTY_TRUE]に設定するまでこのブロック内のレコードの削除は控えてください。

レベル:	>20

タイプ:	エラー


FRM-41050;
FRM-41050: このレコードは更新できません。

原因:	更新のできないブロック上のレコードを更新しようとしました。

処置:	[DELETE_ALLOWED]ブロック・プロパティを[PROPERTY_TRUE]に設定するまで、このブロック内のレコードの更新は控えてください。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41051;
FRM-41051: ここではレコードの作成はできません。

原因:	挿入のできないブロック上でレコードを作成しようとしました。

処置:	[INSERT_ALLOWED]ブロック・プロパティを[PROPERTY_TRUE]に設定するまで、新規レコードの作成およびこのブロックへの挿入は控えてください。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41052;
FRM-41052: ウィンドウが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_WINDOWのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41053;
FRM-41053: キャンバスが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_CANVASのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41054;
FRM-41054: Get_Record_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないレコード・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_RECORD_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41055;
FRM-41055:Set_Record_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないレコード・プロパティを設定しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかSET_RECORD_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41056;
FRM-41056: ブロックが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_BLOCKのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41057;
FRM-41057: Set_View_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないビュー・プロパティを設定しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかSET_VIEW_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41058;
FRM-41058: Get_Item_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しない項目プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_ITEM_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41059;
FRM-41059: Set_Canvas_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないキャンバス・プロパティを設定しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかSET_CANVAS_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41060;
FRM-41060: キー項目のみの１次キー特性を使用不可にすることはできません。

原因:	次のいずれかの状況で、ブロック上の最後の主キー項目の[主キー]プロパティを無効にすることが試みられました。

1. [主キー]プロパティ。

2. 主キーのキー・モード。

3. 接続中のデータベースがUNIQUEキー・モードをサポートしていません。

処置:	まず、そのブロックの各プロパティを使用禁止にします。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41061;
FRM-41061: Get_Window_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないウィンドウ・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_WINDOW_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41062;
FRM-41062: エディタが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_EDITORのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41063;
FRM-41063: エディタを作成できません。

原因:	Forms Runtimeに使用可能なメモリーが不足しています。

処置:	ウィンドウのいくつかをクローズしてからSHOW_EDITORのコールを再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41064;
FRM-41064: タイマー<タイマー名>を作成できません: 識別子名が間違っています。

原因:	識別子名が無効です。

処置:	タイマーの命名構文が有効かチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41065;
FRM-41065: メニューが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_MENUのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41066;
FRM-41066: Get_Form_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないフォーム・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_FORM_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41067;
FRM-41067: メニュー項目が見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_MENU_ITEMのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41068;
FRM-41068: Set_Menu_Item_Propertyでエラーが発生しました。

原因:	SET_MENU_ITEM_PROPERTYのコールが無効です。

処置:	有効なパラメータを検証し、再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41069;
FRM-41069: Get_Menu_Item_Propertyでエラーが発生しました。

原因:	GET_MENU_ITEM_PROPERTYのコールが無効です。

処置:	有効なパラメータを検証し、再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41070;
FRM-41070: Set_Menu_Item_Propertyでは不明の特性です。

原因:	存在しないメニュー項目プロパティを設定しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかSET_MENU_ITEM_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41071;
FRM-41071: Get_Menu_Item_Propertyに不明なプロパティが設定されました｡

原因:	存在しないメニュー項目プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_MENU_ITEM_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41072;
FRM-41072: グループ<グループ名>を作成できません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1.  SQL文で列名が重複しています。

2.  レコード・グループ名が無効です。

3.  問合せが無効です。

処置:	そのグループ名のチェック、またはSQL文の訂正、あるいはその両方を行います。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41073;
FRM-41073: グループが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_GROUPのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41074;
FRM-41074: グループ、または列が見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_GROUPまたはFIND_COLUMNのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41075;
FRM-41075: グループの削除でエラーが発生しました。

原因:	DELETE_GROUPのコールに指定されたレコード・グループ名またはIDが無効であるか、そのレコード・グループが動的に作成されませんでした。

処置:	レコード・グループ名またはIDをチェックし、指定されたレコード・グループが動的に作成されたか確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41076;
FRM-41076: グループの移植でエラーが発生しました。

原因:	列名または表名が無効であるため問合せが失敗したか、その問合せおよびグループ列構造体が一致しません。

処置:	POPULATE_GROUP_WITH_QUERYのコールの中のSQL SELECT文をチェックします。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41077;
FRM-41077: グループ行の削除でエラーが発生しました。

原因:	静的レコード・グループからレコードを削除するのにDELETE_GROUP_ROWが使用できないか、指定した行番号が無効です。

処置:	DELETE_GROUP_ROWのコールを訂正します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41078;
FRM-41078: グループ選択の再設定中にエラーが発生しました。

原因:	指定されたレコード・グループ名またはIDが無効です。

処置:	レコード・グループ名またはIDをチェックし、再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41079;
FRM-41079: グループ列を追加中にエラーが発生しました。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. すでに行があるグループには列を追加できません。

2.  CHAR_COLUMNタイプの列の幅は、対応するデータベース列の幅よりも小さくすることはできません。

3.  存在しない、または無効なレコード・グループの名前が入力されました。

4.  存在しない、または無効な列の名前が入力されました。

5.  CHAR、NUMBER、DATE以外の列タイプが入力されました。

処置:	グループへの列の追加は、CREATE_GROUPのコールを使用してグループを作成した後でしか実行できません。そのグループにすでに行があれば、DELETE_GROUP_ROWでその行を削除してから、列を追加します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41080;
FRM-41080: グループ行を追加中にエラーが発生しました。

原因:	原因は次のいずれかです。

1.  存在しない、または列のないグループへの行の追加が試みられました。

2.  存在しないレコードグループの名前が入力されました。

3.  範囲外または無効な行番号が指定されました。

処置:	そのグループを作成し、最初に列を追加します。ADD_GROUP_ROWのコールをチェックして、レコード・グループ名および行番号が有効か確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41081;
FRM-41081: 項目を移動できません: 位置が無効です。

原因:	その項目を、キャンバス上の無効な位置に移動しようとしました。

処置:	SET_ITEM_PROPERTYのコールの中で選択した座標が有効か確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41082;
FRM-41082: 項目のサイズを変更できません: 項目位置がキャンバス外になっています。

原因:	SET_ITEM_PROPERTYのコールに指定された高さまたは幅、あるいはその両方が無効であるか、ユーザーが指定した高さまたは幅、あるいはその両方によって、項目がキャンバス外にはみ出します。

処置:	SET_ITEM_PROPERTYのコールを訂正します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41083;
FRM-41083: Set_Form_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないフォーム・プロパティを設定しようとしました。

処置:	有効プなロパティかどうかSET_FORM_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41084;
FRM-41084: グループ・セルを獲得中にエラーが発生しました。

原因:	GET_GROUP_CHAR_CELLまたはGET_GROUP_DATE_CELL、GET_GROUP_NUMBER_CELLのコールが無効です。

処置:	列タイプがそれぞれCHARまたはDATE、NUMBERであるか確認します。指定された行番号および列名の妥当性を検査します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41085;
FRM-41085: グループ行カウントを獲得中にエラーが発生しました。

原因:	GET_GROUP_ROW_COUNTのコールが無効です。

処置:	レコード・グループ名をチェックし、再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41086;
FRM-41086: グループ選択カウントを獲得でエラーが発生しました。

原因:	無効なレコード・グループ名を指定しました。GET_GROUP_SELECTION_COUNTのコールが無効です。

処置:	GET_GROUP_SELECTIONのコールを訂正します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41087;
FRM-41087: グループ選択の獲得でエラーが発生しました。

原因:	指定したレコード・グループ名または選択番号が無効です。GET_GROUP_SELECTIONのコールが無効です。

処置:	GET_GROUP_SELECTIONのコールを訂正します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41088;
FRM-41088: グループ選択を設定できません。

原因:	指定したレコード・グループ名またはID、行番号が無効です。

処置:	SET_GROUP_SELECTIONのコールを訂正します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41089;
FRM-41089: ビューを移動できません: 位置が無効です。

原因:	SET_VIEW_PROPERTYのコールに指定されたx, yペアが無効です。

処置:	座標が指定する位置がキャンバス上にくるようにSET_VIEW_PROPERTYのコールを訂正します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41090;
FRM-41090: go_item<項目名>の項目型が無効です。

原因:	その項目にはナビゲートできません。

処置:	その項目がナビゲート可能な項目であるか確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41091;
FRM-41091: 値リストが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_LOVのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41092;
FRM-41092: ブロック<ブロック名>にレコードがありません。

原因:	レコードを持たないブロック上の項目に値を配置しようとしました。

処置:	まずブロック内にレコードを配置します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41093;
FRM-41093: 項目属性<項目属性>の設定でエラーが発生しました。

原因:	[ロック・レコード]プロパティを指定し、その項目がテキスト項目でなかったか、[小/大文字区別なしの問合せ]を指定し、そのデータ型がALPHAでもCHARでもありませんでした。

処置:	[ロック・レコード]プロパティの場合には、その項目がテキスト項目であるか確認します。[小/大文字区別なしの問合せ]を指定するときは、そのデータ型がALPHAまたはCHARであるか確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41094;
FRM-41094: Get_View_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないビュー・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_VIEW_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41095;
FRM-41095: Get_Canvas_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないキャンバス・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_CANVAS_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41096;
FRM-41096: ビューをサイズ変更できません: サイズが無効です。

原因:	このx, y座標ではビューがキャンバスの外に配置されます。

処置:	他のx, yペアを選択します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41097;
FRM-41097: キャンバスをサイズ変更できません: サイズが無効です。

原因:	このx, y座標ではビューがウィンドウの外に配置されます。

処置:	他のx, yペアを選択します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41098;
FRM-41098: 内容表示の表示位置を変更できません。

原因:	この表示位置プロパティは、スタック・キャンバスビューにのみ適用されます。

処置:	SET_VIEW_PROPERTYのコールを訂正します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41099;
FRM-41099: 内容表示のサイズを変更できません。

原因:	内容表示のサイズはウィンドウ・サイズに依存します。スタックした表示サイズのみを、SET_VIEW_PROPERTYで変更できます。

処置:	SET_VIEW_PROPERTYのコールを訂正します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41100;
FRM-41100: リレーション<リレーション名>を見つけることができません。

原因:	無効なリレーションを使用して取得または設定、検索を試行しました。

処置:	引数が正しいか、ビルトインのコールをチェックします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41101;
FRM-41101: Get_Relation_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないリレーション・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかGET_RELATION_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41102;
FRM-41102: Set_Relation_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しないリレーション・プロパティを設定しようとしました。

処置:	有効なプロパティかどうかSET_RELATION_PROPERTYのコールを検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41103;
FRM-41103: Set_Relation_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_RELATION_PROPERTYビルトインに不正なリレーション・プロパティ値が渡されました。

処置:	SET_RELATION_PROPERTYビルトインのコールを訂正し、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41104;
FRM-41104: リレーションが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_RELATIONのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41105;
FRM-41105: 保存済み親レコードがなければ、レコードの問合せはできません。

原因:	最初にマスター・レコードを作成しないでディテール・レコードの問合せを試行しました。

処置:	マスター・レコードを作成してから、ディテール・レコードの問合せを行います。


FRM-41106;
FRM-41106: 親レコードがなければ、レコードの作成はできません。

原因:	最初にマスター・レコードを作成せずに新規のディテール・レコードを作成しようとしました。

処置:	マスター・レコードを作成してから、ディテール・レコードを追加します。


FRM-41107;
FRM-41107: リレーションのマスター削除オプションが無効です。

原因:	ディテール・データ・ブロックに指定された[問合せデータ・ソース・タイプ]または[DMLデータ宛先タイプ]が無効です。

処置:	ディテール・データ・ブロックの[問合せデータ・ソース・タイプ]と[DMLデータ宛先タイプ]が[表]になっていることを確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41200;
FRM-41200: 統合エラー: 製品が無効です。

原因:	RUN_PRODUCTに指定されたプロダクト名が無効です。

処置:	RUN_PRODUCTパラメータをチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41201;
FRM-41201: 統合エラー: 通信モードは、SYNCHRONOUSまたはASYNCHRONOUSでなければなりません。

原因:	RUN_PRODUCTに指定された通信モードが無効です。

処置:	RUN_PRODUCTパラメータをチェックし、再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41202;
FRM-41202: 統合エラー: パラメータ・リスト<パラメータ・リスト名>には、パラメータがありません。

原因:	パラメータ・リストに引数がありません。

処置:	指定パラメータ・リストの各パラメータをチェックします。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41203;
FRM-41203: 統合エラー: パラメータ・リストIDが無効です。

原因:	渡されたパラメータ・リストIDが無効です。

処置:	パラメータ・リストIDをチェックし、再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41204;
FRM-41204: 統合エラー: メモリー割当てエラーが発生しました。

原因:	内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41205;
FRM-41205: 統合エラー<項目名>はチャート項目ではありません。

原因:	表示用に指定された変数タイプがチャート項目ではありません。

処置:	その表示パラメータにチャート項目を指定します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41206;
FRM-41206: 統合エラー: 項目<項目名>が曖昧です。

原因:	項目名が無効です。重複している可能性があります。

処置:	項目名は、ブロック名.項目名の書式で指定します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41207;
FRM-41207: 統合エラー: 項目<項目名>が見つかりませんでした。

原因:	指定された項目名が存在しません。

処置:	名前が正確かチェックし、ブロック名.項目名の書式で再試行します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41208;
FRM-41208: 統合エラー: 実行モードはBATCHまたはRUNTIMEでなければなりません。

原因:	RUN_PRODUCTに指定された実行モードが無効です。

処置:	execmodeパラメータにBATCHまたはRUNTIMEのいずれかを指定します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41209;
FRM-41209: 統合エラー: 文書位置はFILESYSTEMまたはDBでなければなりません。

原因:	RUN_PRODUCTに指定された文書位置が無効です。

処置:	そのlocationパラメータにはFILESYSTEMまたはDBのいずれかを指定します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41210;
FRM-41210: 統合エラー: チャート項目がNULLです。

原因:	チャート項目表示にNULLが指定されました。

処置:	RUN_PRODUCTビルトインのdisplayパラメータをチェックし、NULLでないことを確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41211;
FRM-41211: 統合エラー: SSLは、別製品の実行に失敗しました。

原因:	別製品の実行時に問題が検出されました。

処置:	RUN_PRODUCTビルトインをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41212;
FRM-41212: 統合エラー: データ交換の通信モードが無効です。

原因:	ユーザーが非同期RUN_PRODUCTを指定しました。

処置:	同期RUN_PRODUCT通信モードに変更します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41213;
FRM-41213: Reports Server<サーバー名>に接続できません｡

原因:	指定されたReports Serverへの接続時に問題が発生しました。

処置:	Reports Serverをチェックし、正常に稼働していることを確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41214;
FRM-41214: レポートを実行できません。

原因:	Reports Serverが指定レポートを実行できませんでした。

処置:	Reports Serverをチェックし、正常に稼働していることを確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41215;
FRM-41215: サーバー名またはジョブIDが無効です。

原因:	ビルトインrun_reportからの戻り値の復号化時に問題が発生しました。

処置:	ビルトインrun_reportからの戻り値は、他のレポート・ビルトインに渡されるまで変更しないでください。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41216;
FRM-41216: ジョブを取り消せません。

原因:	レポート・ジョブの取消し時に問題が発生しました。

処置:	Reports Serverをチェックして、指定ジョブが存在するか確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41217;
FRM-41217: レポートのシ゛ョブ・ステータスを取得できません｡

原因:	与えられたレポート・ジョブのレポート・ステータス取得時に問題が発生しました。

処置:	Reports Serverをチェックして、指定ジョブが存在するか確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41218;
FRM-41218: レポート出力をコピーできません。

原因:	与えられたレポート・ジョブのレポート出力をコピー時に問題が発生しました。

処置:	Reports Serverをチェックし、指定出力ファイルが存在するか確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41219;
FRM-41219: レポートが見つかりません: IDが無効です。

原因:	ユーザーの指定したレポート・オブジェクト名が無効です。

処置:	フォームをチェックし、そのレポート・オブジェクトが存在するか確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41300;
FRM-41300:Set_Radio_Button_Propertyで使用されているパラメータが無効です。

原因:	存在しないパラメータを指定しました。

処置:	有効なパラメータ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41301;
FRM-41301: Set_View_Propertyで使用されているパラメータが無効です。

原因:	存在しないパラメータを指定しました。

処置:	有効なパラメータ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41302;
FRM-41302: Set_Canvas_Propertyで使用されているパラメータが無効です。

原因:	存在しないパラメータを指定しました。

処置:	有効なパラメータ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41303;
FRM-41303: Set_Window_Propertyにそのプロパティはありません。

原因:	存在しないプロパティを指定しました。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41304;
FRM-41304: Set_Block_Propertyにそのプロパティはありません。

原因:	存在しないプロパティを指定しました。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41305;
FRM-41305: Get_Block_Propertyにそのプロパティはありません。

原因:	存在しないプロパティを指定しました。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41306;
FRM-41306: Set_Window_Propertyで使用されているパラメータが無効です。

原因:	指定したパラメータが無効です。

処置:	有効なパラメータ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41307;
FRM-41307: Set_Block_Propertyで使用されているパラメータが無効です。

原因:	指定したパラメータが無効です。

処置:	有効なパラメータ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41308;
FRM-41308: グループ選択の設定解除でエラーが発生しました。

原因:	選択されていないかレコード・グループ内にないレコードまたはレコードのサブセットを選択解除しようとしました。

処置:	そのグループにあると思われるレコードをチェックします。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41309;
FRM-41309: Get_Radio_Button_Propertyにそのプロパティはありません。

原因:	指定したプロパティが無効です。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41310;
FRM-41310: Set_Radio_Button_Propertyにそのプロパティはありません。

原因:	指定したプロパティが無効です。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41311;
FRM-41311: <引数リスト名>には、無効な引数、または引数の順序が無効です。

原因:	提供した引数リストが間違っています。

処置:	有効な引数リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41312;
FRM-41312: ブロックに最少1つの書込み可能な項目が必要です。

原因:	INSERT_ALLOWEDまたはUPDATE_ALLOWEDプロパティが[True]に設定されているブロックでは、最低1つの書込み可能な項目が必要です。DERIVED_COLUMNプロパティまたはQUERY_ONLYプロパティのいずれかを[True]に設定することにより、ブロック内の唯一の残りの実表を書込み不能にしようとしました。

処置:	各項目のDERIVED_COLUMNまたはQUERY_ALLOWEDを[False]に設定するのではなく、そのブロックのINSERT_ALLOWEDまたはUPDATE_ALLOWEDを[False]に設定してください。

レベル:	10

タイプ:	通知


FRM-41313;
FRM-41313: Set_Alert_Propertyにそのプロパティはありません。

原因:	SET_ALERT_PROPERTYに無効なプロパティが指定されました。

処置:	有効な警告プロパティを入力します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41314;
FRM-41314: 現項目<データブロック名><項目名>の挿入可能プロパティが設定できません。

原因:	非表示項目に[INSERT_ALLOWED]プロパティを設定しようとしました。

処置:	表示項目に対しては[INSERT_ALLOWED]プロパティのみが有効です。その項目が表示されるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41315;
FRM-41315: 非表示項目<データブロック名><項目名>の挿入可能プロパティが設定できません。

原因:	非表示項目に[INSERT_ALLOWED]プロパティを設定しようとしました。

処置:	表示項目に対しては[INSERT_ALLOWED]プロパティのみが有効です。その項目が表示されるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41316;
FRM-41316: 不可能項目<データブロック名>.<項目名>の挿入可能プロパティが設定できません。

原因:	使用禁止項目に[INSERT_ALLOWED]（挿入可）プロパティを設定しようとしました。

処置:	使用可能項目には[INSERT_ALLOWED]（挿入可）プロパティのみが有効です。その項目が使用可能か確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41317;
FRM-41317: 項目は、ラジオ・ボタン<項目名>ではありません。

原因:	ラジオ・ボタンでない項目のあるラジオ・ボタン・ビルトインを使用しようとしました。

処置:	その項目がラジオ・ボタンであるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41318;
FRM-41318: 項目<項目名>はVBX項目ではありません。

原因:	VBX項目でない項目をもつVBXビルトインを使用しようとしました。

処置:	その項目がVBX項目であるか確認します。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-41319;
FRM-41319: 指定プロパティ<プロパティ名>（VBX項目<項目名>用）が無効です。

原因:	指定されたVBX項目に対して無効なプロパティを取得または設定しようとしました。

処置:	そのプロパティが指定VBX項目に有効であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41320;
FRM-41320:プロパティ<プロパティ名>（VBX項目<項目名>用）を取得できません。

原因:	VBX項目の有効プロパティを取得できませんでした。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41321;
FRM-41321: プロパティ<プロパティ名>（VBX項目<項目名>用）を設定できません。

原因:	VBX項目の有効プロパティを設定できませんでした。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41322;
FRM-41322: イベント<イベント名>（VBX項目<項目名>用）が無効です。

原因:	指定VBX項目に無効なイベントを取得または設定しようとしました。

処置:	そのイベントが指定されたVBX項目に有効であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41323;
FRM-41323:イベント<イベント名>（VBX項目<項目名>用）のパラメータが多すぎます。

原因:	VBX項目用イベントに指定したパラメータが多すぎます。

処置:	そのイベントに有効なパラメータ数か確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41324;
FRM-41324: イベント<イベント名>（VBX項目<項目名>用）のパラメータが少なすぎます。

原因:	VBX項目用イベントに指定したパラメータが少なすぎます。

処置:	そのイベントに有効なパラメータ数か確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41325;
FRM-41325: VBXイベント・パラメータは文字列でなければなりません。

原因:	このVBXイベント・パラメータは文字列ではありません。

処置:	そのVBXイベント・パラメータが文字列であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41326;
FRM-41326: イベント<イベント名>（VBX項目<項目名>用）の解放に失敗しました。

原因:	このVBXイベントは失敗しました。

処置:	そのイベントが指定されたVBX項目に有効であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41327;
FRM-41327: VBX項目<項目名>のデフォルト・プロパティの取得に失敗しました。

原因:	VBX.GET_VALUE_PROPERTYビルトインが失敗しました。

処置:	初期値が[VB Control Value]プロパティに割り当てられているか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41328;
FRM-41328: VBX項目<項目名>のデフォルト・プロパティの設定に失敗しました。

原因:	VBX.SET_VALUE_PROPERTYビルトインが失敗しました。

処置:	有効なプロパティ値を設定しているか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41329;
FRM-41329: 項目<項目名>は、リスト項目ではありません。

原因:	リストでない項目にリスト要素を追加しようとしました。

処置:	その項目がリスト項目であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41330;
FRM-41330: リスト要素を<リスト名>に挿入できませんでした。

原因:	ブロックに問合せまたは変更されたレコードが含まれているときに、他の値要素を挿入しようとしました。

処置:	詳細は、制限についてのヘルプ、ADD_LIST_ELEMENT を参照してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41331;
FRM-41331: <リスト名>から要素を削除できませんでした。

原因:	原因は次のいずれかです。

ブロックに問合せまたは変更されたレコードが含まれているときに、他の値要素を削除しようとしました。

ブロックに問合せまたは変更されたレコードが含まれているときに、他の値要素を含まないリストから要素を削除しようとしました。

処置:	詳細は、制限についてのヘルプ、CLEAR_LISTおよびDELETE_LIST_ELEMENT を参照してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41332;
FRM-41332: リスト要素索引が範囲外です。

原因:	メモリー不足です。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41333;
FRM-41333: リスト要素値を変換できません。

原因:	文字列にリスト要素値を解消できませんでした。

処置:	リスト要素が文字列であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41334;
FRM-41334: リストにするレコード・グループが無効です｡

原因:	存在しないレコード・グループからリストを移入しようとしました。

処置:	そのレコード・グループが存在するか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41335;
FRM-41335: 列1の列タイプが無効です。

原因:	存在しないレコード・グループからリストを移入しようとしました。

処置:	そのレコード・グループが存在するか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41336;
FRM-41336: 列2の列タイプが無効です。

原因:	このレコード・グループには同一タイプの列がありません。

処置:	レコード・グループに同一タイプの列があるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41337;
FRM-41337: レコード・グループからリストを作成できません｡

原因:	レコード・グループが無効であるか、そのリスト項目が各要素の削除および追加要件に適合しません。

処置:	そのレコード・グループが有効であるか確認します。リスト要素の挿入と追加の詳細は、制限についてのヘルプ、DELETE_LIST_ELEMENTおよびADD_LIST_ELEMENTを参照してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41338;
FRM-41338: レコード・グループ中にはリストを取出せません。

原因:	レコード・グループが無効です。

処置:	そのレコード・グループが有効であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41339;
FRM-41339: リストを消去できません。

原因:	メモリー不足です。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41340;
FRM-41340: Set_Application_Propertyにはそのようなプロパティおよび値はありません｡

原因:	無効なプロパティまたはプロパティに対する無効な値（あるいはその両方）が指定されました。

処置:	有効なプロパティまたは有効な値（あるいはその両方）を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41341;
FRM-41341: 指定されたカーソル型<カーソル型名>は無効です｡

原因:	事前定義済みのカーソル型の集合があり、無効なカーソル型が指定されました。

処置:	有効なカーソル型を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41342;
FRM-41342: VBXイベント<イベント名>に指定されたパラメータが無効です｡

原因:	VBXイベントに無効なパラメータが指定されました。

処置:	パラメータ・タイプをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41343;
FRM-41343: 項目<項目名>は、OLEオブジェクトではありません。

原因:	OLEビルトインに渡された項目が無効です。

処置:	有効なOLE項目を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41344;
FRM-41344: OLEオブジェクトは、現レコード中の<コンテナ名>用には定義されていません。

原因:	空きOLEコンテナが定義されています。

処置:	OLEオブジェクトがOLEコンテナ内に常駐するように定義します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41345;
FRM-41345: このサーバーの動詞<動詞>が見つかりません。

原因:	無効なOLE動詞を指定しました。

処置:	有効なOLE動詞を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41346;
FRM-41346: OLEオブジェクト<オブジェクト名>の動詞カウントを決められません。

原因:	OLEサーバーと通信できませんでした。

処置:	OLEサーバーを再インストールします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41347;
FRM-41347: OLEオブジェクト<オブジェクト名>の動詞索引が無効です。

原因:	動詞索引より大きい索引を提供しました。

処置:	索引値をチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41348;
FRM-41348: OLEサーバー・エラー<エラー名>。

原因:	OLEサーバーがエラーを検出しました。

処置:	OLEサーバーが出したメッセージに基づいてエラーを解消してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41349;
FRM-41349: OLEオブジェクト<オブジェクト名>は動詞ID: <動詞ID番号>を実行できません

原因:	OLEオブジェクトはそのverbを認識できません。

処置:	他のverbを実行してみてください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41350;
FRM-41350: OLEオブジェクトは、現在表示されていません。

原因:	実行中でないサーバーをクローズしようとしました。

処置:	現在アクティブでないレコード内でサーバーがアクティブになっているか調べます。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41351;
FRM-41351: 現行フォームからはナビゲートできません。

原因:	非アクティブ・フォームにはナビゲートできません。

処置:	ナビゲート先のフォームがアクティブであるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41352;
FRM-41352: 新規セッションの作成に失敗しました。

原因:	新規セッションをもつ新規フォームをオープンしようとしました。

処置:	データベース・サーバーをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41353;
FRM-41353: 別のコール・フォームを起動できません。

原因:	同等のフォームに進み、call formを実行しました。

処置:	フォームのコール時、カーソルが同等のフォームにないか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41354;
FRM-41354: フォーム<フォーム名>をクローズできません。

原因:	フォームをクローズしようとしましたが失敗しました。

処置:	そのフォームがオープンされているか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41355;
FRM-41355: フォーム<フォーム名>までナビゲートできません。

原因:	非アクティブ・フォームにはナビゲートできません。

処置:	ナビゲート先がアクティブ・フォームか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41356;
FRM-41356: メソッド<メソッド名>（VBX項目<項目名>用）が無効です。

原因:	VBX項目に指定したメソッド名が無効です。

処置:	そのVBX項目に有効なメソッド名を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41357;
FRM-41357: メソッド<メソッド名>（VBX項目<項目名>用）の引数の数が正しくありません。

原因:	そのVBX項目のメソッドに指定した引数の数に誤りがあります。

処置:	その引数の数がVBX項目が予想するものであるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41358;
FRM-41358: メソッド<メソッド名>（VBX項目<項目名>用）は失敗しました。

原因:	VBX項目に指定したメソッド名が無効です。

処置:	そのVBX項目に有効なメソッド名を指定します。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-41359;
FRM-41359: Open_Formセッション機能は使用できません｡新規セッションを作成できません｡

原因:	データベース上で複数セッション機能が使用可能になっていません。

処置:	このOpen_Formセッション機能は、複数セッション機能が使用可能なデータベース以外には使用できません。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41360;
FRM-41360: ウィンドウ<ウィンドウ名>のSet_Window_Propertyで、無効な値が使用されています。

原因:	ウィンドウ・プロパティ設定時に無効な値を使用しています。

処置:	有効なウィンドウ・プロパティ値を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41361;
FRM-41361: 問合せ入力モードでは現行のフォームから外へはナビゲートできません｡

原因:	問合せ入力モードの作業中、オープン・フォーム使用時に他のフォームにナビゲートしようとしています。

処置:	問合せ入力モードを終了し、再試行します。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41362;
FRM-41362: Set_Alert_Button_Propertyには、そのようなプロパティはありません。

原因:	Set_Alert_Button_Propertyに無効なプロパティを指定しました。

処置:	Set_Alert_Button_Propertyに有効なプロパティを指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41363;
FRM-41363: Set_LOV_Column_Propertyには、そのようなプロパティはありません。

原因:	Set_LOV_Column_Propertyに無効なプロパティを指定しました。

処置:	Set_LOV_Column_Propertyに有効なプロパティを指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41364;
FRM-41364: 値リスト<リスト名>で指定された列数は無効です。

原因:	値リストにない列番号を指定しました。

処置:	値リストに有効な列番号を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41365;
FRM-41365: Set_TabPage_Propertyにこのようなプロパティはありません。

原因:	Set_TabPage_Column_Propertyに無効なプロパティを指定しました。

処置:	Set_TabPage_Column_Propertyに有効なプロパティを指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41366;
FRM-41366: Get_TabPage_Propertyにこのようなプロパティはありません。

原因:	指定したプロパティ・パラメータが無効です。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41367;
FRM-41367: TabPageが見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	FIND_TABPAGEのコールが正しく実行されるか検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41368;
FRM-41368: Set_TabPage_Propertyに使われているパラメータが無効です。

原因:	指定したパラメータが無効です。

処置:	有効なパラメータ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41369;
FRM-41369: 単一レコード・ブロックに第2レコードは挿入できません。

原因:	ユーザー（またはアプリケーション）が、単一レコード・プロパティが[はい]になっているブロックに第2レコードを挿入しようとしました。

処置:	このようなブロックへのレコードの挿入は避けてください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41370;
FRM-41370: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>を変更できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。アプリケーションが、計算項目に値を割り当てようとしました。

処置:	計算項目が式項目である場合、常にその計算式からその値が決まります。式の変更が適切な場合もあります。また、計算項目を、さまざまなトリガー内で値が設定されている非計算制御項目に変更した方が適切な場合があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41371;
FRM-41371: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のINSERT_ALLOWEDプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYまたはSET_ITEM_INSTANCE_PROPERTYビルトインが、計算済み項目のINSERT_ALLOWED（挿入可）プロパティをTRUEに設定しようと試みました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41372;
FRM-41372: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のITEM_IS_VALIDプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYビルトインが、計算済み項目のITEM_IS_VALIDプロパティにFALSEを設定しようと試みました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41373;
FRM-41373: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のLOCK_RECORDプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYビルトインが、計算項目のLOCK_RECORD（ロック・レコード）プロパティにTRUEを設定しようとしました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41374;
FRM-41374: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のPRIMARY_KEYプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYビルトインが、計算済み項目のPRIMARY_KEY（主キー）プロパティにTUREを設定しようとしました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41375;
FRM-41375: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のQUERYABLEプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYビルトインが計算済み項目のQUERYABLE（問合せ可）プロパティにTRUEを設定しようとしました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41376;
FRM-41376: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のREQUIREDプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYまたはSET_ITEM_INSTANCE_PROPERTYビルトインが、計算済み項目のREQUIRED（必須）プロパティにをTRUEを設定しようとしました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41377;
FRM-41377: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のUPDATEABLEプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYまたはSET_ITEM_INSTANCE_PROPERTYビルトインが、計算済み項目のUPDATEABLE（更新可）プロパティにTRUEを設定しようとしました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41378;
FRM-41378: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のUPDATE_NULLプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYビルトインが、計算済み項目のUPDATE_NULL（NULLのみ更新）プロパティにTRUEを設定しようとしました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41379;
FRM-41379: 非式項目<データ・ブロック名>.<項目名>を再計算できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。RECALCULATEビルトインが、式項目以外を指定しました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41380;
FRM-41380: ブロックに問合せデータ・ソースを設定できません｡

原因:	ブロックのデータ・ソースを動的に変更するユーザー試行が失敗しました。

処置:	フォームをチェックして、指定ブロックが制御ブロックでないこと、ブロック・ステータスが新規であることを確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41381;
FRM-41381: ブロックにDMLデータ・ターゲット・ソースを設定できません｡

原因:	ブロックのDMLデータ宛先名を動的に変更するユーザー試行が失敗しました。

処置:	フォームをチェックして、指定ブロックが制御ブロックでないこと、ブロック・ステータスが新規であることを確認します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41382;
FRM-41382: Get_Item_Instance_Propertyにこのようなプロパティはありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。GET_ITEM_INSTANCE_PROPERTYビルトインが無効なプロパティを指定しました。

処置:	プロパティをBORDER_BEVELまたはINSERT_ALLOWED、NAVIGABLE、REQUIRED、UPDATEABLE、VISUAL_ATTRIBUTEに変更するか、そのビルトインのコールを削除する必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41383;
FRM-41383: Set_Item_Instance_Propertyにこのようなプロパティはありません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_INSTANCE_PROPERTYビルトインが無効なプロパティを指定しました。

処置:	プロパティをBORDER_BEVELまたはINSERT_ALLOWED、NAVIGABLE、REQUIRED、UPDATEABLE、VISUAL_ATTRIBUTEに変更するか、そのビルトインのコールを削除する必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41384;
FRM-41384: Set_Item_Instance_Propertyに使われているパラメータが無効です。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_INSTANCE_PROPERTYビルトインがプロパティに無効な値を指定しました。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41385;
FRM-41385: 問い合わせたレコードが最大数を超えています。

原因:	与えられたブロックの最大レコード数に達しました。

処置:	フォーム・ブロックおよびフォーム・レベル・プロパティをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	通知


FRM-41386;
FRM-41386: 現行項目を含むタブ・ページのVISIBLE属性を設定できません。

原因:	現項目を含むタブ・ページにVISIBLE属性を設定しようとしました。

処置:	VISIBLEプロパティは、現項目を含まないタブ・ページに対してのみ有効です。

最初に他のタブ・ページまたは他のキャンバス上の項目までナビゲートします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41387;
FRM-41387: 入力可能な最後のタブ・ページのVISIBLE属性を設定できません｡

原因:	キャンバス上の唯一の入力可能なタブ・ページにVISIBLEプロパティを設定しようとしました。

処置:	VISIBLEプロパティ設定を試行する前に、キャンバス上に入力可能なタブ・ページが少なくとももう1つあることを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41388;
FRM-41388: 現行項目を含むタブ・ページのENABLED属性を設定できません。

原因:	現項目を含むタブ・ページにENABLEDプロパティを設定しようとしました。

処置:	このプロパティは、現項目を含まないタブ・ページにのみ有効です。

最初に他のタブ・ページまたは他のキャンバス上の項目までナビゲートします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41389;
FRM-41389: 最終入力可能なタブ・ページのENABLED属性を設定できません。

原因:	キャンバス上の唯一の入力可能なタブ・ページにENABLEDプロパティを設定しようとしました。

処置:	ENABLEDプロパティ設定を試行する前に、キャンバス上に入力可能なタブ・ページが少なくとももう1つあることを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41390;
FRM-41390: 従属ミラー項目<項目名>.<項目名>のREQUIREDプロパティを設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。SET_ITEM_PROPERTYまたはSET_ITEM_INSTANCE_PROPERTYビルトインが、従属ミラー項目のREQUIREDプロパティを設定しようとしました。フォームの[ランタイム互換性モード]が5.0であるため、[必須]プロパティはマスター・ミラー項目（[項目と同期]プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目のREQUIRED（必須）プロパティを設定します。

レベル:	25

タイプ:	エラー


FRM-41391;
FRM-41391: 可視属性が見つかりません: IDが無効です。

原因:	無効なIDがビルトイン・サブプログラムに渡されました。

処置:	Find_VAへの適切なコールが実行されるかどうか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41392;
FRM-41392: Get_VA_Propertyには、そのようなプロパティはありません。

原因:	存在しない可視属性プロパティを取得しようとしました。

処置:	プロパティが有効かどうか、Get_VA_Propertyへのコールを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41393;
FRM-41393: Set_VA_Propertyには、そのようなプロパティはありません。

原因:	無効な可視属性プロパティを設定しようとしました。

処置:	可視属性プロパティの設定方法をマニュアルでチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41394;
FRM-41394: Set_VA_Propertyに無効なパラメータ値が使用されています。

原因:	可視属性プロパティに無効な値を設定しようとしました。

処置:	可視属性プロパティの設定方法をマニュアルでチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41395;
FRM-41395: Set_Report_Object_Propertyに無効なパラメータが使用されています。

原因:	存在しないパラメータを指定しました。

処置:	有効なパラメータ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41396;
FRM-41396: Get/Set_Report_Object_Propertyには、そのようなプロパティはありません。

原因:	存在しないプロパティを指定しました。

処置:	有効なプロパティ・リストをチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41397;
FRM-41397: Set_Graphics_Propertyに無効なパラメータ値が使用されています。

原因:	グラフィック・プロパティに無効な値を設定しようとしました。

処置:	グラフィック・プロパティの設定方法をマニュアルでチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41398;
FRM-41398: Set_Graphics_Propertyにオブジェクト・テキストを設定できません。

原因:	グラフィック・オブジェクトのテキストを設定しようとしたときに、エラーが発生しました。

処置:	メモリーが不足していないかどうかチェックします。

処置:	メモリーに問題がない場合は、フォームが壊れている可能性があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41399;
FRM-41399: テキストまたは枠グラフィック・オブジェクトのテキストだけを設定できます。

原因:	テキスト以外のグラフィック・オブジェクトのテキストを設定しようとしました。

処置:	正しいグラフィック・オブジェクトを指定したかどうかをチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41400;
FRM-41400: Set_Graphics_Propertyには、そのようなプロパティはありません。

原因:	無効なグラフィック・プロパティを設定しようとしました。

処置:	グラフィック・プロパティの設定方法をマニュアルでチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41401;
FRM-41401: Get_Graphics_Propertyには、そのようなプロパティはありません。

原因:	存在しないグラフィック・プロパティを取得しようとしました。

処置:	プロパティが有効かどうか、Get_Graphics_Propertyへのコールを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41402;
FRM-41402: Set_<object>_Propertyに無効なタイプの可視属性が渡されました。

原因:	オブジェクトの可視属性を無効な可視属性タイプに設定しようとしました。

処置:	Builderで可視属性タイプを確認し、このオブジェクトに有効な可視属性を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41800;
FRM-41800: このフィールドでは値リストを使用できません。

原因:	[リスト]を押しましたが、このフォームからはこのフィールドの値リストが提供されません。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	10

タイプ:	通知


FRM-41801;
FRM-41801: 最後の値が既に取り出されています。

原因:	リストの最後の値が表示された後に、[リスト]を押し、次に[次の項目へ]を押しました。

処置:	項目値を入力するか、[リスト]を再度押して可能な値のリストを表示します。

レベル:	10

タイプ:	通知


FRM-41802;
FRM-41802: レコードの複製機能は新規レコードでのみ使用可能です｡

原因:	[レコードの複製]を押しましたが、現レコードはデータベースから取り出されたレコードです。

処置:	アクションは必要ありません。[レコードの複製]を使用できるのは、新規レコードの作成時のみです。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41803;
FRM-41803: 値をコピーする元の前レコードがありません。

原因:	[項目の複製]または[レコードの複製]を押しましたが、現レコードはそのブロックの最初のレコードです。

処置:	アクションは必要ありません。このコンテキストにおける[項目の複製]および[レコードの複製]の使用は無意味です。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41804;
FRM-41804: 変数が入力されていません: <プレースホルダ名>

原因:	[Query Where]警告に対する応答に、問合せ項目のどれにも使用されていないプレースホルダが含まれていました。

処置:	応答の中のそのプレースホルダを訂正するか、問合せ項目の1つにそれを定義します。次に、その問合せを再実行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41805;
FRM-41805: 項目名<項目名>が曖昧です。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。項目名が曖昧です。

処置:

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41806;
FRM-41806: 使われている変数が多すぎます。

原因:	問合せに25以上の置換変数を使用しました。

処置:	置換変数の数を減らし、問合せを再度行います。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41809;
FRM-41809: メニューを初期化中にエラーが発生しました。

原因:	Form Builder内部からメニュー・コンポーネントを使用しようとしましたが、内部エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41810;
FRM-41810: メニューの作成中にエラーが発生しました。

原因:	Form Builder内部からメニュー・コンポーネントを使用しようとしましたが、内部エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41811;
FRM-41811: メニューの削除中にエラーが発生しました。

原因:	Form Builder内部からメニューを使用しようとしましたが、内部メニュー・エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41812;
FRM-41812: メニューを再設定中にエラーが発生しました。

原因:	Form Builder内部からメニュー・コンポーネントを使用しようとしましたが、内部エラーが発生しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41813;
FRM-41813: フォームはデバッグ・モードによって終了されました。

原因:	[Break Processing]メニューの[Exit Oracle Forms Runtime]オプションを選択しました。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	>25

タイプ:	処理中


FRM-41814;
FRM-41814: 無効なページ位置が指定されました。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。トリガーが、ビューの全体または一部がスクリーン外に表示されるページにビューを移動またはサイズ変更しようとしました。

処置:	文を訂正します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41815;
FRM-41815: Get_LOV_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しない値リスト・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効な値リスト・プロパティを検証し、再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41816;
FRM-41816: 既存タイマー<タイマー名>の作成が試みられました。

原因:	すでに存在するタイマーを作成しようとしました。

処置:	その既存タイマーを削除または変更してから新規タイマーを再作成します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41817;
FRM-41817: <タイマー名>というタイマーはありません。

原因:	存在しないタイマーを変更または削除しようとしました。

処置:	ビルトインの引数が正しいかチェックします。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41818;
FRM-41818: Toolkitは、タイマー<タイマー名>の作成に失敗しました: メモリーが不足しているのかもしれません。

原因:	おそらくメモリー制約の結果と思われますが、タイマー作成試行中に内部エラーが発生しました。

処置:	メモリー割当て制限をチェックし、必要に応じて調整します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41819;
FRM-41819: このプラットフォームではタイマーはサポートされません。

原因:	タイマーがサポートされないプラットフォームでのタイマー作成は無効です。

処置:	なし。使用しているプラットフォームではタイマー・オプションが使用できません。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41820;
FRM-41820: Toolkitでタイマー<タイマー名>を削除するのに失敗しました。

原因:	タイマー障害により内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41821;
FRM-41821: タイマー名が長すぎます: <タイマー名>...。

原因:	長さが30バイトを超える名前でタイマーを作成しようとしました。

処置:	もっと短い名前で再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41822;
FRM-41822: タイマー名にNULLは指定できません。

原因:	NULL名でタイマーを作成しようとしました。

処置:	非NULL名で再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41823;
FRM-41823: タイマー<タイマー名>に対して無効な時間間隔です。

原因:	1ミリ秒未満の間隔でタイマーを作成しようとしました。

処置:	1ミリ秒以上の間隔でタイマーを再作成します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41824;
FRM-41824: <項目名>の日付/時刻操作に失敗しました。

原因:	項目の日付/時刻初期値の解消中に内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡します。

レベル:	10

タイプ:	エラー


FRM-41825;
FRM-41825: Get_LOV_Propertyのためのそのような特性はありません。

原因:	存在しない値リスト・プロパティを取得しようとしました。

処置:	有効な値リスト・プロパティを検証し、再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41826;
FRM-41826: グループを置換できません; 列が値リストに一致しません。

原因:	値リストの現行のレコード・グループを、値リストの列構造と互換性のないレコード・グループと置換することはできません。

処置:	このレコード・グループのこの値リストへの割当ては控えてください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41827;
FRM-41827: グループが存在していません。

原因:	指定されたグループ名またはIDが無効です。

処置:	入力された名前またはIDをチェックし、再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41828;
FRM-41828: 値リストが存在していません。

原因:	指定された値リスト名またはIDが無効です。

処置:	入力された名前またはIDをチェックし、再試行します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41829;
FRM-41829: レコードは作成されませんでした。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。レコードがその初期値を取得できませんでした。

処置:	アプリケーション・デザイナに連絡します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41830;
FRM-41830: 値リストにはエントリがありません。

原因:	その値リストの基礎を形成するレコード・グループにレコードがありません。

処置:	長い値リストのリストを縮小するために使用される基準が、一致するすべての要素を排除していないかチェックします。

レベル:	>5

タイプ:	エラー


FRM-41832;
FRM-41832: エラー: プログラム単位<プログラム単位>（ライブラリ<ライブラリ名>内）がコンパイルされていません。

原因:	ライブラリから未コンパイルのプログラム単位をコールしました。

処置:	PL/SQLプログラム・エラーに従います。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41833;
FRM-41833: 警告! プログラム単位<プログラム単位>（ライブラリ<ライブラリ名>中）が未コンパイルです。

原因:	デバッグ・モードが指定されているときに、ライブラリ内の未コンパイルのプログラム単位をコールしました。

処置:	これは警告にすぎません。Forms Runtimeはそのプログラム単位のコンパイルおよび実行を試行します。

レベル:	99

タイプ:	通知


FRM-41834;
FRM-41834: エラー: PECSクラス<クラス名>を作成できません。

原因:	PECSデータ・ファイルを作成できません。

処置:	PECSデータ・ファイルの位置は、PECS付録でチェックします。このファイルに対する適切な権限があるか、またパス環境変数に有効なパスが設定されているか確認します。

レベル:	99

タイプ:	通知


FRM-41835;
FRM-41835: キャンバス<キャンバス名>はタブ・キャンバスではありません。

原因:	タブ・キャンバスでないキャンバスにタブ・キャンバス固有の操作を実行しようとしました。

処置:	指定されたキャンバスがタブ・キャンバスか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41836;
FRM-41836: タブ・ページ<タブ・ページ名>はキャンバス<キャンバス名>にありません。

原因:	指定されたキャンバスに存在しないタブ・ページに操作を実行しようとしました。

処置:	指定されたタブ・キャンバスに存在するタブ・ページを指定しているか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41837;
FRM-41837: タブ・ページ<タブ・ページ名>をレイズ中にエラーが発生しました。

原因:	指定タブ・ページを一番上（そのタブ・ページの現行ページとなる）に配置できませんでした。

処置:	指定ページが使用可能であり、非表示であるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41838;
FRM-41838: 一時レコード・バッファ・ファイル<ファイル名>をオープンできません。

原因:	一時レコード・バッファとして使用されるファイルをオープンできません。

処置:	ファイルが常駐するファイル・システムまたはディレクトリが存在し、それに対する読込みおよび書込み権限があるか検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41839;
FRM-41839: 一時レコード・バッファ・ファイル<バッファ･ファイル名>でディスクI/Oエラーが発生しました。

原因:	レコードを一時レコード・バッファ・ファイルに書き込むときにI/Oエラーが発生しました。

処置:	そのファイルが存在するファイル・システムまたはディレクトリが存在し、それに対する読込みおよび書込み権限があり、かつそれに十分な領域があるか検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41840;
FRM-41840: レコード・バッファのメイン・メモリーが不足しています。

原因:	ブロック内に作成中のレコードにメモリーを割り振れません。

処置:	同時実行中のプログラム数がもっと少ないときにアプリケーションを再起動するか、メモリーのもっと多いマシン上で再起動します。1つ以上のブロックの[バッファ・レコード数]プロパティの値がもっと小さくなるよう設計変更が必要な場合があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41841;
FRM-41841: DEBUG=YESを指定している場合は、デバッガ使用可能実行モジュールを使ってください。

原因:	デバッガを含んでいない実行可能ファイルからデバッガの使用が試みられました。

処置:	そのデバッガーを含んでいる他の実行モジュール（名前はオペレーティング・システムにより異なります）を実行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-41900;
FRM-41900: 実行は致命的エラーによって中止されました。

原因:	致命的エラーによりフォームが異常終了しました。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-41901;
FRM-41901: エラー: <カーソル数>個のカーソルがクローズされていません。

原因:	内部エラーです。

処置:	DBAに連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-41902;
FRM-41902: 合計: <カーソル数>個のカーソルが使用されています。

原因:	[統計表示]作業環境を[Yes]に設定してフォームを実行したときにこのメッセージが表示されます。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	>25

タイプ:	通知


FRM-41903;
FRM-41903: 入力ファイルのEOFが検出されたため､実行が中止されました｡

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-42015;
FRM-42015: 非対話形式モードにあるキー・ファイルを指定しなければなりません。

原因:	フォーム起動時にキー入力ファイルの名前を指定せずに非対話形式モードでそのフォームを実行しようとしました。

処置:	そのキー・ファイルの名前を指定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-42016;
FRM-42016: 読込みファイルと書込みファイルの名前は同じであってはいけません。

原因:	読込みファイルおよび書込みファイルに同一名を指定しようとしました。

処置:	この2つのファイルには別の名前を指定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-42017;
FRM-42017:モジュール名を指定してください

原因:	モジュール名を指定していません。

処置:	モジュール名を指定します。

レベル:	>25

タイプ:	エラー


FRM-42100;
FRM-42100: エラーは見つかっていません。

原因:	[エラー表示]を押しましたが、現在エラーは発生していません。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	5

タイプ:	通知


FRM-42400;
FRM-42400: イベント・トリガー<トリガー名>を実行しています。

原因:	このメッセージは、デバック・モードが指定されているとき、トリガー実行中に表示されます。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	>25

タイプ:	通知


FRM-42401;
FRM-42401: プログラム･トリガー<トリガー名>を実行しています。

原因:	このメッセージは、デバック・モードが指定されているとき、トリガー実行中に表示されます。

処置:	アクションは必要ありません。

レベル:	>25

タイプ:	通知


FRM-42423;
FRM-42423: トリガー<トリガー名>を実行できません。コンパイルされていません。

原因:	このメッセージは、トリガーのコンパイル状態が破壊されている場合に、デバッグ・モードでフォームを実行中に表示されます。これは、そのトリガー・テキストに変更を加え、その変更内容がコンパイル・エラーを起こした場合に発生することがあります。

処置:	デバッガーでこのトリガーを再コンパイルするか、そのフォームを終了し、再起動してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47000;
FRM-47000: パラメータ・リスト<パラメータ・リスト名>を作成できません : 内部エラーです。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47001;
FRM-47001: パラメータ・リスト<パラメータ・リスト名>を作成できません : この名前のリストが存在しています。

原因:	このパラメータ・リストに指定した名前は、すでに使用中です。

処置:	パラメータ・リストに別名を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47002;
FRM-47002: パラメータ・リストを作成できません : 名前はNULL以外でなければなりません。

原因:	パラメータ・リスト名がNULLであることはできません。

処置:	そのパラメータ・リストに名前を指定します。


FRM-47003;
FRM-47003: パラメータ・リストを削除できません : 内部エラーです。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47004;
FRM-47004: パラメータ・リストを削除できません : IDが無効です。

原因:	無効なパラメータ・リストIDを渡そうとしました。

処置:	リストID名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47005;
FRM-47005: パラメータ<パラメータ名>の妥当性チェックができません : 内部エラーです｡

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47006;
FRM-47006: パラメータ・リスト<パラメータ・リスト名>を作成できません : 識別子名が間違っています。

原因:	識別子名が無効です。

処置:	この識別子の有効な構文をチェックします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47007;
FRM-47007: パラメータ・リストからパラメータ<パラメータ名>属性を取得できません : リストIDが無効です。

原因:	無効なパラメータ・リストIDを指定しました。

処置:	パラメータ・リストIDをチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47008;
FRM-47008: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リスト<リスト名>に追加できません : 内部エラーです。

原因:	内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47009;
FRM-47009: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リストに追加できません : リストIDが無効です。

原因:	無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

処置:	パラメータ・リストIDをチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47010;
FRM-47010: パラメータをパラメータ・リスト<リスト名>に追加できません : 指定キーがNULLです。

原因:	パラメータに名前が指定されていません。

処置:	ADD_PARAMETERに対するコールにパラメータ名<キー>を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47011;
FRM-47011: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リスト<リスト名>に追加できません : 指定したタイプが正しくありません。

原因:	指定したパラメータ・タイプが無効です。

処置:	TEXT_PARAMETERまたはDATA_PARAMETERのいずれかを指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47012;
FRM-47012: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リスト<リスト名>に追加できません : グループ<グループ名>が存在していません。

原因:	レコード・グループ名が存在しません。

処置:	レコード・グループ名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47013;
FRM-47013: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リスト<リスト名>に追加できません : この名前のパラメータは存在しています。

原因:	この名前のパラメータはすでに存在します。

処置:	このパラメータに別名を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47014;
FRM-47014: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リスト<リスト名>から削除できません : 内部エラーです。

原因:	内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47015;
FRM-47015: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リストから削除できません : リストIDが無効です。

原因:	無効なパラメータ・リストIDを指定しました。

処置:	リストID名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47016;
FRM-47016: パラメータ・リスト<リスト名>からパラメータを削除できません : 指定キーがNULLです。

原因:	パラメータに名前を指定していません。

処置:	パラメータ名の提供により、DELETE_PARAMETERのコールを訂正します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47017;
FRM-47017: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リスト<リスト名>から削除できません : このような名前のパラメータは存在していません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 存在しないパラメータ名が指定されました。

処置:	パラメータ名をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47018;
FRM-47018: パラメータ<パラメータ名>属性（パラメータ・リスト<リスト名>中）を設定できません : 内部エラーです。

原因:	内部エラー: 無効なパラメータ・リストIDを指定しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47019;
FRM-47019: パラメータ<パラメータ名>の属性をパラメータ・リストに設定できません : リストIDが無効です｡

原因:	無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

処置:	パラメータ・リストIDをチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47020;
FRM-47020: パラメータ<パラメータ名>属性（パラメータ・リスト<リスト名>中）を設定できません : このような名前のパラメータは存在していません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 存在しないパラメータ名が指定されました。

処置:	パラメータ名をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47021;
FRM-47021: <パラメータ名>という名前のパラメータはパラメータ・リスト<リスト名>に存在しません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 存在しないパラメータ名が指定されました。

処置:	名前をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47022;
FRM-47022: パラメータ・リスト<リスト名>を作成できません : 名前が予約語です。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 予約語である名前が指定されました。

処置:	パラメータ・リストに別名を指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47023;
FRM-47023: <パラメータ名>という名前のパラメータはフォーム<フォーム名>に存在しません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 存在しないパラメータ名が指定されました。

処置:	名前をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47024;
FRM-47024: パラメータ<パラメータ名>タイプはフォーム<フォーム名>の定義と一致しません。

原因:	フォーム内の定義と一致しないパラメータ・タイプを指定しました。

処置:	フォーム内の定義に一致するパラメータ・タイプを指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47025;
FRM-47025: パラメータ<パラメータ名>属性をパラメータ・リスト<リスト名>から取得できません : 内部エラーです。

原因:	内部エラー: 無効なパラメータ・リストIDを指定しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47026;
FRM-47026: パラメータ<パラメータ名>属性をパラメータ・リスト<リスト名>から取得できません : このような名前のパラメータは存在していません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 存在しないパラメータ名が指定されました。

処置:	名前をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47027;
FRM-47027: パラメータ<パラメータ名>をパラメータ・リスト<リスト名>に追加できません : 指定キーが無効です。

原因:	無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

処置:	名前をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47028;
FRM-47028: パラメータ<パラメータ名>の属性をパラメータ・リスト<リスト名>に設定できません : グループ<グループ名>は存在していません｡

原因:	無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

処置:	名前をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47029;
FRM-47029: フォーム<フォーム名>のパラメータ・リストIDが無効です。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 存在しないパラメータ名が指定されました。

処置:	IDをチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47030;
FRM-47030: パラメータ値<パラメータ値>は、フォーム<フォーム名>の定義には長過ぎます。

原因:	指定したパラメータが長すぎます。

処置:	有効なパラメータを指定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47031;
FRM-47031: DEFAULTパラメータ・リストでパラメータ<パラメータ値>の値を設定できません。指定した値が無効です。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。フォームが設計されたときに定義されたパラメータの値の設定をビルトイン（SET_PARAMETER_ATTRなど）が試みていますが、指定された値はそのパラメータのデータ型に有効ではありません。

処置:	そのビルトインのコールを変更するか削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47032;
FRM-47032: DEFAULTパラメータ・リストでパラメータ<パラメータ値>の値を設定できません。内部エラーです。

原因:	パラメータ値設定時の内部エラーです。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47033;
FRM-47033: 読込み専用バインド変数<変数>を設定できません。

原因:	アプリケーションの設計エラーです。アプリケーションが、プログラム的には変更不能なバインド変数に値を割り当てようとしました。

処置:	この割当ては削除する必要があります。

レベル:	25

タイプ:	エラー


FRM-47100;
FRM-47100: イメージ・ファイル<ファイル名>が読込めません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. Form Builderがファイルを見つけることができなかったか、ファイルをオープンできませんでした。

3. ファイル内のデータが指定された形式ではありません。

処置:	ファイル名およびファイル形式をチェックして、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47101;
FRM-47101: イメージ・ファイル<ファイル名>が書込みできません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. Form Builderがファイルを見つけることができなかったか、ファイルをオープンできませんでした。

3. ファイル内のデータが指定された形式ではありません。

処置:	ファイル名をチェックし、書込み権限を有するか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47102;
FRM-47102: <操作名>操作（イメージ:<イメージ名>および<イメージ名>）が実行できません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. この操作はカラー・イメージでは実行できません。

処置:	両方のイメージがモノクロであるか確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47103;
FRM-47103: イメージ<イメージ名>がズームできません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. NULLイメージまたは無効なイメージ・データをスケーリングしようとして起こされた内部的なマルチメディア・エラーです。

処置:	ズームするイメージ名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47104;
FRM-47104: イメージ・タイプ<ファイル名>が無効です。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 指定されたファイル名のデータが指定されたデータ型と一致しません。

処置:	ファイル名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47105;
FRM-47105: イメージ名が指定されていません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. ビルトイン・コールに対し名前が指定されませんでした。

処置:	問題のビルトインの構文が正しいかマニュアルを参照してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47106;
FRM-47106: イメージ・タイプが指定されていません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. READ_IMAGE_FILEまたはWRITE_IMAGE_FILEのコール時にイメージ・タイプが指定されませんでした。

処置:	READ_IMAGE_FILEまたはWRITE_IMAGE_FILEのコールにイメージ型を引数として提供します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47107;
FRM-47107: Image_Zoomの位取り項目<項目番号>が無効です。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 無効なスケール変更係数が指定されました。

処置:	IMAGE_ZOOMのコールを訂正します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-47108;
FRM-47108: 項目<項目名>がイメージ項目ではありません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. イメージ項目ではない項目に対しイメージ操作の実行が試みられました。

処置:	項目名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47109;
FRM-47109: イメージ・ファイル<ファイル名>が見つかりません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. 見つからない、または存在しないファイルが指定されました。

処置:	そのファイルが存在するか、パス名が正しいか検証します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-47110;
FRM-47110: Image_Zoom<領域名>に選択された領域がありません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. イメージ領域が選択されずにイメージのズームが試みられました。

処置:	イメージ領域を選択します。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-47111;
FRM-47111: 項目<項目名>に値をコピーできません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. イメージ項目上でCOPYビルトインの使用が試みられました。

処置:	イメージ項目にCOPYビルトインは使用できません。

レベル:	20

タイプ:	エラー


FRM-47200;
FRM-47200: 項目<項目名>はサウンド項目ではありません。

原因:	原因は次のいずれかです。

1. 無効なパラメータ・リストIDが指定されました。

2. サウンド項目ではない項目に対しサウンド操作の実行が試みられました。

処置:	項目名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47201;
FRM-47201: サウンド<サウンド名>を再生できません。

原因:	要求されたサウンド項目のサウンドを再生できません。サウンド出力デバイスが使用中の可能性があります。

処置:	そのサウンド・デバイスに出力を向ける他のプログラムを停止し、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47202;
FRM-47202: サウンド・ファイル名が指定されていません。

原因:	ビルトイン・コールにファイル名を指定していません。

処置:	問題のビルトインの構文が正しいかマニュアルを参照してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47203;
FRM-47203: サウンド・ファイル<ファイル名>を位置付けられません。

原因:	Form Builderは、READ_SOUND_FILEに指定されたファイルを見つけられませんでした。

処置:	ファイル名をチェックし、再試行します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47204;
FRM-47204: サウンド・ファイル<ファイル名>を読み込めません。

原因:	Form Builderがそのサウンド・ファイルを読み込めませんでした。一般的な理由は、指定ファイルタイプがファイル内容に一致しないことです。

処置:	そのサウンド・ファイルの内容を検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47205;
FRM-47205: サウンド・タイプが指定されていません。

原因:	WRITE_SOUND_FILEのコール時にサウンド型を指定していません。

処置:	WRITE_SOUND_FILEのコールにサウンド型を引数として提供します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47206;
FRM-47206: サウンド・ファイル<ファイル名>が書き込めません。

原因:	Form Builderはそのサウンド・ファイルを作成できませんでした。サウンド・データが破壊された可能性があります。

処置:	サポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47207;
FRM-47207: このリリースでは、現項目に対してのみPlay_Soundを実行できます。

原因:	現行項目以外の項目にたいしてPLAY_SOUNDが起動されました。

処置:	PLAY_SOUNDのコール前にそのサウンド項目に入力フォーカスを配置します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47208;
FRM-47208: 空サウンド・ファイル（<ファイル名>）を作成できません。

原因:	サウンド・データを含まないサウンド項目に対してWRITE_SOUND_FILEが起動されました。

処置:	サウンド・データをサウンド項目にロードしてから、WRITE_SOUND_FILEをコールします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47300;
FRM-47300: 項目は階層ツリーではありません。(<項目名>)

原因:	階層ツリー・ビルトインが、ツリー項目以外でコールされました。

処置:	項目タイプおよび項目名を確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47301;
FRM-47301: ツリーのルートと同レベルにデータを追加することはできません。

原因:	ADD_TREE_DATAまたはADD_TREE_NODEを使用して、ルートと同じレベルにデータを追加しようとしました。

処置:	ツリー内のルートより下のレベルにデータを追加します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47302;
FRM-47302: ツリーの子または同レベルにのみデータを追加できます。

原因:	ADD_TREE_DATAまたはADD_TREE_NODEにおいて、不明なoffset_type値を使用しようとしました。

処置:	 offset_typeパラメータには、PARENT_OFFSETおよびSIBLING_OFFSETのみ指定できます。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47303;
FRM-47303: ADD_TREE_DATAにはグループまたは問合せからのデータだけを受け付けます。

原因:	ADD_TREE_DATAにおいて、不明なdatasource値を使用しようとしました。

処置:	datasourceパラメータには、RECORD_GROUPまたはQUERY_TEXTのみ指定できます。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47304;
FRM-47304: ツリーのルート・ノードは削除できません。

原因:	DELETE_TREE_NODEにおいて、ルート・ノードを削除しようとしました。

処置:	ノードを削除する前にID_NULLを使用して、ノードがルートかどうかを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47305;
FRM-47305: ツリーの検索ではラベルまたは値以外は検索できません。

原因:	FIND_TREE_NODEにおいて、不明なsearch_byパラメータ値を使用しようとしました。

処置:	search_byパラメータを、NODE_LABELまたはNODE_VALUEに設定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47306;
FRM-47306: Search_typeはFIND_NEXTまたはFIND_NEXT_CHILDでなければなりません。

原因:	FIND_TREE_NODEにおいて、無効なsearch_typeパラメータ値を使用しようとしました。

処置:	search_typeパラメータを、FIND_NEXTまたはFIND_NEXT_CHILDに設定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47307;
FRM-47307: ツリーのルート・ノードのプロパティを取得できません。

原因:	GET_TREE_NODE_PARENTまたはGET_TREE_NODE_PROPERTYにおいて、ルート・ノードから情報を取得しようとしました。

処置:	ビルトインは、有効なノードに対してのみコールします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47308;
FRM-47308: GETまたはSET_TREE_NODE_PROPERTYのプロパティが無効です。

原因:	GETまたはSET_TREE_NODE_PROPERTYに無効なプロパティ定数を渡しました。

処置:	引数を検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47309;
FRM-47309: GETまたはSET_TREE_PROPERTYのプロパティが無効です。

原因:	 GETまたはSET_TREE_PROPERTYに無効なプロパティ定数を渡しました。

処置:	引数を検証します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47310;
FRM-47310: GET_TREE_SELECTIONの選択インデックスが無効です。

原因:	選択インデックスの範囲は1～選択ノード数です。

処置:	選択が、範囲内であることを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47311;
FRM-47311: レコード・グループのデータロード中にエラーが発生しました。

原因:	 POPULATE_GROUP_FROM_TREEに指定されたレコード・グループが無効です。

処置:	レコード・グループが存在すること、およびレコード・グループの定義が静的ではないことを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47312;
FRM-47312: レコード・グループのデータロード中に内部エラーが発生しました。

原因:	POPULATE_GROUP_FROM_TREEにおいて、内部エラーが発生しました。一部の行はすでに追加されている可能性があります。

処置:	レコード・グループに行を追加できません。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47313;
FRM-47313: 階層ツリーへの問合せが無効です。

原因:	指定された問合せテキストから有効なツリー・データを作成できませんでした。

処置:	問合せテキストの列数が有効であること、およびデータ型が有効であることを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47314;
FRM-47314: ツリーのルート・ノードのプロパティを設定できません。

原因:	SET_TREE_NODE_PROPERTYにおいて、ルート・ノードのプロパティを設定しようとしました。

処置:	ビルトインは、有効なノードに対してのみコールします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47315;
FRM-47315: SET_TREE_NODE_PROPERTYのパラメータ値が無効です。

原因:	設定しようとしているツリー･ノード・プロパティのパラメータ値を確認します。

処置:	 SET_TREE_NODE_PROPERTYに渡されるパラメータ値を訂正します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47316;
FRM-47316: 子を持たないブランチ・ノードは許可されていません。

原因:	ノードの状態をリーフ・ノードからブランチに変更しようとしました。このツリーには、空のブランチ・ノードを許可されていません。

処置:	空のブランチ・ノードを使用できるようにツリーを変更するか、ノードに子を追加します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47317;
FRM-47317: リーフ・ノードは子を持つことができません。

原因:	子を持つノードの状態を、ブランチ・ノードからリーフに変更しようとしました。

処置:	ノードの状態を変更するには、まずノードから子を削除します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47318;
FRM-47318: SET_TREE_PROPERTYのパラメータ値が無効です。

原因:	設定しようとしているツリー・プロパティのパラメータ値を確認します。

処置:	SET_TREE_PROPERTYに渡すパラメータ値を訂正します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47319;
FRM-47319: ツリーのルート・ノードは選択できません。

原因:	SET_TREE_SELECTIONにおいて、ルート・ノードを選択しようとしました。

処置:	ビルトインは、有効なノードに対してのみコールします。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47320;
FRM-47320: SET_TREE_SELECTIONの選択タイプが無効です。

原因:	SET_TREE_SELECTIONにおいて、無効なselection_typeパラメータ値を使用しようとしました。

処置:	パラメータ値を、SELECT_ON, SELECT_OFFまたはSELECT_TOGGLEに設定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47321;
FRM-47321: ツリーのデータロードに使われたデータが無効です。

原因:	ADD_TREE_DATAにおいて、無効な書式のデータを使用しようとしました。

処置:	グループまたは問合せにおける列の数とタイプを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47322;
FRM-47322: 指定されたツリーのデータ･ソースはレコード・グループではありません。

原因:	ツリーのデータ・ソースはレコード･グループとして宣言されていますが、レコード･グループではありません。

処置:	指定されたIDまたは名前が、既存のレコード・グループのIDまたは名前であるかを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47323;
FRM-47323: ツリーのノードが選択されていません。

原因:	選択されたノードを取得しようとしましたが、現在選択されているノードはありません。

処置:	選択されているノードの数の確認してから、取得を行います。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47324;
FRM-47324: ツリー構造にメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	内部ツリー構造にメモリーを割り当てることができません。ツリーは破棄されました。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47325;
FRM-47325: ツリー・ノードにメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	ツリー・ノードにメモリーを割り当てることができません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47333;
FRM-47333: ツリー･ノードを要求された状態に設定できませんでした。

原因:	ツリー・ノードの状態を変更できません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47334;
FRM-47334: ツリー・ノードのアイコンの文字列にメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	ツリー・ノードのアイコン名にメモリーを割り当てることができません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47335;
FRM-47335: ツリー・ノードのアイコンが見つかりませんでした。 （<アイコン名>）

原因:	必要なアイコンが標準位置にありません。

処置:	ツリー・ノードのアイコンが適切なディレクトリ内にあることを確認します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47336;
FRM-47336: ツリー･ノードを要求されたアイコンに設定できませんでした。

原因:	要求されたツリー・ノードのアイコンを設定できません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47337;
FRM-47337: ツリー・ノードのラベルはNULLにできません。

原因:	ツリー・ノードのラベルをNULL値に設定しようとしました。

処置:	ラベルをNULL以外の値に設定します。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47338;
FRM-47338: ツリー・ノードのラベルにメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	ツリー・ノードのラベルにメモリーを割り当てることができません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47339;
FRM-47339: ツリー・ノードを要求されたラベルに設定できませんでした。

原因:	要求されたツリー・ノードのラベルを設定できません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47340;
FRM-47340: ツリー・ノードの値にメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	ツリー・ノードの値にメモリーを割り当てることができません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47341;
FRM-47341: ツリーのノードが多すぎます。

原因:	ツリー内には、現行のMAX-SIGNED-4-BYTEノードまたは削除されたMAX-SIGNED-4-BYTEノードのみを指定できます。

処置:	ツリー内のノード数を減らします。常にノードを追加したり削除する場合は、ツリーを消去して再度データをロードする必要があります。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-47342;
FRM-47342: ツリーの問合せテキストにメモリーを割り当てられませんでした。

原因:	ツリーの問合せテキストにメモリーを割り当てることができません。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。

レベル:	99

タイプ:	エラー


FRM-99999;
FRM-99999: エラー<エラー番号>が発生しました。このエラーに関する情報は、リリース・ノート・ファイル（relnotes）を参照してください。

原因:	エラーが発生しました。このエラーは、リリース・ノート・ファイルで説明されています。

処置:	リリース・ノート・ファイルを参照してください。


FRM-30004;
FRM-30004: モジュール名を指定してください。

原因:	モジュール名が提供されていないか、または提供されたモジュール名が使用不能です。

処置:	有効モジュール名を入力します。


FRM-30009;
FRM-30009: ブロックが入力されていません。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30012;
FRM-30012: ブロックは最低1つ項目をもたなければなりません。

原因:	ブロックに項目を入力していません。

処置:	ブロックに項目を入力するか、またはそのブロックを再作成します。


FRM-30013;
FRM-30013: 項目<項目名>（ブロック<ブロック名>中）がありません。

原因:	現ブロックに存在しない項目を参照しました。

処置:	項目名をチェックし、次のいずれかを行います。

1. 項目への参照を削除します。

2. 項目の名前を変更します。


FRM-30014;
FRM-30014: ブロック<ブロック名>はありません。

原因:	現フォームに存在しないブロックを参照しました。

処置:	ブロック名をチェックし、次のいずれかを行います。

1. ブロックに対する参照を削除します。

2. ブロックの名前を訂正します。


FRM-30015;
FRM-30015: 項目名<項目名>はあいまいです。

原因:	2つ以上のブロックに存在する項目名を入力しました。

処置:	その項目名を一意のものにするには、そのブロック名を指定します。block_name.item_nameの書式（例: EMP.SALARY）を使用します。


FRM-30016;
FRM-30016: 項目<項目名>はありません。

原因:	現フォームに存在しない項目を参照しました。

処置:	項目名をチェックし、次のいずれかを行います。

1. 項目への参照を削除します。

2. 項目の名前を変更します。


FRM-30018;
FRM-30018: 内部エラー: メモリーを割り当てられません 。

原因:	メモリーが足りないか、またはメモリーが破壊されている可能性があります。

処置:	DBAに連絡してください。


FRM-30020;
FRM-30020: 内部エラー: VGSコンテキストを割り当てられません。

原因:	レイアウト・エディタのVGSコンテキストの割振り中にエラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-30021;
FRM-30021: 内部エラー: VGSボイラープレート情報をビルドできません。

原因:	ボイラープレート・データが破壊されているため、内部エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-30028;
FRM-30028: WHERE句が長すぎます。

原因:	V2トリガーの一部として入力したSQL文が長すぎます。

処置:	文を短くします（最大長 = 4096文字）。


FRM-30029;
FRM-30029: ウィンドウ<ウィンドウ名>が見つかりません。

原因:	ウィンドウ・セットが無効な親ウィンドウに設定されています。

処置:	ウィンドウを有効な親ウィンドウに設定します。


FRM-30032;
FRM-30032: レコード表示数は1から255の間になければなりません。

原因:	レコード表示数が有効範囲内にありません。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30033;
FRM-30033: バッファされたレコードが表示レコードを超えていなければなりません。

原因:	バッファ・レコード数が、表示レコード数より大きくなっていません。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30040;
FRM-30040: 項目タイプが無効です。

原因:	無効な項目タイプを入力しました。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30041;
FRM-30041: 項目の位置がキャンバス外を指しています。

原因:	その項目に無効なY座標を指定しました。

処置:	キャンバス内の座標を指定します。


FRM-30042;
FRM-30042: 項目長は1から133の間でなければなりません。

原因:	入力した項目長が有効範囲内に入っていません。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30043;
FRM-30043: 項目長は1から255の間でなければなりません。

原因:	入力した項目長が有効範囲内に入っていません。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30044;
FRM-30044: 表示長は1-133の間でかつ実際のフィールド長を超えられません。

原因:	入力した項目長が有効範囲内に入っていません。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30045;
FRM-30045: 項目の問合せ長は0（デフォルト）か、実際の長さ以上でなければなりません。

原因:	無効な問合せ長を入力しました。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30046;
FRM-30046: 内部エラー: ポインタを調整できません。

原因:	内部コンパイル・エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-30047;
FRM-30047: 項目参照<項目名>を解決できません。

原因:	参照項目が存在しません。

処置:	参照を変更するか、またはその項目を作成します。


FRM-30048;
FRM-30048: レコード・グループ<レコード・グループ名>が見つかりません。

原因:	値リストオブジェクトまたは階層ツリーオブジェクト内に指定されたレコード・グループが無効です。

処置:	指定されたレコード・グループ名またはIDをチェックします。


FRM-30049;
FRM-30049: 列マッピングをビルドできません。

原因:	その値リストオブジェクト内のレコード・グループ列の参照が見つかりません。

処置:	その値リストオブジェクト内に指定された列名をチェックします。


FRM-30051;
FRM-30051: 内部エラー: 出力用のヒープを準備できません。

原因:	内部コンパイル・エラーが発生しました。

処置:	サポート担当に連絡してください。


FRM-30052;
FRM-30052: ユーザー命名の可視属性<可視属性名>が存在しません。

原因:	未定義の可視属性名をオブジェクトに割当てました。

処置:	その可視属性名をチェックし、再試行します。


FRM-30053;
FRM-30053: ユーザー命名でない可視属性が作成できません。

原因:	内部エラーまたはメモリー割振りエラーが原因です。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30054;
FRM-30054: キャンバス<キャンバス名>が見つかりません。

原因:	無効なキャンバス名またはIDが指定されました。

処置:	キャンバス名またはIDをチェックするか、または再試行します。


FRM-30056;
FRM-30056: 警告! 項目<データ・ブロック名>.<項目名>のプロンプトは切り捨てられました。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30057;
FRM-30057: レコード・グループの最大レコード長を超えています。

原因:	指定した列が多すぎます。

処置:	このレコード・グループには列をこれ以上追加しないでください。


FRM-30058;
FRM-30058: レコード・グループ列名<列名>が無効です。

原因:	無効な列名を指定しました。

処置:	列名をチェックし、再試行します。


FRM-30059;
FRM-30059: 列名<列名>が重複しています。

原因:	既存の列名を指定しました。

処置:	一意の列名を指定します。


FRM-30060;
FRM-30060: 列記述子<列記述子>が作成できません。

原因:	内部エラーまたはメモリー割振りエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30061;
FRM-30061: INTO句は、<構文名>文から削除できません。

原因:	バインド変数置換エラー: 値リストまたはレコード・グループ内のSELECT文が間違っています。

処置:	そのSELECT文の構文をチェックし、INTO句を追加します。


FRM-30062;
FRM-30062: 文<構文名>のバインド変数置換が実行できません。

原因:	参照先バインド変数が存在しません。

処置:	この変数を作成するか、またはその参照を訂正します。


FRM-30063;
FRM-30063: レコード・グループ照会<問合せ名>の解析にカーソルをオープンできません。

原因:	データベースとの接続を失くしました。

処置:	データベース接続をチェックするか、またはDBAに連絡します。


FRM-30064;
FRM-30064: 文<構文名>が解析できません。

原因:	値リストまたはレコード・グループ内のSELECT文に構文エラーが発生しました。

処置:	文をチェックし、FROM句を追加します。


FRM-30065;
FRM-30065: 列型<項目番号>がサポートされていません。

原因:	指定された列型がCHAR、NUMBERまたはDATEではありません。

処置:	列型をForm Builderがサポートするものに変更します。


FRM-30069;
FRM-30069: トリガー名が無効です。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30081;
FRM-30081: SQL文が長すぎます。

原因:	最大許容長を超えるSQL文を（V2トリガーの一部として)入力しました。

処置:	文の長さを4096文字以下に縮めます。


FRM-30082;
FRM-30082: SELECT文以外のSQL文は、コミットなしのトリガーでは使用できません。

原因:	このトリガーには、SELECT文以外のSQL文が含まれています。

処置:	SELECTではないSQL文を有効なトリガーに移動します。


FRM-30083;
FRM-30083: エディタ<エディタ名>が見つかりません。

原因:	参照先エディタ名が存在しません。

処置:	そのエディタを作成するか、またはその参照を削除します。


FRM-30084;
FRM-30084: 値リスト<リスト名>が見つかりません。

原因:	参照先値リスト名が存在しません。

処置:	別の値リスト名を指定するか、またはその参照を削除します。


FRM-30085;
FRM-30085: 出力用のフォームが調整できません。

原因:	内部エラーまたはメモリー割振りエラーが原因です。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30087;
FRM-30087: フォーム・ファイル<ファイル名>が作成できません。

原因:	指定されたディレクトリにおける権限がないか、または必要なディスク領域がありません。

処置:	DBAに連絡して、必要なアクセス権限が自分にあるか確認してください。


FRM-30089;
FRM-30089: ページが多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30090;
FRM-30090: ボイラープレート項目が多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30091;
FRM-30091: トリガー・ステップが多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30092;
FRM-30092: 範囲が多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30093;
FRM-30093: トリガーが多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30094;
FRM-30094: 項目ポインタが多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30096;
FRM-30096: 出力ファイル<ファイル名>を作成できませんでした。

原因:	オペレーティング・システム・エラーが発生したので、Form Builderは出力ファイルを作成できませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30100;
FRM-30100: ブロックには少なくとも1つ主キー項目がなければなりません。

原因:	次の1つが当てはまる場合は、主キーの一部として少なくとも1つの項目がマークされる必要があります。

1. ブロックのキー・モードが、「更新可能」または「更新不可」のどちらかです。

2. ブロックのキー・モードが「自動」であるのに、接続しているデータ・ソースが一意キー・モードをサポートしていません。

処置:	項目の1つを主キーの一部としてマークし、再コンパイルします。


FRM-30101;
FRM-30101: 文字列が多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30102;
FRM-30102: 出力ファイルの全体を書込みできませんでした。

原因:	オペレーティング・システム・エラーが発生したので、Form Builderは出力ファイルを作成できませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30109;
FRM-30109: 項目<データ・ブロック名>.<項目名>は、右揃えでスクロールされています。

原因:	項目は、スクロール項目または右寄せ項目のいずれかであり、両方ではいけません。

処置:	項目をスクロール項目または右寄せ項目のいずれかに定義します。


FRM-30110;
FRM-30110: Y、*Y、**Y、N、*N、または**Nを入力しなければなりません。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30112;
FRM-30112: 警告! <項目名>は、ブロック: PARAMETERの項目として解釈されます｡

原因:	パラメータではなく、フィ－ルドをポイントしました。

処置:	これが意図したことであるか確認してください。


FRM-30113;
FRM-30113: ブロックには、非問合せのみのデータベース項目がなければなりません。

原因:	更新および挿入可能なブロックには、データベースから導出した項目が少なくとも1つ必要です。

処置:	そのブロック内に導出項目を作成します。


FRM-30118;
FRM-30118: 警告メッセージ・ファイル<ファイル名>を作成できませんでした。

原因:	オペレーティング・システム・エラーが発生したので、Form Builderは警告ファイルを作成できませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30119;
FRM-30119: エラーおよび警告はファイル<ファイル名>に書き込まれました。

原因:	コンパイル・エラーです。

処置:	指定ファイル内のエラーおよび警告をチェックします。


FRM-30120;
FRM-30120: バージョン1のマクロ<マクロ名>はサポートされていません。

原因:	Formsバージョン1のマクロ（#MACRO、#MACROIFまたは#KEY）を使用しています。このバージョンは、それ以降のバージョンのForm Builderではサポートされていません。

処置:	マクロを、それ以降の適正なバージョンの等価なマクロと置換してください。


FRM-30121;
FRM-30121: INTO句でエラーになったか、FROM句が足りません。

原因:	V2式トリガーに不正なSQL文が含まれています。

処置:	SQL文を訂正します。


FRM-30122;
FRM-30122: 行番号が無効です。

原因:	項目に無効なY位置が付与されました。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30123;
FRM-30123: 列番号が無効です。

原因:	項目に無効なX位置が付与されました。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30124;
FRM-30124: プロシージャが多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30125;
FRM-30125: ライブラリ単位メモリーが大きすぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30129;
FRM-30129: プロシージャ<プロシージャ名>のプロシージャ仕様部でコンパイル・エラーが発生しました。

原因:	無効な仕様部を含むプロシージャをコンパイルしようとしました。

処置:	該当する仕様部を訂正します。


FRM-30130;
FRM-30130: トリガー<トリガー名>に無名ブロックでないテキストが入力されました。

原因:	無名ブロックでないトリガー・テキストを入力しました。

処置:	そのトリガーを書き換えて無名ブロックにします。


FRM-30131;
FRM-30131: トリガー<トリガー名>のパラメータ参照が無効です。

原因:	パラメータを参照するトリガー・テキストを入力しました。

処置:	そのトリガーからパラメータ参照を削除します。ヒント: パラメータを使用する場合は、フォームレベル・プロシージャを書き込みます。


FRM-30132;
FRM-30132: トリガー<トリガー名>に実行不能なテキストが入力されました。

原因:	実行不能なトリガー・テキストを入力しました。

処置:	そのトリガーを書き換えます。


FRM-30133;
FRM-30133: トリガー<トリガー名>で、コンパイル・エラーが発生しました。

原因:	無効なトリガー・テキストを入力しました。

処置:	エラー画面にコンパイル・エラーを表示します


FRM-30134;
FRM-30134: プロシージャとプロシージャ<プロシージャ名>の単位名が一致しません。

原因:	プロシージャ名がプロシージャ・テキスト内で定義された名前と一致しません。

処置:	互いに一致するようこれらの名前を変更します。


FRM-30135;
FRM-30135: プロシージャ<プロシージャ名>として入力されたコードには名前がありません。

原因:	フォームレベル・プロシージャを入力すべきですが、無名ブロックを入力しました。

処置:	そのフォームレベル・プロシージャを書き換えます。


FRM-30136;
FRM-30136: プロシージャ<プロシージャ名>として入力されたコードは実行できません。

原因:	指定されたフォ－ムレベル・プロシージャに実行不能なコードを入力しました。

処置:	そのフォームレベル・プロシージャを書き換えます。


FRM-30137;
FRM-30137: プロシージャ<プロシージャ名>で、コンパイル・エラーが発生しました。

原因:	誤ったフォームレベル・プロシージャを入力しました。

処置:	エラー画面でコンパイル・エラーを確認します。


FRM-30145;
FRM-30145: バインド変数が多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30148;
FRM-30148: バッファ・メモリーが大きすぎます 。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30149;
FRM-30149: 値リストが多すぎます。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30150;
FRM-30150: 項目<データ・ブロック名>.<項目名>用の値リスト・テキストでエラーが発生しました。

原因:	値リストに無効なSQL文を指定しました。

処置:	SQL文を書き換えます。


FRM-30152;
FRM-30152: データベースに接続できません。

原因:	内部システム・エラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30156;
FRM-30156: 出力ファイル<ファイル名>をクローズできませんでした。

原因:	オペレーティング・システム・エラーが発生したので、Form Builderは出力ファイルをクローズできませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30157;
FRM-30157: LONG項目長は1から65534の間でなければなりません。

原因:	LONG型の項目長が有効範囲内にありませんでした。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30158;
FRM-30158: 表示長は0から133の範囲でなければなりません。

原因:	表示長が有効範囲内にありませんでした。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30159;
FRM-30159: トリガー文の中にテキストがありません。

原因:	空白トリガー・ステップが見つかりました。このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-30161;
FRM-30161: ウィンドウ%sとその主キャンバス%sの間の関係に矛盾があります。

原因:	ウィンドウがその主キャンバスのウィンドウ・プロパティに一致しません。

処置:	ウィンドウの主キャンバス・プロパティまたはキャンバスのウィンドウ・プロパティをチェックします。


FRM-30162;
FRM-30162: ウィンドウ%sとその水平ツールバー%sの間の関係に矛盾があります。

原因:	ウィンドウがその水平ツールバーのウィンドウ・プロパティに一致しません。

処置:	ウィンドウの水平ツールバー・プロパティまたはツールバーのウィンドウ・プロパティをチェックします。


FRM-30163;
FRM-30163: ウィンドウ%sとその垂直ツールバー%sの間の関係に矛盾があります。

原因:	ウィンドウがその垂直ツールバーのウィンドウ・プロパティに一致しません。

処置:	ウィンドウの垂直ツールバー・プロパティまたはツールバーのウィンドウ・プロパティをチェックします。


FRM-30169;
FRM-30169: ユーザー名とパスワードが必要です。

原因:	データベースへの接続に必要なユーザー名およびパスワードを指定していません。

処置:	ユーザー名およびパスワードを指定します。


FRM-30170;
FRM-30170: 警告には最低1つのボタンが必要です。

原因:	警告にボタンが含まれていません。

処置:	この警告には最低1つのボタンを作成します。


FRM-30172;
FRM-30172: このような項目はありません。

原因:	参照先レコード・グループ内に存在しない項目を指定しました。

処置:	参照を訂正します。


FRM-30173;
FRM-30173: モジュールにキャンバスが含まれていません。

原因:	キャンバスを含んでいないフォーム・モジュールをコンパイルしようとしました。

処置:	そのフォーム・モジュールには最低1つのキャンバスを定義します。


FRM-30174;
FRM-30174: チェックあり/チェックなしのチェックボックス値は明確でなければなりません。

原因:	そのチェックボックスは、チェックあり/チェックなしの各状態に同じ値が付与されています。

処置:	値をチェックして、再試行します。


FRM-30179;
FRM-30179: ブロック<ブロック名>が見つかりません。

原因:	指定したブロック名が存在しません。

処置:	ブロック名をチェックし、再試行します。


FRM-30180;
FRM-30180: ラジオ・グループにラジオ・ボタンがありません。

原因:	ラジオ・グループがラジオ・ボタンの外に定義されました。

処置:	ラジオ・グループには最低1つのラジオ・ボタンを定義します。


FRM-30182;
FRM-30182: イメージ項目長は少なくとも1024バイトなければなりません。

原因:	そのイメージの最大長は、1024を超える必要があります。

処置:	イメージのサイズを最大長に増やします。


FRM-30184;
FRM-30184: 他の値が見つかりません。

原因:	定義された他の値が、有効値かラベル文字列の1つに一致しません。

処置:	有効な他の値を定義します。


FRM-30185;
FRM-30185: レコード・グループ<レコード・グループ名>はLONG型の列を1つ以上含んでいます。

原因:	1つのレコード・グループに含められるLONG列は1つのみです。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. レコード・グループ内のLONG型の列の1つを除き、他のすべてを削除します。

2. レコード・グループ内のLONG型の列の1つを除き、他のすべての型を変更します。


FRM-30186;
FRM-30186: スタティック・レコード・グループ<レコード・グループ名>はLONG列を含んでいます。

原因:	スタティック・レコード・グループには、LONG型の列を含めることはできません。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. グループを問合せレコード・グループにします。

2. LONG列の型を変更します。


FRM-30187;
FRM-30187: レコード・グループのCHAR列のサイズは1から2000の間で設定してください。

原因:	レコード・グループ内の文字列のサイズが間違って指定されました。

処置:	そのレコード・グループ内の文字列の各サイズが1～2000の間であるか確認します。


FRM-30188;
FRM-30188: 初期値がなく、他の値は受け付けません（項目<データ・ブロック名>.<項目名>）。

原因:	項目に初期値が付与されていません。

処置:	項目の初期値を提供します。


FRM-30089;
FRM-30089: プロパティ・クラス<プロパティ・クラス名>が見つかりません。

原因:	内部Oracleエラーです。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-30190;
FRM-30190: Tリスト用に定義された項目がありません。

原因:	空白Tリストを定義しました。

処置:	Tリストの項目を定義します。


FRM-30191;
FRM-30191: 必須ポップリスト用に定義されたリスト項目がありません。

原因:	空白ポップリストを定義しました。

処置:	ポップリストの項目を定義します。


FRM-30193;
FRM-30193: JDATE項目<データ・ブロック名>.<項目名>では書式マスクが使用できません。

原因:	書式マスクは、NUMBER、DATE、TIMEおよびDATETIMEにのみ有効です。

処置:	JDATE項目から書式マスクを削除します。


FRM-30195;
FRM-30195: EDATE項目<データ項目名>.<項目名>では書式マスクが使用できません。

原因:	書式マスクは、NUMBER、DATE、TIMEおよびDATETIMEにのみ有効です。

処置:	EDATE項目から書式マスクを削除します。


FRM-30196;
FRM-30196: ユーザー命名トリガーが多すぎます。

原因:	Formsのメモリー割振り能力を越える多数のユーザー命名トリガーを定義しました。

処置:	定義するユーザー命名トリガーの数を減らします。


FRM-30197;
FRM-30197: レコード・グループに行を追加できません。

原因:	行の追加を試行する前に、そのレコード・グループを作成し、列を追加する必要があります。

処置:	指定しようとするレコード・グループが存在するか確認します。


FRM-30199;
FRM-30199: トランザクション・トリガーは、このブロックに存在しません。

原因:	トランザクション・トリガーを参照しましたが、このモジュールには1つもありません。

処置:	そのトリガーを作成するか、またはその参照を削除します。


FRM-30201;
FRM-30201: フォームをアップグレードする間にエラーが発生しました。

原因:	SQL*Forms 3.0からForms 4.5への変換中にエラーが発生しました。

処置:	付随するエラー・メッセージ（もしあれば）をチェックするか、DBAまたはサポート担当に連絡します。


FRM-30203;
FRM-30203: ブロック<ブロック名>上に項目がありません。

原因:	項目を含まないブロックを持つフォーム・モジュールをコンパイルしようとしました。

処置:	そのブロックにいくつかの項目を定義します。


FRM-30204;
FRM-30204: このブロックの項目合計データ長は、大きすぎます。

原因:	その項目のフィールド長が制限を超えています。

処置:	その項目のフィールド長を減らします。


FRM-30205;
FRM-30205: パラメータ参照<パラメータ参照名>を解決できません。

原因:	参照先パラメータが見つかりませんでした。

処置:	そのパラメータを宣言するか、またはその参照を削除します。


FRM-30207;
FRM-30207: コンボ・ボックス項目<項目名>.<項目名>の「マウス・ナビゲート」は「はい」でなければなりません。

原因:	コンボ・ボックスでは、「マウス・ナビゲート」プロパティを「はい」に設定する必要があります。

処置:	プロパティ値を「はい」に設定します。


FRM-30209;
FRM-30209: モジュールにウィンドウがありません。

原因:	フォーム・モジュールには最低1つのウィンドウが定義されている必要があります。

処置:	そのフォーム・モジュールにウィンドウを定義します。


FRM-30305;
FRM-30305: ライブラリ・ファイル<ファイル名>をオープンできません。

原因:	VBX制御プロパティが変更されました。

処置:	そのVBXプロパティを再定義します。


FRM-30306;
FRM-30306: ライブラリ<ライブラリ名>を保存できません。

原因:	VBX制御プロパティが変更されました。

処置:	そのVBXプロパティを再定義します。


FRM-30307;
FRM-30307: ライブラリからプロシージャをロードできません。

原因:	VBX制御プロパティが変更されました。

処置:	そのVBXプロパティを再定義します。


FRM-30308;
FRM-30308: メモリーを割り当てられません。

原因:	VBX制御プロパティが変更されました。

処置:	そのVBXプロパティを再定義します。


FRM-30309;
FRM-30309: ライブラリにPL/SQLコードがありません。

原因:	VBX制御プロパティが変更されました。

処置:	そのVBXプロパティを再定義します。


FRM-30311;
FRM-30311: ライブラリを連結できません。

原因:	VBX制御プロパティが変更されました。

処置:	そのVBXプロパティを再定義します。


FRM-30312;
FRM-30312: ライブラリのコンパイルに失敗しました。

原因:	VBX制御プロパティが変更されました。

処置:	そのVBXプロパティを再定義します。


FRM-30213;
FRM-30213: 高範囲値は、低範囲値よりも大きくなければなりません。

原因:	テキスト項目の最高許容値は、最低許容値より大きな値です。

処置:	最低許容値より大きな最高許容値を定義します。


FRM-30351;
FRM-30351: リスト項目用に定義されたリスト要素がありません。

原因:	コンボ・リストにはリスト内の要素が必要です。

処置:	コンボ・リストの各項目を定義します。


FRM-30352;
FRM-30352: ミラー項目名<項目名>が無効です（項目<データ・ブロック名>.<項目名>用）。

原因:	その項目に定義されたミラー項目名が無効です。

処置:	有効なミラー項目名を使用します。


FRM-30353;
FRM-30353: VBX項目用に指定されたVBXコントロール・ファイルがありません。

原因:	VBX制御ファイルが指定されていません。

処置:	Form BuilderにVBX制御ファイルを指定します。


FRM-30354;
FRM-30354: VBX項目用に指定されたVBXコントロール名がありません。

原因:	VBX制御名が指定されていません。

処置:	Form BuilderにVBX制御名を指定します。


FRM-30355;
FRM-30355: 項目<項目名>用に指定されたミラー項目が多すぎます。

原因:	ミラー項目数が最大数100を超えています。

処置:	ミラー項目の最大数を超えていないことを確認してください。


FRM-30356;
FRM-30356: この項目用に表示されているレコードが多すぎます。

原因:	その項目用に表示されたレコード数が、そのブロック用に表示されたレコード数を超えています。

処置:	その項目の表示レコード数を減らします。


FRM-30357;
FRM-30357: 項目はそれ自体をミラー項目として指定します。

原因:	項目の「ミラー項目」プロパティがその項目自体に設定されました。

処置:	そのミラー項目プロパティの別の有効項目を指定します。


FRM-30358;
FRM-30358:項目のミラー項目<項目名>も、ミラー項目を指定します。

原因:	項目の「項目と同期」プロパティが、ミラー項目を指定している項目に設定されました。

処置:	ミラー項目でない項目を指定します。


FRM-30359;
FRM-30359: 項目が存在しないキャンバス<キャンバス名>を指定しています。

原因:	存在しないキャンバスを指定しました。

処置:	有効なキャンバスを指定します。


FRM-30360;
FRM-30360: 警告は指定デフォルト・ボタンを含んでいません。

原因:	その警告定義の一部ではないデフォルト警告ボタンを指定しました。

処置:	そのデフォルト・ボタンのラベルを指定するか、有効なデフォルト・ボタンを指定します。


FRM-30361;
FRM-30361: チェックボックスの初期値が無効です。

原因:	チェックボックス項目に、チェックありまたはチェックなし状態の値に一致しない初期値を指定しました。

処置:	有効な初期値を指定します。


FRM-30362;
FRM-30362: 初期値が使用可能なリスト要素と一致しません。

原因:	使用可能なリスト要素上の値と一致しない値を指定しました。

処置:	有効値を指定します。


FRM-30363;
FRM-30363: 初期値はラジオ・ボタンのいずれにも一致しません。

原因:	ラジオ・グループ内のラジオ・ボタンに関連付けされていない値を指定しました。

処置:	ラジオ・グループ内のラジオ・ボタンに関連付けされた値を指定します。


FRM-30364;
FRM-30364: その他の値は、ラジオ・ボタンのいずれにも一致しません。

原因:	ラジオ・ボタン名でない値、またはラジオ・グループのラジオ・ボタンと関連付けされた値を指定しました。

処置:	そのラジオ・グループ内のラジオ・ボタン名、またはそのラジオ・グループのラジオ・ボタンに関連付けされた値を指定します。


FRM-30367;
FRM-30367: OLE項目がミラー項目を指定できません。

原因:	ミラー項目の指定にOLE項目を使用しました。

処置:	OLE項目はミラー化できません。ミラー項目の指定には他の項目を使用します。


FRM-30368;
FRM-30368: 項目が存在しないタブ・ページ<タブ・ページ名>を指定しています。

原因:	無効なタブ・ページ名を指定しました。

処置:	そのタブ・ページ名がこの項目用タブ・キャンバスに存在するか確認してください。


FRM-30369;
FRM-30369: ポップアップ・メニュー項目が存在しないサブメニュー<サブメニュー名>を指定しています。

原因:	無効なサブメニュー名を指定しました。

処置:	サブメニュー名をチェックして、再試行します。


FRM-30370;
FRM-30370: ポップアップ・メニューには少なくとも1つの項目がなければなりません。

原因:	このポップアップ・メニューには項目が含まれていません。

処置:	このポップアップ・メニューに最低1つのメニュー項目を追加します。


FRM-30373;
FRM-30373: ポップアップ・メニュー項目に指定したコマンドが無効です。

原因:	ポップアップ・メニュー項目には無効なコマンド・タイプを選択しました。

処置:	ポップアップ・メニュー項目に有効なコマンド・タイプを選択します。


FRM-30374;
FRM-30374: ポップアップ・メニュー項目の項目タイプが無効です。

原因:	ポップアップ・メニュー項目に選択した項目タイプが無効です。

処置:	有効な項目タイプを選択します。


FRM-30375;
FRM-30375: 最小/最大サマリー項目以外の項目のデータ型はNumberでなければなりません。

原因:	カウントまたは合計、平均、平方偏差、標準偏差の集計機能を持つサマリー項目のデータ型は、Number以外のものです。

処置:	そのサマリー項目を削除するか、そのデータ型をNUMBERに変更します。


FRM-30376;
FRM-30376: 最小/最大サマリー項目のデータ型はサマリー結果項目と一致しなければなりません。

原因:	最小または最大の集計機能をもつサマリー項目のデータ型が、サマリー結果項目のデータ型と一致しません。

処置:	そのサマリー項目を削除するか、そのデータ型を、サマリー結果項目のデータ型と一致するよう変更します。


FRM-30377;
FRM-30377: サマリー項目は、単一レコード・ブロックまたはサマリー結果項目と同じブロックになければなりません。

原因:	サマリー項目がサマリー結果項目とは別のブロックに常駐しており、サマリー項目のブロックには「単一レコード」プロパティが「はい」に設定されていません。

処置:	そのサマリー項目を、サマリー結果項目を含むブロックに移動するか、「単一レコード」プロパティを「はい」に設定したブロックに移動します。


FRM-30378;
FRM-30378: サマリー結果項目はサマリー項目以外でなければならず、単一レコード・ブロックにあってもいけません。

原因:	サマリー項目が、次のいずれかをサマリー結果項目として指定しています。

1. 別のサマリー項目。

2. 「単一レコード」プロパティが「はい」に設定されたブロック内の項目。

処置:	サマリー項目を削除するか、「単一レコード」プロパティを「いいえ」に設定したブロック内の非サマリー項目を集計するようサマリー項目を変更します。


FRM-30379;
FRM-30379: ヒント・テキストは255文字を超えてはいけません。

原因:	項目のヒント・テキストが255文字を超えています。

処置:	ヒント・テキストの文字数を減らします。


FRM-30380;
FRM-30380: 依存計算項目の循環チェーンがあります。

原因:	計算項目の循環チェーンがあり、チェーン内の各項目の値が同チェーン内の次の項目の値に依存しています。

チェーン内の項目はエラー・メッセージの次にリストされます。

処置:	チェーン内の項目を削除するか、チェーン内の項目を変更して、それがチェーン内の他の項目に依存しないようにします。

計算項目の場合、その計算式も、それがコースする機能またはプロシージャもチェーン内の項目を参照しないことを確認します。

サマリー項目の場合は、それがサマリーする項目がチェーン内にないことを確認します。


FRM-30390;
FRM-30390: 警告: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>のヒント・プロパティが無視されました。

原因:	計算項目に「ヒント」プロパティが指定されました。これは無視されます。

処置:	処置は不要です。


FRM-30391;
FRM-30391: 警告: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>の項目プロパティからのコピー値が無視されました。

原因:	「（項目の）コピー値」プロパティが計算項目に指定されました。これは無視されます。

処置:	処置は不要です。


FRM-30392;
FRM-30392: 警告: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>の初期値が無視されました。

原因:	「初期値」プロパティが計算項目に指定されました。これは無視されます。

処置:	処置は不要です。


FRM-30393;
FRM-30393: 警告: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>の最高許容値が無視されました。

原因:	計算項目に対し「最高許容値」プロパティが指定されました。これは無視されます。

処置:	処置は不要です。


FRM-30394;
FRM-30394: 警告: 計算項目<データ・ブロック名>.<項目名>の最低許容値が無視されました。

原因:	計算項目に対し「最低許容値」プロパティが指定されました。これは無視されます。

処置:	処置は不要です。


FRM-30395;
FRM-30395: 計算項目には他の値が必要です。

原因:	チェックボックスまたはリスト項目、ラジオ・グループである計算項目に「ほかの値のマッピング」プロパティが指定されていません。

処置:	その項目の「ほかの値のマッピング」プロパティを設定します。


FRM-30396;
FRM-30396: サマリー項目にはサマリー・ファンクションが必要です。

原因:	サマリー項目に「サマリー・ファンクション」プロパティが「なし」と指定されました。

処置:	「サマリー・ファンクション」プロパティを「なし」以外の値に設定します。


FRM-30397;
FRM-30397: 警告: サマリー項目以外の項目: <データ・ブロック名>.<項目名>に指定されたサマリー・ファンクションは無視されました。

原因:	サマリー項目でない項目に「サマリー・ファンクション」プロパティが指定されました。これは無視されます。

処置:	アクションは必要ありません。今後この警告を防止するには、「サマリー・ファンクション」プロパティを「なし」に設定します。


FRM-30398;
FRM-30398: サマリー項目には、サマリー結果ブロック名とサマリー結果項目名プロパティが必要です。

原因:	サマリー項目に「サマリー結果ブロック」および「サマリー結果項目」プロパティが設定されていません。

処置:	これらのプロパティの値を指定します。


FRM-30399;
FRM-30399: Warning: サマリー項目以外の項目: <データ・ブロック名>.<項目名>に指定されたサマリー結果項目名は無視されました。

原因:	「サマリー結果ブロック」または「サマリー結果項目」プロパティが、サマリー項目以外の項目に指定されました。これは無視されます。

処置:	処置は不要です。


FRM-30400;
FRM-30400: 式値には式が必要です。

原因:	式項目に「式」プロパティが指定されていません。

処置:	「式」プロパティを指定します。


FRM-30401;
FRM-30401: 警告: 式は非式項目<データ・ブロック名>.<項目名>で無視されました。

原因:	「式」プロパティが、式項目でない項目に指定されました。これは無視されます。

処置:	アクションは必要ありません。今後この警告を防止するには、「式」プロパティを消去します。


FRM-30402;
FRM-30402: 計算項目は値リストの戻り値にはなり得ません。

原因:	計算項目が、値リスト用列マッピング内の戻り項目として指定されています。

処置:	その戻り項目を削除するか、計算項目でない項目を指定します。


FRM-30403;
FRM-30403: 計算項目がミラー項目を指定できないか、ミラー項目として指定できません。

原因:	計算項目が「ミラー項目」を指定しているか、またはそのブロック内の他の項目によって「ミラー項目」として指定されています。

処置:	「ミラー項目」プロパティを削除します。効果的に2つの計算項目を互いにミラーにするには、一方の式の項目に「:」と、その後にもう一方の計算項目の名前指定します。


FRM-30404;
FRM-30404: サマリー結果項目の項目タイプはボタン、チャート、イメージ、サウンド、ＯＬＥコンテナ以外でなければなりません。

原因:	サマリー項目が、ボタン、チャート、イメージ、サウンドまたはOLEコンテナであるサマリー結果項目を指定しています。このような項目には、関連付けされたデータ値がないため集計できません。

処置:	そのサマリー項目を削除するか、またはそのサマリー結果項目を、関連付けされたデータ値を持つ項目となるよう変更します。


FRM-30405;
FRM-30405: 合計/平均/平方偏差/標準偏差が指定されたサマリー結果項目のデータ型はNumberでなければなりません。

原因:	合計、平均、平方偏差または標準偏差のサマリー･ファンクションをもつサマリー項目が、データ型がNUMBER以外のサマリー結果項目を指定しています。

処置:	そのサマリー項目を削除するか、そのサマリー結果項目のデータ型がNUMBERとなるよう変更します。


FRM-30406;
FRM-30406: 配列DML付きのブロックには主キー項目が必要です。

原因:	ブロックの「DML配列の大きさ」プロパティ値が1を超えていますが、「主キー」プロパティが「はい」に設定されている項目がなく、次の状況の1つが当てはまります。

1. ブロックのキー・モードが、「更新可能」または「更新不可」のどちらかです。

2. 接続中のデータソースが「一意キー」モードをサポートしていません。

処置:	次のいずれかの操作を行います。

1. 1つ以上の項目に対し「主キー」プロパティ値を「はい」に設定することにより、データ・ブロックの主キーを指定します。

2. データ・ブロックの「DML配列の大きさ」プロパティを1に設定します。


FRM-30407;
FRM-30407: ブロックには少なくとも１つのデータベース項目がなければなりません。

原因:	このフォーム・モジュールには、データベース項目を持たないデータ・ブロックがあります。

処置:	そのデータ・ブロックに最低1つのデータベース項目を定義します。


FRM-30408;
FRM-30408: 値が無効です。

原因:	指定されたデータ型に入力された値が無効です。

処置:	次の1つ以上を訂正します。

1. 指定されたプロシージャのプロシージャ引数リスト内の、指定された値に対応する引数のデータ型。

2. 指定されたプロシージャのプロシージャ引数リスト内の引数の値。


FRM-30409;
FRM-30409: リレーションの削除レコード動作は無効です。

原因:	このリレーションの「レコード削除時の動作」は、そのディテール・データ・ブロックと互換性がありません。

処置:	次のいずれかを変更します。

1. リレーションの「レコード削除時の動作」。

2. ディテール・データ・ブロックの「DMLデータ宛先タイプ」または「問合せデータ・ソース・タイプ」。（このリレーションの「レコード削除時の動作」が「カスケード」である場合、そのディテール・データ・ブロックの「DMLデータ宛先タイプ」は「表」である必要があります。このリレーションの「レコード削除時の動作」が「孤立」である場合、ディテール・データ・ブロックの「問合せデータ・ソース・タイプ」は「表」である必要があります。


FRM-30410;
FRM-30410: 警告: 非制御ブロック<ブロック名>の単一レコード・プロパティが無視されました。

原因:	ブロックが「単一レコード」プロパティを「はい」として指定していますが、「問合せデータ・ソース・タイプ」または「DMLデータ宛先タイプ」も指定しています。

処置:	アクションは必要ありません。今後警告を防ぐには、「単一レコード」プロパティを「いいえ」に設定します。


FRM-30411;
FRM-30411: メモリーの割当てに失敗しました。compile_all=yesを指定し、フォームを再コンパイルしてください。

原因:	計算項目の依存性がある情報の計算中にメモリー割振りが失敗しました。

処置:	次のいずれかを行ってください。フォーム・モジュールを次のようにコンパイルします。

1. 1.（Form Builder内からではない）'スタンドアロン'で、すべてのPL/SQLコードがコンパイルされるように指定します。

2. もっとメモリーのあるマシンで行います。

3. 同時に実行されるジョブが少ないマシンで行います。


FRM-30413;
FRM-30413: リレーションにディテール・ブロックがありません。

原因:	マスター/ディテール・リレーションでディテール・データ・ブロックを指定していません。

処置:	ディテール・データ・ブロックを指定します。


FRM-30414;
FRM-30414: リレーションのディテール・ブロックが存在しません。

原因:	マスター/ディテール・リレーションが存在しないディテール・データ・ブロックを指定しています。

処置:	存在するディテール・データ・ブロックを指定します。


FRM-30415;
FRM-30415: リレーションのディテール・ブロックが制御ブロックです。

原因:	マスター/ディテール・リレーションが、制御ブロックであるディテール・データ・ブロックを指定しています。

処置:	データベース・ブロックであるディテール・データ・ブロックを指定します。


FRM-30416;
FRM-30416: リレーションのマスター・ブロックが制御ブロックです。

原因:	マスター/ディテール・リレーションが、制御ブロックであるマスター・ブロックを指定しています。

処置:	データベース・ブロックであるマスター・ブロックを指定します。


FRM-30417;
FRM-30417: リレーションのディテール・ブロックがマスター・ブロックと同じです。

原因:	マスター/ディテール・リレーションが、マスター・ブロックと同じブロックであるディテール・データ・ブロックを指定しています。

処置:	固有のマスター・ブロックおよびディテール・データ・ブロックを指定します。


FRM-30418;
FRM-30418: 現行プラットフォーム用のブロックが含む項目が多すぎます（<項目数>以上）。

原因:	このブロック内の項目数は、ブロック毎の最大許容数を超えています。

処置:	ブロック内の使用項目数を減らすか、項目を2つ以上の別のブロックに分けます。


FRM-30419;
FRM-30419: ブロック・スクロールバーが存在しないタブ・ページ<タブ・ページ名>を指定しています。

原因:	フォーム内に存在しないタブ・ページにスクロールバーが割り当てられています。

処置:	タブ・ページ名をチェックし、それがこのスクロールバー用の所有キャンバス内に存在することを確認します。


FRM-30420;
FRM-30420: QUERY-PROCEDUREトリガーをコンパイルできません。

原因:	QUERY-PROCEDUREの列または引数、あるいはその両方が正しく宣言されていません。

処置:	QUERY-PROCEDUREの列または引数を訂正します。


FRM-30421;
FRM-30421: INSERT-PROCEDUREトリガーをコンパイルできません。

原因:	INSERT-PROCEDUREの列または引数が正しく宣言されていません。

処置:	INSERT-PROCEDUREの列または引数、あるいはその両方を訂正します。


FRM-30422;
FRM-30422: UPDATE-PROCEDUREトリガーをコンパイルできません。

原因:	UPDATE-PROCEDUREの列引数、あるいはその両方が正しく宣言されていません。

処置:	UPDATE-PROCEDUREの列引数、あるいはその両方を訂正します。


FRM-30423;
FRM-30423: DELETE-PROCEDUREトリガーをコンパイルできません。

原因:	削除プロシージャの列および/または削除プロシージャの引数が正しく宣言されていません。

処置:	削除プロシージャの列および/または削除プロシージャの引数を訂正します。


FRM-30424;
FRM-30424: LOCK-PROCEDUREトリガーをコンパイルできません。

原因:	ロック・プロシージャの列、および/またはロック・プロシージャの引数が正しく宣言されていません。

処置:	ロック・プロシージャの列の定義、および/またはロック・プロシージャの引数の定義を訂正します。


FRM-30425;
FRM-30425: 集計されたデータベース項目は「全レコードの問合せ」または「サマリーの予備計算」が「はい」のブロックになければなりません。

原因:	「全レコードの問合せ」および「サマリーの予備計算」プロパティが「いいえ」に設定されたデータベース・ブロック内のデータベース項目であるサマリー結果項目をサマリー項目が指定しています。

処置:	サマリー項目を削除するか、サマリー結果項目のブロックに対し「サマリーの予備計算」または「全レコードの問合せ」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-30426;
FRM-30426: サマリー制御項目は、制御ブロックまたは「全レコードの問合せ」が「はい」のブロックになければなりません。

原因:	「全レコードの問合せ」プロパティが「いいえ」に設定されたデータベース・ブロック内の制御項目であるサマリー結果項目をサマリー項目が指定しています。

処置:	サマリー項目を削除するか、集計項目のブロックに対し「サマリーの予備計算」プロパティを「いいえ」に、「全レコードの問合せ」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-30427;
FRM-30427: 集計された制御項目は、「サマリーの予備計算」が「はい」のブロックには設定できません。

原因:	「サマリーの予備計算」プロパティを「はい」に設定したブロック内にある集計された制御項目を、サマリー項目が指定しています。

処置:	サマリー項目を削除するか、集計項目のブロックに対し「サマリーの予備計算」プロパティを「いいえ」に、「全レコードの問合せ」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-30428;
FRM-30428: 最小/最大集計項目は、「サマリーの予備計算」が「はい」のブロックには設定できません。

原因:	最小または最大の集計機能をもつサマリー項目が、「サマリーの予備計算」プロパティを「はい」に設定したブロック内の集計項目を指定しています。

処置:	サマリー項目を削除するか、集計項目のブロックに対し「サマリーの予備計算」プロパティを「いいえ」に、「全レコードの問合せ」プロパティを「はい」に設定します。


FRM-30429;
FRM-30429:「サマリーの予備計算」を指定したブロックは「問合せデータ・ソース・タイプ」を表またはFROM句問合せで指定します。

原因:	ブロックにある「サマリーの予備計算」プロパティは「はい」に設定されていますが、「問合せデータ・ソース・タイプ」が「プロシージャ」または「トランザクション・トリガー」に設定されています。

処置:	「サマリーの予備計算」を「いいえ」に設定します。ブロックにサマリー結果項目が含まれる場合は、「全レコードの問合せ」を「はい」に設定します。


FRM-30430;
FRM-30430: 警告: ブロック: <ブロック名>で「サマリーの予備計算」を指定していますが、フォームの独立モードをシリアル･モードに変更できません。

原因:	ブロックでは「サマリーの予備計算」を「はい」に指定していますが、フォームは「独立モード」を「シリアル化可能」に指定していません。

処置:	アクションは必要ありません。ただし、読込み一貫性は保証できません。サマリーの予備計算とブロック移入のための問合せとの間に、他のユーザーによるアクションが発生することが考えられます。このようなアクションにより、サマリー項目値がブロックのコンテンツと一致しなくなる場合があります。


FRM-30431;
FRM-30431: 警告: 列名<列名>（ブロック（<ブロック名>中）が重複しています。

原因:	次のいずれかです。

・データベース列名に同一の項目があります。

・1つの項目の列名が、列名のない項目の項目名と一致します。

処置:	各項目のデータベース列名が一意であるか確認します。


FRM-30432;
FRM-30432: プロシージャの定義が不完全です。

原因:	そのプロシージャの列または引数が指定されていません。

処置:	プロシージャ定義に列と引数の両方を入力します。


FRM-30433;
FRM-30433: 問合せプロシージャではREFCURSOR/TABLE型の引数を1つだけもち、モードはIN OUTでなければなりません。

原因:	問合せプロシージャ定義が次のいずれかです。

1. タイプTABLEまたはREFCURSORの引数が存在しません。

2. タイプTABLEまたはREFCURSORの引数が複数存在します。

3. タイプTABLEまたはREFCURSORの引数のモードがIN OUTとして定義されていません。

処置:	次のように引数を定義します。

1. タイプTABLEまたはREFCURSORの引数を1つのみ定義します。

2. TABLEまたはREFCURSORの引数のモードをIN OUTと宣言します。


FRM-30434;
FRM-30434: プロシージャ定義の表引数にはタイプ名が必要です。

原因:	与えられたプロシージャ内のTABLE引数のタイプ名が入力されていません。

処置:	与えられたプロシージャ内にTABLE引数のタイプ名を入力します。


FRM-30435;
FRM-30435: DMLプロシージャにはＴＡＢＬＥタイプの引数を1つだけ指定し、モードはINまたはIN OUTでなければなりません。

原因:	DML（挿入、更新、削除、ロック）プロシージャ定義が次のいずれかです。

1. タイプTABLEの引数が存在しません。

2. タイプTABLEの引数が複数存在します。

3. タイプTABLEの引数のモードがOUTに定義されています。

処置:	次のように引数を定義します。

1. タイプTABLEの引数の1つのみを定義します。

2. TABLEの引数のモードをINまたはIN OUTとして宣言します。


FRM-30436;
FRM-30436: キャンバスの親ウィンドウが指定されていません。

原因:	キャンバスに、それを含めるよう指定されたウィンドウがありません。省略時は次のとおりです。

1. Forms 4.0では、キャンバスはROOT_WINDOWに連結されます。

2. Forms 4.5アプリケーションでは、ROOT_WINDOWは存在しないことがあり、そのためキャンバスはオブジェクト・ナビゲータ階層の最初のウィンドウに自動的に連結されます。

3. 5.0では、フォームを参照し「ウィンドウ」のようなプロパティを上書きすることがあります。したがって、キャンバスの「ウィンドウ」プロパティを常に設定しておく必要があります。

処置:	そのキャンバスの「ウィンドウ」プロパティを設定します。


FRM-30437;
FRM-30437: 警告: 従属ミラー項目<データ・ブロック名>.<項目名>でPOST-CHANGEトリガーが無視されました。

原因:	従属ミラー項目にPOST-CHANGEトリガーが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、POST-CHANGEトリガーはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内にPOST-CHANGEトリガーを指定します。


FRM-30438;
FRM-30438: 警告: 従属ミラー項目<データ・ブロック名>.<項目名>でWHEN-VALIDATE-ITEMトリガーが無視されました。

原因:	従属ミラー項目にWHEN-VALIDATE-ITEMトリガーが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、WHEN-VALIDATE-ITEMトリガーはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内にWHEN-VALIDATE-ITEMトリガーを指定します。


FRM-30439;
FRM-30439: 警告: 従属ミラー項目<データ・ブロック名>.<項目名>でON-SEQUENCE-NUMBERトリガーが無視されました。

原因:	従属ミラー項目にON-SEQUENCE-NUMBERトリガーが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、ON-SEQUENCE-NUMBERトリガーはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内にON-SEQUENCE-NUMBERトリガーを指定します。


FRM-30440;
FRM-30440: 警告: 従属ミラー項目<データ・ブロック名>.<項目名>で項目からのコピー値が無視されました。

原因:	従属ミラー項目に「（項目の）コピー値」プロパティが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、「（項目の）コピー値」プロパティはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内に「（項目の）コピー値」プロパティを指定します。


FRM-30441;
FRM-30441: 警告: 従属ミラー項目<データ・ブロック名>.<項目名>で初期値が無視されました。

原因:	従属ミラー項目に「初期値」プロパティが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、「初期値」プロパティはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内に「初期値」プロパティを指定します。


FRM-30442;
FRM-30442: 警告: 従属ミラー項目<データ・ブロック名>.<項目名>で必須プロパティが無視されました。

原因:	従属ミラー項目に「必須」プロパティが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、「必須」プロパティはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内に「必須」プロパティを指定します。


FRM-30443;
FRM-30443: 警告: 従属ミラー値<データ・ブロック名>.<項目名>で最高許容値が無視されました。

原因:	従属ミラー項目に「最高許容値」プロパティが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、「最高許容値」プロパティはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内に「最高許容値」プロパティを指定します。


FRM-30444;
FRM-30444: 警告: 従属ミラー値<データ・ブロック名>.<項目名>で最低許容値が無視されました。

原因:	従属ミラー項目に「最低許容値」プロパティが指定されました。フォームの「ランタイム互換性モード」が5.0であるため、「最低許容値」プロパティはマスター・ミラー項目（「項目と同期」プロパティにより指定された項目）から取得されます。

処置:	マスター・ミラー項目内に「最低許容値」プロパティを指定します。


FRM-30445;
FRM-30445: Include REF Itemプロパティを使用するには、非NULLのAliasプロパティが必要です。

原因:	このブロックのInclude REF ItemプロパティはTRUEであるため、このブロックのオブジェクトIDを含むREFと呼ばれる新しい隠し項目が作成されます。この新しい項目の列名は'REF(a)'で、'a'はブロックのAliasプロパティの値です。AliasプロパティはNULLであってはいけません。

処置:	ブロックのAliasプロパティにNULL値以外を指定します。


FRM-30446;
FRM-30446: 項目名<項目名>が無効です。

原因:	入力された項目名が無効です。

処置:	項目名からスペースを削除します。


FRM-30453;
FRM-30453: ユーザー命名可視属性が最大数255を超えています。

原因:	フォームに、255を超えるユーザー命名可視属性があります。

処置:	ユーザー命名可視属性数を減らします。


FRM-31601;
FRM-31601: オプション -e, -g, -m, -p, -rは同時に使用できません。

原因:	これらのオプションのうち、2つ以上を指定しました。

処置:	これらのオプションは同時に使用できません。つまり組み合せて使用できません。


FRM-31602;
FRM-31602: モジュール名が指定されていません。

原因:	モジュール名を指定していません。

処置:	モジュール名を指定します。


FRM-31603;
FRM-31603: 権限の付与/取消しを行うユーザー名がありません。

原因:	ユーザーにForm Builderアクセス権を付与しようとしたか取り消そうとしましたが、ユーザー名を指定していません。

処置:	コマンドを再実行し、ユーザー名を指定します。


FRM-31605;
FRM-31605: モジュール<モジュール名>は不明です。

原因:	データベース内に存在しないモジュールにアクセスしようとしました。

処置:	モジュール名が正しいことを確認し、再試行します。


FRM-31606;
FRM-31606: ファイル<ファイル名>はオープンできませんでした。

原因:	ファイル権限が間違って設定されているか、オープンしようとしたライブラリが無効です。

処置:	そのモジュール・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。


FRM-31616;
FRM-31616: 警告! メニュー<メニュー名>用に定義されている項目がありません。

原因:	項目を含まないメニューをもつモジュールを生成しようとしています。

処置:	処置は不要です。


FRM-31626;
FRM-31626: メニュー・モジュールで共用メニュー参照が検出されました。

原因:	コンパイルしようとしたメニュー・モジュールに共用メニュー参照（複数のメニューが1つのサブメニューを共用している）が含まれています。

処置:	各メニュー項目に、個別のサブメニューを定義し、使用します。


FRM-31627;
FRM-31627: メニュー・モジュールの参照が循環しているのが見つかりました。

原因:	コンパイルしようとしたメニュー・モジュールに循環参照（メニュー項目が階層内でその上にあるメニューをコールする場合のインスタンス）が含まれています。

処置:	その循環参照を取り出して、解消します。


FRM-31628;
FRM-31628: 項目が未定義メニューを参照しています。

原因:	その項目はモジュールの一部でないサブメニューを参照しています。

処置:	そのモジュールの一部となっているサブメニューを定義するか、項目参照をそのモジュールの一部となっているサブメニューにします。


FRM-31629;
FRM-31629: ファイル<ファイル名>への書込みでビルド・エラーが発生しました。

原因:	コンパイル・エラーです。

処置:	指定ファイル内のエラーおよび警告を参照します。


FRM-31631;
FRM-31631: ファイル<ファイル名>をクローズできませんでした。

原因:	オペレーティング・システム・エラーが発生したので、Form Builderは出力ファイルをクローズできませんでした。

処置:	DBAまたはサポート担当に連絡してください。


FRM-31633;
FRM-31633: モジュールにはメイン・メニュー<メニュー名>がありません。

原因:	指定メニュー名がこのモジュールにありません。

処置:	この名前のメニューが存在するか確認します。


FRM-31634;
FRM-31634: ファイル<ファイル名>を書込み中にエラーが発生しました。

原因:	指定されたディレクトリにおける権限がないか、または必要なディスク領域がありません。

処置:	DBAに連絡して、必要なアクセス権限が自分にあるか確認してください。


FRM-31635;
FRM-31635: 指定ファイルにはメニューがありません。

原因:	ファイルがロードされましたが、そのファイルにはメニュー・モジュールがありませんでした。

処置:	そのファイルがMMBファイルであるか確認します。


FRM-31637;
FRM-31637: アップグレード中にエラーが発生しました。アップグレードは異常終了しました。

原因:	メニュー更新時にSQLエラーが検出されました。

処置:	SYSTEMとして実行中であるか、そしてOracle Forms4.5およびメニュー表のインストールが正しく行われているかを確認します。


FRM-31639;
FRM-31639: アップグレードするモジュールがありません。

原因:	Oracle Forms 4.5表に存在しないモジュールが指定されていません。

処置:	この名前のメニュー・モジュールがOracle Forms 4.5に存在しないことを確認します。


FRM-31640;
FRM-31640: サブメニュー名が指定されていません。

原因:	メニュー型のメニュー項目にメニューが指定されていません。

処置:	そのメニュー項目のサブメニューを指定します。


FRM-31641;
FRM-31641: ラジオ・グループ項目には名前を指定してください。

原因:	メニュー項目がラジオ・ボタン型と定義されましたが、ラジオ・グループが指定されていません。

処置:	ラジオ・グループ名を指定します。


FRM-31643;
FRM-31643: メニュー<メニュー名>は存在しません。

原因:	メニュー項目がメニュー型と定義されましたが、参照元のメニューが存在しません。

処置:	この名前のメニューを作成します。


FRM-31644;
FRM-31644: メニュー<メニュー名>には項目がありません。

原因:	メニューの選択項目を提供していません。

処置:	フォームを編集して、メニュー内に各項目を提供します。


FRM-31645;
FRM-31645: モジュールごとの各マジック・メニュー・タイプのインスタンスは1つずつにしてください。

原因:	特定マジック・メニュー・タイプの複数のインスタンスを使用しました。

処置:	各マジック・メニュー・タイプのインスタンスは、1つを残して、すべて削除します。


FRM-31646;
FRM-31646: マジック・メニュー項目<項目名>のコマンド・タイプが無効です。

原因:	特定マジック・メニュー項目には無効なコマンド・タイプを選択しました。

処置:	現マジック・メニュー項目タイプと互換性のあるコマンド・タイプを選択します。


FRM-31649;
FRM-31649: メニュー項目<項目名>のラベルが長すぎます。

原因:	文字数が最大許容文字数を超えるメニュー項目ラベルを指定しました。

処置:	メニュー項目ラベルを短くします。


FRM-31650;
FRM-31650: メニュー項目<項目名>の名前が長すぎます。

原因:	文字数が最大許容文字数を超えるメニュー項目名を指定しました。

処置:	メニュー項目名を短くします。


FRM-31651;
FRM-31651: メニュー項目<項目名>にPL/SQLソース・コードがありません。

原因:	「コマンド・タイプ」が「PL/SQL」であるが「メニュー項目コード」のないメニュー項目名が指定されました。

処置:	「コマンド・タイプ」を「NULL」に変更するか、「メニュー項目コード」を指定します。


FRM-32009;
FRM-32009: 行<行数>でファイルが不完全に終了しています。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32010;
FRM-32010: 行<行数>で入力ファイル順序エラーが発生しました。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32011;
FRM-32011: ファイルが有効な実行フォーム・ソースを含んでいません。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32035;
FRM-32035: フィールド・タイプ<フィールド・タイプ名>（<データ・ブロック名>.<ファイル名>中)が間違っています。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32036;
FRM-32036: 警告! <データブロック名><項目名>の第１行目より上にプロンプトがあります。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32037;
FRM-32037: 警告! プロンプトがフィールド: <データブロック名><項目名>以外に合いません。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32041;
FRM-32041: 正しい指定<文字列> 現状<文字列>。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32042;
FRM-32042: エラー（行<行数>）: はい/いいえで答えてください。<エラー名>を受け取りました。

原因:	「はい」または「いいえ」以外のものを入力します。

処置:	「はい」または「いいえ」のいずれかで答えます。


FRM-32051;
FRM-32051: フォーム・テキストの行<行数>は間違ったコマンドです。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。

原因:	このエラーは、.INPファイルを編集したときによく発生します。

処置:	.INPファイルを編集していないのに発生した場合には、DBAに連絡してください。


FRM-32079;
FRM-32079: 与えられたデータ型の初期値は無効です。

原因:	与えられたデータ型に無効な初期値を指定しました。

処置:	与えられたデータ型の有効な初期値を指定します。


FRM-32080;
FRM-32080: 与えられたデータ型の範囲値が間違っています。

原因:	与えられたデータ型に無効な範囲値を指定しました。

処置:	与えられたデータ型に有効な範囲値を指定します。


FRM-32081;
FRM-32081: 与えられたデータ型のデフォルト・パラメータ値が間違っています。

原因:	与えられたデータ型に無効なデフォルト・パラメータ値を指定しました。

処置:	与えられたデータ型に有効なデフォルト・パラメータ値を指定します。


FRM-32082;
FRM-32082: 与えられた項目タイプの値が間違っています。

原因:	「最大長」プロパティの値を超える「初期値」プロパティまたは「他の値」プロパティの値を指定しようとしました。

処置:	最大長プロパティの値を超えない値を指定します。


FRM-32083;
FRM-32083:  値の長さが項目の最大長よりも長いです。

原因:	その項目の最大長を超える値長を指定しました。

処置:	それより短い値の長さを指定します。


FRM-32084;
FRM-32084: 項目タイプがミラー項目<項目名>に一致していません。

原因:	非互換のミラー項目プロパティである項目を指定しました。

処置:	有効なミラー項目プロパティを指定します。


FRM-32085;
FRM-32085: Strip_Sourceには出力ファイル名が必要です。

原因:	コマンド行からライブラリを生成時に、出力ファイル名を指定しませんでした。

処置:	出力ファイル名を指定します。


FRM-32086;
FRM-32086: バインド変数<変数名>の解析に<書式>で失敗しました。

原因:	このバインド変数は、書式が無効なため、解析できませんでした。

処置:	有効な書式に変更します。


FRM-32087;
FRM-32087: バインド変数<変数>は1つ以上のオブジェクトにバインドされています。

原因:	このバインド変数は、複数のオブジェクトに結合するため、あいまいです。

処置:	このバインド変数が1つのオブジェクトのみに結合することを確認してください。


FRM-32088;
FRM-32088: 階層ツリー・ビューにレコード・グループと問合せテキストの両方を設定することはできません。

原因:	階層ツリー・ビューで、レコード・グループと問合せテキストの両方に値が指定されています。.

処置:	階層ツリーから、レコード・グループまたは問合せテキストのうち、どちらか一方の値を削除します。


FRM-32089;
FRM-32089: ツリーは単一行の、単一項目ブロックに配置しなければなりません。

原因:	他の項目を持つブロックまたは複数行ブロックにツリー表示が置かれました。

処置:	個別の単一行ブロックにツリーを置きます


FRM-99999;
FRM-99999: エラー<エラー番号>が発生しました。このエラーに関する情報は、リリース・ノート・ファイル(relnotes)を参照してください。

原因:	エラーが発生しました。このエラーは、リリース・ノート・ファイルで説明されています。

処置:	リリース・ノート・ファイルを参照してください。


FRM-10200;
FRM-10200: このコンテキストでは使用できない機能が含まれています。

原因:	このコンテキストでは無効なキーを押しました。

処置:	[キー一覧]を押して、有効なファンクション・キーのリストを表示します。


FRM-10201;
FRM-10201: パラメータは必要ありません。

原因:	[アプリーション・パラメータ入力]または[メニュー・パラメータ入力]を押しましたが、このコンテキストでは何も要求されていません。

処置:	処置は不要です。


FRM-10202;
FRM-10202: メニューのネストが深すぎます。

原因:	深さが10以上のメニューをネストする項目を選択しようとしました。

処置:	[メイン・メニュー]を押してメイン・メニューに戻ってから、自分で選択したメニューにナビゲートします。


FRM-10203;
FRM-10203: 選択された項目がこのメニューにありません。

原因:	全画面メニューで、メニュー項目の最大数を超える数値を入力しました。

処置:	このメニュー上にある項目を選択します。


FRM-10204;
FRM-10204: 選択されたバックグラウンド項目に対してコマンドが定義されていません。

原因:	nがバックグラウンド・メニュー上の最大数より大きい状態で[バックグラウンド・メニューn]を押しました。

処置:	処置は不要です。[バックグラウンド・メニュー一覧]を押して、有効なバックグラウンド・メニュー項目を確認します。


FRM-10205;
FRM-10205: メニュー<メニュー名>がありません。

原因:	全画面メニューの選択フィールドに、このアプリケーションまたはライブラリーにないメニュー名を入力しました。

処置:	そのメニューがアプリケーションに存在しない場合には、アクションは必要ありません。しかし、存在する場合には、そのライブラリを再コンパイルします。


FRM-10206;
FRM-10206: 動的メモリーが不足しています。

原因:	Form Builderのメモリー不足です。

処置:	DBAに連絡してください。


FRM-10207;
FRM-10207: バックグラウンド・メニューが存在していません。

原因:	[バックグラウンド・メニュー一覧]を押しましたが、バックグラウンド・メニューがありません。

処置:	処置は不要です。


FRM-10208;
FRM-10208: パラメータ<パラメータ名>がありません。

原因:	メニュー項目が未定義のパラメータを参照しました。

処置:	DBAに連絡してください。


FRM-10209;
FRM-10209: このコンテキストにはバックグラウンドからの次メニューはありません。

原因:	このアプリケーションはバックグラウンド・メニューから名前付きメニューにナビゲートしようとしました。

処置:	処置は不要です。


FRM-10210;
FRM-10210: 応答が必要です。

原因:	必須パラメータを入力していないか、全画面メニューの選択フィールドをブランクにしています。

処置:	入力してください。


FRM-10211;
FRM-10211: フィールドが完全に埋まってません。

原因:	完全入力が必要なパラメータの一部しか入力していません。

処置:	そのフィールドを完全に埋めるのに必要な十分なデータを入力します。


FRM-10212;
FRM-10212: このユーザー名とパスワードのログインに失敗しました。

原因:	不当なユーザー名およびパスワードを指定しました。

処置:	ユーザー名およびパスワードをチェックし、再試行します。


FRM-10213;
FRM-10213: ログイン・プロシージャが終了しました。

原因:	ORACLEへのログオンを3回連続して失敗しました。

処置:	処置は不要です。有効ユーザーであれば、ユーザー名およびパスワードをチェックします。


FRM-10214;
FRM-10214: アプリケーションを実行する権限はありません。

原因:	Form Builderのどのモジュールにおいても有効なユーザーではありません。

処置:	処置は不要です。有効なユーザーであるはずだと思う場合は、DBAに、実行するモジュールへのアクセス権限を付与するよう依頼してください。


FRM-10215;
FRM-10215: ヘルプは使用できません。

原因:	[ヘルプ]を押しましたが、この項目に使用可能なヘルプはありません。

処置:	処置は不要です。


FRM-10216;
FRM-10216: オペレーティング・システムに対するコマンドを生成できませんでした。

原因:	オペレーティング・システムがサブプロセスを導出できませんでした。

処置:	オペレーティング・システムが発行したエラー・メッセージを参照します。


FRM-10217;
FRM-10217: 選択されたメニューには項目に対する権限はありません。

原因:	アクセス可能な項目がないメニューに移動しようとしました。

処置:	入力したメニュー名をチェックし、再試行します。


FRM-10218;
FRM-10218: メニュー<メニュー名>にエラーが発生しました。

原因:	Form Builderがこのメニューのライブラリ情報を読み込めなかったか、無効なメニュー名が指定されました。

処置:	ライブラリを再コンパイルするか、メニュー名を訂正します。


FRM-10219;
FRM-10219: 項目番号が無効です。

原因:	全画面メニューの選択フィールドに無効な数値を入力しました。

処置:	項目番号をチェックし、再入力します。


FRM-10220;
FRM-10220: この項目に使用できる詳細なヘルプはありません。

原因:	[ヘルプ]を押しましたが、このメニュー項目に使用可能なヘルプはありません。

処置:	処置は不要です。


FRM-10221;
FRM-10221: ファイル<ファイル名>を読込めません。

原因:	ファイル権限の設定が間違っているか、オープンしようとしたライブラリが無効です。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。


FRM-10222;
FRM-10222: メニュー<メニュー名>はFormsコンパイラの古いバージョンで作成されています。

原因:	現在使用中のForm Builderは、このメニュー・モジュールを作成したものよりバージョンが上です。

処置:	メニュー・モジュールを再コンパイルし、コマンドを再実行します。


FRM-10223;
FRM-10223: アプリケーションのパラメータ・モジュールがありません。

原因:	パラメータ情報がライブラリ内にありませんでした。ライブラリ・ファイルが無効であるか、別のアプリケーションを含んでいる可能性があります。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。これでも失敗が継続する場合には、DBAに連絡します。


FRM-10224;
FRM-10224: アプリケーションのバインド変数モジュールがありません。

原因:	バインド変数情報がライブラリ内にありませんでした。ライブラリ・ファイルが無効である可能性があります。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。これでも失敗が継続する場合には、DBAに連絡します。


FRM-10225;
FRM-10225: パラメータ・データを読み込むことができませんでした。

原因:	アプリケーション・ライブラリが無効です。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。これでも失敗が継続する場合には、DBAに連絡します。


FRM-10226;
FRM-10226: バインド変数データを読み込むことができませんでした。

原因:	アプリケーション・ライブラリが無効です。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。これでも失敗が継続する場合には、DBAに連絡します。


FRM-10227;
FRM-10227: メニュー・パラメータが多すぎます。

原因:	このアプリケーションには、オペレーティング・システム上で使用可能な数を上回るメニュー・パラメータが含まれています。

処置:	アプリケーションを改訂・再コンパイルするか、DBAに連絡します。


FRM-10228;
FRM-10228: ヘルプ・テキストを読み込むことができませんでした。

原因:	アプリケーション・ライブラリが無効です。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。これでも失敗が継続する場合には、DBAに連絡します。


FRM-10229;
FRM-10229: ファイル<ファイル名>をクローズできませんでした。

原因:	オペレーティング・システム・エラーまたは内部エラーです。

処置:	DBAに連絡してください。


FRM-10230;
FRM-10230: アプリケーションのプロシージャ・モジュールがありません。

原因:	プロシージャ情報がライブラリにありませんでした。ライブラリ・ファイルが無効である可能性があります。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。これでも失敗が継続する場合には、DBAに連絡します。


FRM-10231;
FRM-10231: プロシージャ・データを読み込むことができませんでした。

原因:	アプリケーション・ライブラリが無効です。

処置:	そのアプリケーション・ライブラリを再コンパイルし、再試行します。これでも失敗が継続する場合には、DBAに連絡します。


FRM-10233;
FRM-10233: 現在のメニュー・スタイルではナビゲーション・プロシージャ/マクロは無効です。

原因:	全画面ナビゲーション・パッケージ・プロシージャ、プルダウンまたはメニュー・バー表示形式のマクロを使用しようとしました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10234;
FRM-10234: マクロ・ステートメントにセミコロンがありません。

原因:	この項目に指定されたコマンド行に構文エラーがあります。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10235;
FRM-10235: マクロ<マクロ名>がありません。

原因:	メニュー・デザイナが、未定義のマクロの実行を指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10236;
FRM-10236: プロシージャ/マクロが指定されていません。

原因:	メニュー・デザイナがブランク・コマンドを指定しています。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10237;
FRM-10237: このプロシージャ/マクロに引数は使用できません。

原因:	メニュー・デザイナが、引数を取らないコマンドに引数を指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10238;
FRM-10238: <コマンド名>の実行中にエラーが発生しました｡  引数を確認してください｡

原因:	メニュー・デザイナが、引数を取らないコマンドに引数を指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10239;
FRM-10239: その名前ではフォームを読込めません。

原因:	Form Builderが、現行ディレクトリに存在しないフォームを読み込もうとしました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10240;
FRM-10240: フォーム名が指定されていません。

原因:	Oracle Formsのランタイム・コマンドが実行対象のフォーム名を提供していません。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10241;
FRM-10241: Form Builderがアクティブの場合にはこの操作は無効です。

原因:	Form BuilderがForms Runtimeをコールするときには使用できないビルトインまたはマクロを、メニュー・デザイナが指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10242;
FRM-10242: Form Builderからリンク－イン・フォームを呼び出せません。

原因:	メニュー・デザイナが、Form Builder内からリンクインFormsのコールを指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10243;
FRM-10243: Form Builderの起動時にエラーが発生しました。

原因:	Forms Runtimeのコールが失敗しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10244;
FRM-10244: アプリケーション<アプリケーション名>は存在しません。

原因:	指定したアプリケーション名がデータベースに存在しないか、そのアプリケーション名へのアクセス権限がありません。

処置:	アプリケーション名をチェックして再試行するか、DBAに連絡します。


FRM-10245;
FRM-10245: 既に第1項目にいます。

原因:	パラメータ・フォームの第1項目から[前の項目へ]を押しました。

処置:	処置は不要です。パラメータ・フォームの第1項目以前の項目には進めません。


FRM-10246;
FRM-10246: パッケージ・プロシージャの実行エラーが発生しました｡ -フォームがアクティブではありません。

原因:	メニュー・デザイナが、現コンテキストでは実行不能なビルトインを指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10247;
FRM-10247: アプリケーションのルート・メニューにアクティブ項目がありません。

原因:	アプリケーションをオープンしようとしましたが、そのルート・メニューにアクセス可能な項目がありません。ルート・メニューは、アプリケーションのメイン・メニューであるか、あるいはForm BuilderがForms Designerをコールした際に指定された別のメニューです。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10248;
FRM-10248: ルート・メニューの使用時はダイレクト・メニュー選択項目を使用できません。

原因:	Forms Designerをコールした際にForm Builderが別のルート・メニューを指定したため、ルート・メニューはモジュールのメイン・メニューではありません。

処置:	処置は不要です。ダイレクト・メニュー選択が行えるのは、モジュールのメイン・メニューがルート・メニューの場合のみです。


FRM-10249;
FRM-10249: アプリケーション<アプリケーション名>を実行する権限がありません。

原因:	使用しようとしたアプリケーションの有効なユーザーではありません。

処置:	処置は不要です。有効なユーザーであるはずだと思う場合は、そのアプリケーションへのアクセス権限を付与するようDBAに依頼してください。


FRM-10250;
FRM-10250: Formsランタイム・アプリケーションの初期化中にエラーが発生しました。

原因:	モジュールの命名が誤っています。

処置:	モジュール名をチェックし、それを正しく入力します。


FRM-10251;
FRM-10251: 使用されているコマンド・タイプ4スイッチ（-e、-i、-r、-w）はサポートされていません。

原因:	このメニュー・オプションはフォームを実行しようとしましたが、メニューからのフォーム実行時には無効なコマンド行引数をForms Runtimeに指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10252;
FRM-10252: 使用されているコマンド・タイプ4スイッチが不明です。

原因:	このメニュー・オプションはフォームを実行しようとしましたが、Forms Runtimeに不明なコマンド行引数を指定しました。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10253;
FRM-10253: ファイル名を入力しなければなりません。

原因:	ファイル名の入力がまだか、ファイル名を削除しました。

処置:	ファイル名を入力する必要があります。


FRM-10254;
FRM-10254: 画面ショット用のファイルをオープンできません。

原因:	オペレーティング・システムがファイルをオープンできませんでした（権限上の問題、ディスク領域の欠如など）。

処置:	そのエラーの原因となったオペレーティング・システム条件を解消します。


FRM-10255;
FRM-10255: 画面ショットの印刷中にエラーが発生しました。

原因:	オペレーティング・システムにファイル・トラブルが発生しました。

処置:	そのエラーの原因となったオペレーティング・システム条件を解消します。


FRM-10256;
FRM-10256: ユーザーにForm Builderメニューを実行する権限がありません。

原因:	ユーザーがForm Builderに未登録です。Form Builderの実表に対するSELECT権限がありません。

処置:	DBAに通知します。


FRM-10257;
FRM-10257: 指定されたオプションを選択する権限はユーザーにありません。

原因:	アクセス権限のないメニュー項目を選択しようとしました。

処置:	他の項目を選択するか、DBAに通知します。


FRM-10258;
FRM-10258: 指定されたメニューは既にアクティブです。

原因:	現メニューにナビゲートしようとしました。

処置:	処置は不要です。


FRM-10259;
FRM-10259: パッケージ・プロシージャまたはファンクションに対するNULL引数が無効です。

原因:	ビルトインに引数を指定していないか、指定した引数が無効です。

処置:	オンライン・ヘルプで正しいビルトイン構文をチェックします。


FRM-10260;
FRM-10260: 選択されたメニューにアクティブ項目がありません。

原因:	このメニュー内の項目に対するアクセス権限がありません。

処置:	このメニュー上の各項目にはアクセス権限があると思われる場合は、DBAに連絡してアクセス権限を取得します。


FRM-10261;
FRM-10261: メニュー<メニュー名>はFormsコンパイラの新しいバージョンで作成されています。

原因:	Forms Runtimeの旧バージョンを、Forms Compilerの新バージョンで使用しています。

処置:	Forms Runtimeを新バージョンにアップグレードします。


FRM-10262;
FRM-10262: ラジオ項目/チェック・ボックス/セパレータはメニュー・バー上に設置できません。

原因:	ラジオ項目またはチェックボックス、セパレータをメニュー・バーに配置しようとしました。

処置:	これらの項目をサブメニューに配置します。


FRM-10263;
FRM-10263: アイコン化メニュー項目用のアイコン・ファイルが見つかりません。

原因:	このアイコンのディレクトリ名がありません。

処置:	このメニュー・アプリケーショの作成者に連絡します。


FRM-10264;
FRM-10264: 指定されたメニュー項目は存在しません。

原因:	フォーム内に存在しないメニュー項目を指定しました。

処置:	名前を再入力するか、他の項目名を選択します。


FRM-10265;
FRM-10265: ライブラリはFormsコンパイラの古いバージョンで作成されています。

原因:	Form Builderはライブラリを使用できません。

処置:	ライブラリを現行バージョンのForms Compilerで再コンパイルします。


FRM-10266;
FRM-10266: ライブラリはFormsコンパイラの新しいバージョンで作成されています。

原因:	Form Builderはライブラリを使用できません。

処置:	ライブラリを現行バージョンのForms Compilerで再コンパイルします。


FRM-10267;
FRM-10267: ヘルプ型マジック・メニュー項目は最上位レベルのメニューに配置してください。

原因:	ヘルプ型マジック・メニュー項目をサブメニューに配置しました。

処置:	ヘルプ型マジック・メニュー項目を最上位レベルのメニュー（メイン・メニュー）に移動します。


FRM-10268;
FRM-10268: エラー: プログラム単位<プログラム単位>（ライブラリ<ライブラリ名>中）はコンパイルされていません。

原因:	ライブラリから未コンパイルのプログラム単位をコールしました。

処置:	PL/SQLプログラム・エラーに従います。


FRM-10269;
FRM-10269: 警告! プログラム単位<プログラム単位>（ライブラリ<ライブラリ名>中）未コンパイルです。

原因:	デバッグForms Runtimeのライブラリに未コンパイルのプログラム単位をコールしました。

処置:	これは警告にすぎません。Forms Runtimeはそのプログラム単位のコンパイルおよび実行を試行します。


FRM-10270;
FRM-10270: ライブラリ<ライブラリ名>を連結できません（メニュー<メニュー名>をオープン中）。

原因:	指定ライブラリ・ファイルは、与えられたメニューに連結されていますが、PL/SQLライブラリの検索パスにありません。

処置:	そのライブラリ・ファイルがあるか確認してから、指定メニューでの再実行を試行します。たとえば、作業ディレクトリにそれを配置します。


FRM-10401;
FRM-10401: 出力用のファイル<ファイル名>をオープンできません。

原因:	オペレーティング・システムのファイル・オープン・エラーです（権限上の問題、ディスク領域の欠如など）。

処置:	そのエラーの原因となったオペレーティング・システム条件を解消します。


FRM-10402;
FRM-10402: このようなアプリケーションは存在しません。

原因:	文書化のために要求されたアプリケーションが見つかりません。

処置:	正しいアプリケーション名が指定されているか確認します。


FRM-10409;
FRM-10409: ファイルをクローズできません。

原因:	オペレーティング・システム・エラーまたは内部エラーです。

処置:	DBAに連絡してください。


FRM-99999;
FRM-99999: エラー<エラー番号>が発生しました。このエラーに関する情報は、リリース・ノート・ファイル（relnotes）を参照してください。

原因:	エラーが発生しました。このエラーは、リリース・ノート・ファイルで説明されています。

処置:	リリース・ノート・ファイルを参照してください。


FRM-21011;
FRM-21011: PL/SQL未処理例外<例外名>です。