Hilfethema nicht gefunden. Prüfen Sie, ob die Online-Hilfe verwandte Themen enthält.


Bei einer Datenbank anmelden

Sie können sich mit einer der folgenden Methoden bei einer Datenbank anmelden:

•	Explizite Anmeldung

•	Automatische Anmeldung

•	Entfernte Anmeldung


Berichte aus Reports Runtime ausführen

  Verwandte Themen

So führen Sie eine .rep-Datei (eine ausführbare Datei) oder eine .rdf-Datei (eine Berichtdefinitionsdatei) aus Reports Runtime aus:

1	Melden Sie sich bei einer Datenbank an.

2	(Optional) Geben Sie Parameterwerte in dem Dialogfeld Laufzeitoptionen an.

3	Wählen Sie Datei [image] Ausführen.

4	Suchen Sie in dem Dialogfeld für die Dateisuche nach dem Berichtnamen, und öffnen Sie den Bericht.

5	Wenn die Laufzeit-Parametermaske angezeigt wird, geben Sie Parameterwerte ein bzw. wählen Sie Parameterwerte aus, und klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.

6	Zeigen Sie die Berichtausgabe in der Vorschau an.


Berichte aus der Befehlszeile ausführen

  Verwandte Themen

So führen Sie eine .rep-Datei (eine ausführbare Datei) oder eine .rdf (eine Berichtdefinitionsdatei) aus der Befehlszeile aus:

1	Geben Sie ORACLE_HOME\BIN\RWRUN60 gefolgt vom Berichtnamen und den gewünschten Argumenten ein.

2	Wenn Sie den Bericht im Stapelmodus ausführen und die Ausgabe an eine Datei senden (DESTYPE=Datei DESNAME=Dateiname BATCH=yes), öffnen oder drucken Sie die Datei, um die Ausgabe zu überprüfen.


Berichte mit einer Befehlsdatei ausführen

  Verwandte Themen

So führen Sie eine .rep-Datei (eine ausführbare Datei) oder eine .rdf-Datei (eine Berichtdefinitionsdatei) mit einer Befehlsdatei aus:

1	Erstellen Sie eine Textdatei mit einem Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl.

2	Geben Sie ORACLE_HOME\BIN\RWRUN60 gefolgt von dem Berichtnamen und den gewünschten Argumenten ein.

3	Wenn Sie den Bericht im Stapelmodus ausführen und die Ausgabe an eine Datei senden (DESTYPE=Datei DESNAME=Dateiname BATCH=yes), öffnen oder drucken Sie die Datei, um die Ausgabe zu überprüfen.


Parameterwerte mit dem Dialogfeld Laufzeitoptionen angeben

So geben Sie Parameterwerte mit dem Dialogfeld Laufzeitoptionen an:

1	Wählen Sie Bearbeiten [image] Laufzeitoptionen, um das Dialogfeld Laufzeitoptionen anzuzeigen.

2	Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

3	Klicken Sie auf OK.


Berichtausgabe in der Vorschau anzeigen

  Verwandte Themen

Zur Anzeige der Berichtausgabe können Sie eine der folgenden Vorschau-Funktionen verwenden:

•	Bildlauf und Blättern

•	Horizontal und vertikal teilen

•	Ausgabe vergrößern oder verkleinern

•	Mehrere Vorschauen öffnen


Bildlauf und Blättern durch die Berichtausgabe

So gehen Sie mit den Bildlaufleisten und den Schaltflächen für das Blättern durch die einzelnen Seiten des Berichts:

•	Ziehen Sie die horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten mit dem Mauscursor, um durch die aktuelle Seite zu gehen.

•	Klicken Sie auf [image], [image], [image] und [image] in der Symbolleiste, um die angegebenen Seiten des Berichts anzuzeigen.

•	Um eine bestimmte Seite anzuzeigen, geben Sie die Seitennummer in das Feld Seite ein.


Vorschau horizontal und vertikal teilen
Horizontal und vertikal teilen

So erstellen Sie zwei Ansichten der Berichtausgabe, indem Sie den Vorschau-Bildschirm horizontal oder vertikal teilen: Hinweis

1	Ziehen Sie das Feld über der vertikalen Bildlaufleiste (um horizontal zu teilen) oder links neben der horizontalen Bildlaufleiste (um vertikal zu teilen).

2	Lassen Sie die Maustaste an der Stelle los, an der der Vorschaubereich geteilt werden soll.

Sie können innerhalb jeder Ansicht einen Bildlauf durchführen und blättern, um den Inhalt dieser Ansicht zu verschieben, während die andere Ansicht unverändert bleibt.


Sie können den Vorschaubereich nicht gleichzeitig horizontal und vertikal teilen.


Ausgabe vergrößern oder verkleinern

So vergrößern Sie einen schwer leserlichen Teil Ihres Berichtes oder verkleinern Sie das Bild, um einen Überblick über das Gesamtlayout des Berichts zu erhalten:

•	Um die in dem Vorschaubereich angezeigte Ausgabe zu vergrößern, klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.

•	Um die Anzeige zu verkleinern, klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.


Mehrere Vorschauen öffnen

So öffnen Sie ein neues Vorschau-Fenster mit demselben Inhalt wie das aktuelle Fenster:

•	Klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.


Berichte aus der Vorschau drucken

  Verwandte Themen

So drucken Sie einen Bericht aus:

1	Klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste, um die Druckereinrichtung zu überprüfen.

2	Wenn die Vorschau angezeigt wird, klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.

3	Geben Sie in dem Dialogfeld die Anzahl von auszudruckenden Seiten und Kopien an.

Wenn Sie den Bericht mit einem DESTYPE von Screen ausgeführt haben, wird mit einer Warnmeldung darauf hingewiesen, daß Sie den Bericht mit einem DESTYPE von Preview ausführen müssen, bevor Sie drucken. Mit Preview wird eine PostScript-Ausgabe erzeugt, die im allgemeinen beim Drucken von Bitmap-Berichten vorzuziehen ist.

4	Klicken Sie auf OK.


Druckerdefinitionsdateien benutzen

So benutzen Sie eine Druckerdefinition (wird nur bei der Ausführung eines Berichts auf einer Plattform im Zeichenmodus benutzt):

1	Stellen Sie den Systemparameter DESFORMAT auf den Namen der Druckerdefinitionsdatei ein.

2	Stellen Sie DESTYPE auf Printer und DESNAME auf den Namen des Druckers ein.


Berichte über E-Mail im Stapelmodus verschicken

  Beispiele	  Verwandte Themen

So verschicken Sie einen Bericht über E-Mail im Stapelmodus: Hinweis

1	Melden Sie sich bei Ihrem Mail-System mit Ihrer Mail-Client-Anwendung an (d.h. starten Sie Microsoft Exchange).

2	Führen Sie den Bericht aus der Befehlszeile aus, wobei Sie BATCH =yes, DESTYPE=mail und DESNAME=Empfänger1,Empfänger2,Empfänger3 usw. angeben.


Berichte aus Reports Runtime über E-Mail verschicken

  Beispiele	  Verwandte Themen

So verschicken Sie einen Bericht aus Reports Runtime über E-Mail, ohne ihn zuerst in der Vorschau anzuzeigen:

1	Melden Sie sich bei Ihrem Mail-System mit Ihrer Mail-Client-Anwendung an (d.h. starten Sie Microsoft Exchange).

2	Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, melden Sie sich bei einer Datenbank an.

3	Wählen Sie Datei [image] Mail.

4	In dem Dialogfeld zur Dateiauswahl suchen Sie nach dem Berichtnamen, und öffnen Sie den Bericht.

5	Stellen Sie in der Laufzeit-Parametermaske Zieltyp auf Mail ein, und lassen Sie den Wert für Zielname leer.

6	Klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.

7	Geben Sie in dem Dialogfeld Mail die Empfänger und den Betreff für Ihren E-Mail-Bericht an.

So verschicken Sie einen Bericht aus Reports Runtime über E-Mail, nachdem Sie ihn zuerst in der Vorschau angezeigt haben:

1	Melden Sie sich bei Ihrem Mail-System mit Ihrer Mail-Client-Anwendung an (d.h. starten Sie Microsoft Exchange).

2	Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, melden Sie sich bei einer Datenbank an.

3	(Optional) Geben Sie Parameterwerte in dem Dialogfeld Laufzeitoptionen an.

4	Wählen Sie Datei [image] Ausführen.

5	Suchen Sie in dem Dialogfeld zur Dateiauswahl nach dem Berichtnamen, und öffnen Sie den Bericht.

6	Stellen Sie in der Laufzeit-Parametermaske Zieltyp auf Preview ein. Lassen Sie den Wert für Zielname leer.

7	Klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.

8	Zeigen Sie die Berichtausgabe in der Vorschau an.


Sie können auch Datei [image] Mail wählen, wenn der Bericht nicht angezeigt werden soll, bevor Sie ihn über E-Mail verschicken.


Sitzung beenden

So beenden Sie die Reports Runtime-Sitzung:

1	Wenn der Bericht in der Vorschau angezeigt wird, klicken Sie auf [image] in der Symbolleiste.

2	Wählen Sie Datei [image] Beenden.


Über Parameter

Sie verwenden die Systemparameter und Benutzerparameter, die in der Laufzeit-Parametermaske angezeigt werden, um die Ausführung Ihrer Berichte zu steuern. Sie können Details angeben, wie z.B. wohin der Bericht gesendet werden soll, die Landessprache, in der der Bericht ausgegeben werden soll, die Regeln für das Formatieren bestimmter Fehler und die Anzahl von auszudruckenden Kopien.


Über Systemparameter

Systemparameter gelten für alle Berichte. Der Berichtentwickler kann jedoch verhindern, daß einer oder alle Parameter in der Laufzeit-Parametermaske angezeigt werden. Sie können eine derartige Entwicklungsentscheidung nicht außer Kraft setzen, können jedoch einen neuen Wert für die Parameter angeben. Elf Systemparameter werden von Report Builder generiert. Wenn die Standardwerte für diese Parameter nicht geändert werden müssen, muß der Berichtentwickler sie nicht in der Laufzeit-Parametermaske aufnehmen.

Jeder Systemparameter verfügt über ein entsprechendes Schlüsselwort, das Sie mit RWRUN60 benutzen können, und eine äquivalente Option, die Sie im Dialogfeld Laufzeitoptionen angeben können.


Über Benutzerparameter

Benutzerparameter werden vom Berichtentwickler erstellt, damit Sie die Grenzwerte oder den Datenbereich ändern können, der in einem Bericht benutzt wird.


Über die Stapelverarbeitung

  Verwandte Themen

Wenn Sie die Berichtausgabe nicht in der Vorschau überprüfen müssen (z.B. müssen Sie große Ausgabemengen aus einem voll getesteten Bericht generieren oder mehrere Berichte nacheinander ausführen), können Sie den Bericht im Stapelverfahren ausführen. Auf diese Weise können Sie andere Aufgaben wahrnehmen, während Ihr Bericht ausgeführt wird.

Sie können Berichte im Stapelmodus aus der Befehlszeile ausführen oder Argumente mit einer Befehlsdatei angeben. Mit einer Befehlsdatei können Sie viel Eingabeaufwand sparen, wenn Sie mehrere Berichte mit denselben Argumenten ausführen möchten.


Über MAPI

Bei Windows 95 und Windows NT können Sie Ihre Berichte über die Microsoft Messaging Application Programming Interface (MAPI) per E-Mail verschicken.

Durch die MAPI-Unterstützung können Sie Ihre Berichtausgabe über E-Mail an andere Benutzer in Ihrem System verschicken. Bitmap-Berichte (Standardberichte) werden als E-Mail-Anhänge im EPS-Format gesendet. Berichte im Zeichenmodus werden als ASCII-Textanhänge gesendet.

Voraussetzung:  Sie müssen eine entsprechende MAPI-Mail-Client-Anwendung, wie z.B. Microsoft Exchange, mit Windows 95, Windows für Workgroups 3.11 oder Windows NT installiert haben. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebssystemdokumentation. Dort wird beschrieben, wie Sie Ihren Rechner für die E-Mail-Funktionen konfigurieren.


Über Datenbankrollen

Mit Datenbankrollen können Sie Berichte ausführen, die Tabellen abfragen, zu denen Sie keine Zugriffsberechtigung haben. Ohne Datenbankrollen können Sie diese Berichte nicht ausführen.

Wenn eine Tabelle bestimmte Zugriffsberechtigungen benötigt, können Sie keinen Bericht ausführen, der Daten aus dieser Tabelle abruft, wenn Sie nicht über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Wenn jedoch eine Datenbankrolle vom Berichtentwickler für den Bericht definiert wurde, können Sie den Bericht ausführen, wenn Sie die Zugriffsberechtigung zu dieser Rolle haben. Bei der Ausführung von mehreren Berichten wechselt Reports Runtime automatisch zu der Rolle, die für den aktuellen Bericht definiert ist.


Um einen Bericht auszuführen, für den eine Datenbankrolle definiert ist, müssen Sie die .rdf-Datei und nicht die .rep-Datei ausführen.


Ein eigenständiges oder Plug-in-Lesegerät, wie z.B. Adobe Acrobat Reader, mit dem Sie Ihre PDF-Datei anzeigen können.


Laufzeit-Parametermaske

Die Laufzeit-Parametermaske ist ein Dialogfeld, in dem Sie Parameterwerte für die Ausführung des Berichts angeben können. Wenn sie aktiviert ist (d.h. PARAMFORM=YES), wird die Laufzeit-Parametermaske direkt angezeigt, nachdem Sie Datei [image] Ausführen ausgewählt haben. In der Laufzeit-Parametermaske können Sie Angaben machen wie Druckername, E-Mail-ID, Anzahl von anzufertigenden Kopien und Werte für Binde- und lexikalische Parameter zur Laufzeit.

Hinweis:  Der Berichtentwickler kann auch festlegen, daß die Laufzeit-Parametermaske nicht angezeigt wird. Sie können diese Entwurfsentscheidung nicht außer Kraft setzen.


Vorschau

  Verwandte Themen

Wenn Sie einen Bericht ausführen, senden Sie die Berichtausgabe an verschiedene Stellen, u.a. an die Vorschau (DESTYPE=SCREEN oder DESTYPE=PREVIEW). In der Vorschau können Sie einen Bildlauf durch eine einzelne Seite der Berichtausgabe vornehmen, durch den ganzen Bericht blättern und den Bildschirm teilen, um verschiedene Bereiche desselben Berichts gleichzeitig anzuzeigen.

Eine physikalische Seite (bzw. ein Blatt) entspricht der Größe einer Seite, die von Ihrem Drucker ausgegeben wird. Eine logische Seite entspricht der Größe einer Seite Ihres tatsächlichen Berichts (eine logische Seite kann mehrere physikalische Seiten breit oder lang sein). In der Vorschau wird immer eine logische Seite Ihrer Berichtausgabe gleichzeitig angezeigt.

Mit der Vorschau können Sie:

•	Bis auf detaillierte Berichte aufgliedern:  Ein Bericht kann Schaltflächen enthalten, mit denen PL/SQL-Aktionen verknüpft sind. So könnte der Berichtentwickler z.B. die vordefinierte Prozedur SRW.RUN_REPORT verwenden, um eine Aktion für eine Schaltfläche zu definieren, die einen anderen Bericht aufruft. Dieser zweite (oder Detail-) Bericht wird in einer eigenen, modalen Vorschau angezeigt. Es gibt keinen Grenzwert für die Anzahl von Ebenen, die auf diese Weise aufgegliedert werden können.

•	Auf Multimedia-Objekte zugreifen:  Ein Bericht kann Schaltflächen für Multimediaobjekte umfassen (z.B. Video oder Klang), die Sie aufrufen können, indem Sie auf die Schaltflächen in der Vorschau klicken.

•	OLE2-konforme Anwendungen öffnen:  Wenn OLE2-Objekte in Ihrem Bericht enthalten sind, können Sie auf diese Objekte in der Vorschau doppelklicken, um die zugehörige Serveranwendung zu öffnen. (Beachten Sie, daß das Quellobjekt angezeigt wird, wenn das Objekt verknüpft ist.)


Dialogfeld Laufzeitoptionen

  Verwandte Themen

Mit dem Dialogfeld Laufzeitoptionen können Sie die meisten Argumente für RWRUN60 angeben. Die Einstellungen, die Sie im Dialogfeld Laufzeitoptionen angeben, werden nicht mit dem Bericht gespeichert, sondern wirken sich solange auf den Bericht aus, bis Sie die Einstellungen erneut ändern oder die Reports Runtime-Sitzung beenden.

•	Laufzeitwerte

•	Laufzeiteinstellungen

Beachten Sie, daß es in dem Dialogfeld für verschiedene Schlüsselwörter keine entsprechende Einstellung gibt, einschließlich den Schlüsselwörtern REPORT, BATCH, CMDFILE oder USERID. Diese Elemente sind in einer interaktiven Umgebung nicht erforderlich.

Das Dialogfeld Laufzeitoptionen wird besonders benutzt, wenn Sie mehrere Berichte ausführen müssen, die einige gemeinsame Einstellungen haben.


Laufzeitwerte

Beschreibung  Mit Laufzeitwerten werden die Werte angegeben, die bei der Ausführung von Berichten während der aktuellen Sitzung benutzt werden. (Um die Standardwerte dieser Einstellungen für einen Bericht permanent zu ändern, muß der Berichtentwickler den Ausgangswert der entsprechenden Parameter in der Berichtdefinition aktualisieren.)

Darstellung	ORIENTATION

Dezimalzeichen	DECIMAL

Hintergrund	BACKGROUND

Job drucken	PRINTJOB

Kopien	COPIES

Modus	MODE

Tausendertrennzeichen	THOUSANDS

Währungssymbol	CURRENCY

Zielformat	DESFORMAT

Zielname	DESNAME

Zieltyp	DESTYPE


Laufzeiteinstellungen

  Einschränkungen

Beschreibung  Mit Laufzeiteinstellungen werden die Einstellungen angegeben, die bei der Ausführung von Berichten während der aktuellen Sitzung benutzt werden. (Um die Standardwerte dieser Einstellungen für einen bestimmten Bericht permanent zu ändern, muß der Berichtentwickler den Ausgangswert der entsprechenden Parameter in der Berichtdefinition aktualisieren.)

Array-Größe	ARRAYSIZE

Auto Commit	AUTOCOMMIT

Bei Erfolg	ONSUCCESS

Bei Fehler	ONFAILURE

Debug ausführen	RUNDEBUG

Fehlerdatei	ERRFILE

Leere Seiten	BLANKPAGES

Long-Abholrate	LONGCHUNK

Nicht-blockierendes SQL	NONBLOCKSQL

Parametermaske	PARAMFORM

Profil	PROFILE

Puffer	BUFFERS

Rolle	ROLE

Schreibgeschützt	READONLY

Seitenbreite x Höhe	PAGESIZE


Einschränkungen bei Laufzeiteinstellungen

•	Werte, die in dem Register Laufzeiteinstellungen angegeben werden, sind gegenüber Werten, die auf der Befehlszeile angegeben werden und mit der Berichtdefinition gespeicherten Ausgangswerten vorrangig. Sie können jedoch die Änderungen in der Laufzeit-Parametermaske weiterhin ändern (z.B. Zieltyp, Zielformat, Währung usw.).


Dialogfeld Anmelden

Beschreibung  Mit dem Dialogfeld Anmelden können Sie sich bei einer Oracle- oder fremden Datenquelle anmelden. Sie können jedes Feld separat eingeben oder können jede der folgenden DB-Adressen bei Benutzername eingeben.

username[/password]

username[/password][@database]

[user[/password]]@ODBC:datasource[:database] oder [user[/password]]@ODBC:*

Dieses Dialogfeld enthält:

Datenbank	Name der Datenbank, bei der Sie sich anmelden möchten. Geben Sie eine gültige DB-Adresse mit maximal 256 Byte ein. Dieser Wert kann der Name einer lokalen Datenbank, ein Kommunikationsprotokoll, mit dem Sie auf eine entfernte Datenbank zugreifen können, oder der Name einer ODBC-Datenquelle sein (beim Aufruf einer fremden Datenquelle). Das Kommunikationsprotokoll, das Sie eingeben, hängt von Ihrem Betriebssystem ab. Weitere Einzelheiten finden Sie in der SQL*Net-Dokumentation für Ihr System. Sie können aber auch den DBA fragen.

Kennwort	Die Zeichenfolge, mit der Sie Ihre Identität bestätigen. Geben Sie ein gültiges Kennwort mit maximal 30 Byte ein.

Benutzername	Der Name, mit dem Sie sich bei der Datenbank anmelden. Geben Sie einen gültigen Benutzernamen mit maximal 512 Byte ein. Dieser Name kann sich von dem Benutzernamen unterscheiden, mit dem Sie sich bei Ihrem Computer anmelden.


Dialogfeld Ausgabe mit Begrenzungszeichen

  Verwandte Themen

Beschreibung  In dem Dialogfeld Ausgabe mit Begrenzungszeichen werden Voreinstellungen für die Berichtausgabe mit Begrenzungszeichen definiert.

Dieses Dialogfeld enthält:

Trennzeichen zwischen Zellen

Formatmaske für Datumsangaben

Formatmaske für Zahlen

Umbruch in Zellen


Begrenzungszeichen

  Verwandte Themen

Beschreibung  Ein Trennzeichen ist ein Wert, mit dem angegeben wird, welche Zeichen die Zellen in der Berichtausgabe mit Begrenzungszeichen voneinander trennen.

Werte

Tabulator	bedeutet, daß die Zellen durch Tabulatorzeichen getrennt werden.
,	bedeutet, daß die Zellen durch ein Komma getrennt werden.
:	bedeutet, daß die Zellen durch einen Doppelpunkt getrennt werden.
;	bedeutet, daß die Zellen durch ein Semikolon getrennt werden.
|	bedeutet, daß die Zellen durch einen senkrechten Strich getrennt werden.
?	bedeutet, daß die Zellen durch ein Fragezeichen getrennt werden.
$	bedeutet, daß die Zellen durch ein Dollarzeichen getrennt werden.
.	bedeutet, daß die Zellen durch einen Punkt getrennt werden.
Leerzeichen	bedeutet, daß die Zellen durch ein Leerzeichen getrennt werden.
Eingabe	bedeutet, daß die Zellen durch eine Zeilenschaltung getrennt werden.
beliebiges alphnumeri-sches Zeichen oder Folge mit  alphanume-rischen Zeichen	bedeutet, daß die Zellen durch die Zeichen getrennt werden, die Sie in das Textfeld eingeben.
Standardwert

Tabulator

Verwendungshinweise

Sie können auch Escape-Folgen basierend auf dem ASCII-Zeichensatz verwenden.


Formatmaske für Datumsangaben

Beschreibung  Mit Formatmaske für Datumsangaben wird angegeben, wie die Datumswerte in der  Berichtausgabe mit Begrenzungszeichen angezeigt werden.

Werte

Beliebige gültige Formatmaske für Datumsangaben

Standardwert

Kein

Verwendungshinweise

•	Sie können diese Option nur benutzen, wenn Sie ein Trennzeichen ausgewählt haben.

Die Formatmaske gilt nur für Datumsangaben.


Formatmaske für Zahlen

Beschreibung  Mit Formatmaske für Zahlen wird angegeben, wie die Zahlenwerte in der Berichtausgabe mit Begrenzungszeichen angezeigt werden.

Werte

Beliebige gültige Formatmaske für Zahlen

Standardwert

Keine

Verwendungshinweise

•	Sie können diese Option nur benutzen, wenn Sie ein Trennzeichen  ausgewählt haben.

•	Die Formatmaske gilt nur für Zahlendaten in der Berichtausgabe.


Umbruch in Zellen

Beschreibung Umbruch in Zellen ist ein Wert, mit dem angegeben wird, welche Zeichen um jede Zelle der Berichtausgabe mit Begrenzungszeichen angezeigt werden.

Werte

Kein	bedeutet kein Umbruch in Zellen.
"	bedeutet, daß rechts und links neben der Zelle doppelte Anführungszeichen angezeigt werden.
'	bedeutet, daß rechts und links neben der Zelle ein einfaches Anführungszeichen angezeigt wird.
Leerzeichen	bedeutet, daß rechts und links neben der Zelle ein Leerzeichen angezeigt wird.
Beliebiges alphanumeri-sches Zeichen oder Folge mit alphanumeri-schen Zeichen	bedeutet, daß die Zeichen, die Sie in das Textfeld eingeben, rechts und links neben der Zelle angezeigt werden.
Standardwert

Kein

Verwendungshinweise

•	Sie können diese Option nur benutzen, wenn Sie ein Trennzeichen ausgewählt haben.

•	Sie können auch Escape-Folgen basierend auf dem ASCII-Zeichensatz verwenden.


Dialogfeld Verteilung

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit dem Dialogfeld Verteilung können Sie mehrere Ziele für die Bericht- und/oder Bereichsausgabe angeben und Ziele aus der Verteilerliste löschen.

Dieses Dialogfeld enthält:

Verteilerliste	führt die Ziele in der Verteilerliste für den aktuellen Bericht oder Bereich auf.
Verteilungs-ID	ein Bezeichner für ein Ziel.
DESNAME	Name des Pfades und der Datei-, Drucker- oder E-Mail-ID (bzw. Verteilerliste), an die die Berichtausgabe gesendet wird. Hinweis: Wenn Sie eine Datei angeben, müssen die Verzeichnisse in dem Pfad schon vorhanden sein.
	Standard-werte repname repnamem reponameh repnamet	für Bericht für Hauptbereich für Titelbereich für Schlußbereich
DESFORMAT	das Zielformat bzw. der zu benutzende Druckertreiber, wenn für DESTYPE FILE angegeben wurde.
	Werte
	BITMAP	gibt das Bitmap-Format an, wie im Builder angezeigt, das an einen Drucker gesendet werden kann.
	HTML	gibt das Bitmap-Format an, wie im Builder angezeigt, das an einen Drucker gesendet werden kann.
	HTMLCSS	gibt das HTML-Format an, das von einem HTML 3.0-konformen Browser gelesen werden kann, der überlappende Dokumentvorlagen unterstützt.
	PDF	gibt das PDF-Format an, das von einem PDF-Viewer gelesen werden kann. Die PDF-Ausgabe basiert auf dem momentan für Ihr System konfigurierten Drucker. Die Treiber für den momentan ausgewählten Drucker werden benutzt, um die Ausgabe zu generieren. Für den Rechner, auf dem der Bericht ausgeführt wird, muß ein Drucker konfiguriert sein.
	ASCII	gibt das Zeichen- (ASCII-) Format an, das an eine MAPI-konforme E-Mail-Anwendung gesendet werden kann.
	RTF	gibt das RTF-Format an, das von Standardtextverarbeitungs-programmen (wie z.B. Microsoft Word) gelesen werden kann.
	Standard-wert BITMAP
DESTYPE	Typ des Zielgeräts, das die Berichtausgabe empfängt.
	Werte
	FILE	gibt eine Datei an (mit DESNAME benannt).
	MAIL	gibt E-Mail an (Mail-IDs, wie von DESNAME identifiziert). Sie können Mails an jedes Mail-System senden, das MAPI-konform ist oder den Treiber des Diensteanbieters installiert hat. Der Bericht wird als Dateianhang gesendet.
	PRINTER	gibt einen Drucker an (wie von DESNAME benannt).
	Standard-wert FILE
KOPIEN	gibt die Anzahl von zu verteilenden Kopien an.
Neu	fügt die Verteilungsdefinition zu dem Bereich Einstellungen in der Verteilerliste hinzu und öffnet eine neue Zeile für eine neue Verteilungsdefinition.
Entfernen	entfernt die ausgewählte Verteilungsdefinition aus der Verteilerliste.
Alle entfernen	löscht den Inhalt der Verteilerliste.


Beispiel für MAPI (Windows) E-Mail: Empfänger nach Vor- und Nachname
Beispiel für E-Mail

Als nächtes sehen Sie ein Beispiel für die Angabe von E-Mail-Empfängern nach Vor- und Nachname, wenn ein Bericht im Stapelmodus per E-Mail verschickt wird: Hinweis

RWRUN60 monthly.rdf USERID=scott/tiger DESTYPE=mail DESNAME="John Robertson,Mary Johnson,Anne" BATCH=yes


Beispiel für MAPI (Windows) E-Mail: Empfänger mit Apostroph im Namen
Beispiel für E-Mail

Als nächstes sehen Sie ein Beispiel für die Angabe eines E-Mail-Empfängers, dessen Name ein Apostroph enthält (O'Hara), wenn ein Bericht im Batch-Modus per E-Mail verschickt wird: Hinweis

RWRUN60 monthly.rdf USERID=scott/tiger DESTYPE=mail DESNAME="John,Tim O''Hara,Mary Johnson,Anne" BATCH=yes


Beispiel für MAPI (Windows) E-Mail: Empfänger nach Vor- und Nachname
Beispiel für E-Mail

Als nächstes sehen Sie ein Beispiel für die Angabe von E-Mail-Empfängern nach Vor- und Nachname: Hinweis

"John Robertson,Steve Johnson,Paul"


Beispiel für MAPI (Windows) E-Mail: Empfänger mit Apostroph im Namen
Beispiel für E-Mail

Als nächstes sehen Sie ein Beispiel für die Angabe eines E-Mail-Empfängers, dessen Name ein Apostroph enthält (O'Hara): Hinweis

"John,Tim O''Hara,Steve Johnson,Paul"


Beispiel für Oracle*Mail (UNIX) E-Mail: mehrere Empfänger
Beispiel für E-Mail

Als nächstes sehen Sie ein Beispiel für die Angabe von mehreren E-Mail-Empfängern: Hinweis

(JROBERTS, SJOHNSON, PHARVEY)


Bei BATCH=yes sind die Betreffzeile und die cc.:-Liste leer. Um die Betreffzeile und die cc.:-Listen anzugeben, müssen Sie den Bericht interaktiv aus Reports Runtime ausführen.


Setzen Sie E-Mail-IDs in doppelte Anführungszeichen, und trennen Sie sie durch Kommas.


Benutzen Sie zwei einfache Anführungszeichen für "O'Hara".


Setzen Sie E-Mail-IDs in Klammern, und trennen Sie sie durch Kommas.


Namen von ausführbaren Dateien

  Verwandte Themen

An die Namen der oben aufgeführten ausführbaren Dateien werden Buchstaben angehängt, mit denen angegeben wird, ob der GUI-Modus der ausführbaren Datei vom ursprünglichen GUI-Modus abweicht. Mit "a" wird z.B. ein GUI-Modus von Apple Macintosh und mit "m" ein GUI-Modus von Motif angegeben. (Wenn kein Buchstabe angehängt ist, bedeutet dies, daß der GUI-Modus der ausführbaren Datei dem allgemeinen GUI-Modus entspricht.) Außerdem wird ein "x" benutzt, um anzugeben, ob User Exits mit der ausführbaren Datei verknüpft sind.


Ausführbare Dateien aufrufen

  Verwandte Themen

Es gibt zwei Möglichkeiten für das Aufrufen von ausführbaren Dateien:

•	Über die Befehlszeile

•	Durch Doppelklicken auf das Symbol der ausführbaren Datei

Argumente von ausführbaren Dateien  Wenn Sie eine ausführbare Datei aufrufen, können Sie die Argumente der ausführbaren Datei eingeben, mit denen bestimmt wird, wie sich die ausführbare Datei verhält. Wenn Sie die ausführbare Datei über die Befehlszeile aufrufen, können Sie die Argumente der ausführbaren Datei im Anschluß an den Namen der ausführbaren Datei auf der Befehlszeile eingeben.


Hilfe zu Befehlszeilenoptionen

  Verwandte Themen

In der Befehlszeile können Sie die Befehlszeilenoptionen einer ausführbaren Datei anzeigen, indem Sie den Namen der ausführbaren Datei, ein Leerzeichen und ein Fragezeichen eingeben und dann die Eingabetaste drücken. Zum Beispiel rwrun60 "?".

Hinweis: Bei einigen Betriebssystemen muß das Fragezeichen in Anführungszeichen gesetzt werden. Um z.B. die Befehlszeilenoptionen für die ausführbare Datei RWRUN60 im UNIX C-Shell anzuzeigen, müssen Sie rwrun60 " ?" eingeben.


Einschränkungen bei der Syntax ausführbarer Dateien

  Verwandte Themen

•	Wenn Sie eine ausführbare Datei in der Befehlszeile eingeben, hat diese im allgemeinen die unten dargestellte Form:

executable_name  keyword1=value1  keyword2=value2 ...

•	Wenn bei Ihrem Betriebssystem keine Befehlszeile benutzt werden kann (z.B. Apple Macintosh oder Windows) und Sie die ausführbare Datei über ein Symbol aufrufen, wird möglicherweise ein Zwischen-Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Werte für die Argumente der ausführbaren Datei eingeben können. Möglicherweise müssen Sie auch die Register Laufzeitwerte und Laufzeitparameter im Dialogfeld Voreinstellungen (Werkzeuge [image] Voreinstellungen) für die Argumente von ausführbaren Dateien benutzen.

•	Jedes keyword=value wird als ausführbares Argument bezeichnet. Da es mühsam wäre, jedesmal die Schlüsselwörter einzugeben, können diese weggelassen werden.

•	Vor oder hinter dem Gleichheitszeichen eines Arguments dürfen keine Leerstellen stehen.

•	Trennen Sie Argumente durch eine oder mehrere Leerstellen; verwenden Sie keine Kommas zur Trennung der Argumente.

•	Werte von Argumenten können in einfachen oder doppelten Anführungszeichen stehen. Die Auswirkung der einzelnen oder doppelten Anführungszeichen ist betriebssystemspezifisch.

•	Bei dem Teil keyword= aller Argumente muß die Schreibweise nicht berücksichtigt werden. Bei dem Wertteil der Argumente SOURCE, DEST, CMDFILE, TERM, DESNAME, DESFORMAT, DNAME und SNAME muß die Schreibweise möglicherweise berücksichtigt werden, je nach Betriebssystem. Bei dem Wertteil aller anderen Argumente muß die Schreibweise nicht berücksichtigt werden.

•	Gelegentlich können Schlüsselwörter weggelassen werden.

•	Um ein einzelnes Anführungszeichen von der Befehlszeile zu übergeben, müssen Sie zwei Anführungszeichen eingeben (ein Anführungszeichen als Escape- und eines als eigentliches Anführungszeichen). Zum Beispiel:

rwrun60 module=myrep destype=file desname=run.out batch=yes
p_value="Roy''s Batch Report"

Um einen Parameterwert mit einem einzelnen Anführungszeichen mit der vordefinierten Forms-Prozedur RUN_PRODUCT zu übergeben, müssen Sie vier einzelne Anführungszeichen eingeben (PL/SQL reduziert genau wie Report Builder zwei Anführungszeichen zu einem). Wenn Sie z.B. den folgenden literalen Wert an einen Reports-Parameter übergeben möchten:

where '='

würden Sie die folgende Zeichenfolge in RUN_PRODUCT eingeben:

'where ''''='''''

•	Um einem Argument eine leere Zeichenfolge als Wert zuzuweisen, geben Sie keyword= oder keyword="" ein. Wenn Sie eine leere Zeichenfolge auf diese Weise eingeben, zeigt die Laufzeit-Parametermaske eine leere Zeichenfolge für das Argument anstelle des Ausgangswertes an.

•	Volle Pfadnamen werden für alle Dateireferenzen unterstützt (z.B. desname=/revenues/q1/nwsales). Wenn Sie keinen vollständigen Pfad angeben, wird die Suchfolge für Dateipfade benutzt, um nach der Datei zu suchen. Hinweis: Um die Portierbarkeit der Berichte zu gewährleisten, können Sie die Umgebungsvariable REPORTS60_PATH zur Referenzierung von Berichten, externen Abfragen, externen PL/SQL-Bibliotheken, Textdateien, Grafiken usw. benutzen. Mit REPORTS60_PATH können Sie auf Dateien zugreifen, die außerhalb von Report Builder oder Reports Runtime gespeichert sind, ohne Verzeichnispfade in Ihrem Bericht fest codieren zu müssen.

•	Werte, die aus der Laufzeit-Parametermaske eingegeben werden, setzen über die Befehlszeile eingegebene Werte außer Kraft. Wenn Sie z.B. RWRUN60 auf der Befehlszeile mit einem Wert von 1 für COPIES angegeben haben, in der Laufzeit-Parametermaske für COPIES jedoch 2 angegeben haben, würden zwei Kopien des Berichts generiert.

Gleichermaßen setzen über die Befehlszeile eingegebene Werte Werte außer Kraft, die in Befehlsdateien angegeben werden. Angenommen, Sie geben RWRUN60 über die Befehlszeile mit einem Wert von 1 für COPIES und mit einem Wert von RUNONE (eine Befehlsdatei) für CMDFILE an. In RUNONE wird jedoch mit dem Befehl RWRUN60 für COPIES ein Wert von 2 angegeben. In diesem Fall würde nur eine Kopie des Berichts generiert.

Sie können Werte für DESTYPE, DESNAME, DESFORMAT, ORIENTATION und COPIES an verschiedenen Stellen angeben. In der folgenden Liste wird die Prioritätsfolge der Stellen angegeben, an denen Sie diese Werte angeben können. Das erste Element in dieser Liste ist gegenüber allen anderen vorrangig, das zweite ist gegenüber allen anderen Elementen mit Ausnahme des ersten Elements vorrangig usw.

•	Dialogfeld Druckjob

•	Laufzeit-Parametermaske

•	Register Laufzeitwerte/Laufzeiteinstellungen im Dialogfeld Voreinstellungen oder Laufzeitoptionen

•	Schlüsselwörter auf der Befehlszeile

•	In der Berichtdefinition angegebene Werte

•	Dialogfeld Drucker wählen


Verwendung von Schlüsselwörtern

Der Teil keyword= jedes Arguments ist optional, solange die Argumente in der von der Syntax festgelegten Reihenfolge eingegeben werden. Wenn Sie eines der Argumente weglassen, müssen Sie nach dem übersprungenen Argument Schlüsselwörter verwenden.

Wenn eine ausführbare Datei vier Argumente hat und Sie nur das erste, zweite und vierte Argument angeben möchten, können Sie die ersten beiden Argumente ohne die Schlüsselwörter angeben. Beim vierten Argument wäre jedoch ein Schlüsselwort erforderlich, da das vierte Argument nicht in der von der Syntax festgelegten Reihenfolge eingegeben wird.

Beispiele (gültig):

Nachfolgend einige Beispiele für gültige Befehlszeilenfolgen:

rwrun60 userid=scott/tiger paramform=no destype=mail
  desname=rmiller

rwrun60 scott/tiger no destype=mail desname=rmiller

Beachten Sie, daß in diesem Beispiel alle im Anschluß an das Schlüsselwort DESTYPE eingegebenen Argumente ebenfalls Schlüsselwörter verwenden. Nachdem Sie ein Schlüsselwort eingegeben haben, müssen die restlichen Argumente in der Befehlszeile ebenfalls Schlüsselwörter verwenden.

Beispiele (ungültig):

Nachfolgend Beispiele für ungültige Befehlszeilenfolgen:

rwrun60 paramform=no scott/tiger destype=mail
  desname=rmiller

Die obige Folge ist ungültig, da scott/tiger nicht in der vorgegebenen Reihenfolge und ohne das Schlüsselwort USERID eingegeben wurde.

rwrun60 scott/tiger mail rmiller no

Die obige Folge ist ungültig, weil der Wert NO nicht in der gültigen Reihenfolge und ohne das Schlüsselwort PARAMFORM eingegeben wurde.


Datenbank-Anmeldung

  Verwandte Themen

Sie können sich wie folgt bei einer Datenbank anmelden:

•	Explizite Anmeldung

•	Automatische Anmeldung

•	Entfernte Anmeldung


Explizite Anmeldung

Sie melden sich explizit bei der Datenbank an, indem Sie das Schlüsselwort USERID verwenden, oder indem Sie Datei [image] Anmelden wählen.


USERID

Beschreibung  USERID ist der ORACLE-Benutzername und das Kennwort mit einem optionalen Datenbanknamen, Net8-Kommunikationsprotokoll für den Zugriff auf eine entfernte Datenbank oder ODBC-Datenquellnamen (beim Zugriff auf eine fremde Datenquelle).

 Weitere Informationen über das optionale Net8-Kommunikationsprotokoll finden Sie unter Entfernte Anmeldung. Weitere Informationen über die automatische Anmeldung finden Sie unter Automatische Anmeldung.

Werte

Die DB-Adresse muß eine der folgenden Formen aufweisen und darf 512 Byte nicht überschreiten:

username[/password]

username[/password][@database]

[user[/password]]@ODBC:datasource[:database] or [user[/password]]@ODBC:*


Automatische Anmeldung

Mit der ORACLE-Funktion für die automatische Anmeldung können Sie sich beider Datenbank anmelden, ohne ausdrücklich einen Benutzernamen und ein Kennwort angeben zu müssen.

Wenn Sie sich auf diese Weise anmelden, benutzt ORACLE eine Standard-Anmeldung (z.B. OPS$), um Ihren ORACLE-Benutzernamen dem Benutzernamen des Betriebssystems zuzuordnen. Um die automatische Anmeldungsprozedur aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

•	Geben Sie rwconv60 / auf der Befehlszeile ein.

•	Geben Sie einen Schrägstrich (/ ) auf dem Anmeldebildschirm als Benutzernamen ein.

•	Lassen Sie den Benutzernamen und das Kennwort auf der Befehlszeile weg, und drücken Sie zweimal die Eingabetaste, wenn die Anmeldemaske angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Sie sich auf diese Weise anmelden, können Sie durch Eingabe von @database im Anschluß an den Schrägstrich eine entfernte Anmeldung aufrufen.

Weitere Informationen über die Standardanmeldungen finden Sie im ORACLE8 Server SQL Language Reference Manual.


Entfernte Anmeldung

Über Net8 können Sie eine entfernte Datenbank angeben (d.h. eine Datenbank, die nicht auf Ihrem Computer gspeichert ist). Wenn Sie die entfernte Anmeldung verwenden, wird die entfernte Datenbank für Sie transparent. Weitere Informationen finden Sie in der Oracle Net8- Dokumentation.

Verwendungshinweise

•	Um eine entfernte Anmeldung durchzuführen, müssen Sie ein Account auf dem entfernten Computer haben, auf dem die Zieldatenbank gespeichert ist.


Über Fehlermeldungen

Für jede Komponente gibt es ein eindeutiges Fehlermeldungs-Präfix.

Präfix	Komponente
FRM	Form Builder
OG	Graphics Builder
PDE	Procedure Builder
REP	Report Builder
BRW	Query Builder
BRS	Schema Builder
NX, XBD	Translation Builder
Hinweis: Bei UNIX setzt Report Builder den Wert der Variablen $status, der in einigen Meldungen angezeigt wird, auf  0 (erfolgreicher Abschluß) oder 1 (nicht erfolgreicher Abschluß).

Neben den Fehlermeldungen von Forms Developer oder Reports Developer können möglicherweise auch Fehlermeldungen von anderen Quellen angezeigt werden.

Präfix	Quelle	Hilfe
ORA	Oracle Server	Oracle8 Error Messages-Handbuch
PLS	PL/SQL	Oracle8 Error Messages-Handbuch
NET	SQL*Net	Oracle Network Products Messages-Handbuch
Das Handbuch Oracle8 Error Messages  enthält Fehlermeldungscodes und Beschreibungen für alle Datenbank-Dienstprogramme, wie z.B. SQL*DBA, SQL*Loader,SQL*Module, Export, Import und die Oracle Precompiler.

Systemspezifische Fehlermeldungen werden in der Betriebssystemdokumentation erläutert.


Verbindung mit Oracle Support aufnehmen

Bei einigen Fehlern (d.h. internen Fehlern) müssen Sie Oracle Support anrufen, um den Fehler zu melden. Wenn Sie Verbindung mit Oracle Support aufnehmen, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

1	Ihren Namen, Firmennamen und die ID-Nummer für die Zentrale Kundenunterstützung von Oracle.

2	Hardware, Betriebssystem und Versionsnummer des Betriebssystems, auf dem Oracle Developer läuft.

3	Die vollständige Versionsnummer der Komponenten, die Sie beim Auftreten des Fehlers benutzt haben, einschließlich Revisionsnummer und gegebenenfalls Port-Release-Nummer. (Wenn Sie die Versionsnummer einer Komponenten nicht genau kennen, wählen Sie Hilfe [image] Info.)

4	Alle anderen Produkte (und Versionsnummern), die benutzt wurden, als der Fehler auftrat (z.B. Oracle 8.0.4).

5	Wenn mehrere Fehler oder Meldungen ausgegeben wurden, die genauen Meldungsnummern und die Beschreibung in der Reihenfolge, in der diese angezeigt wurden.

6	Eine Beschreibung des Problems einschließlich ungewöhnlicher Bedingungen.

7	Den Schweregrad des Fehlers entsprechend den folgenden Codes:

•	1:	 Programm kann nicht benutzt werden, kritische Auswirkung auf Vorgänge.

•	2:	 Programm kann benutzt werden, Vorgänge sind ernsthaft eingeschränkt.

•	3:	 Programm kann mit begrenzten Funktionen benutzt werden. Nicht kritisch für den Gesamtbetrieb.

•	4:	 Problem wurde vom Kunden umgangen. Minimale Auswirkung, wenn überhaupt, auf Vorgänge.


Anormale Bedingungen

Gelegentlich werden Sie auf einen Fehler stoßen, der als anormale Bedingung bezeichnet wird. Anormale Bedingungen können folgende Ursachen haben:

•	Ein anderer Benutzer hat eine Funktion ausgeführt, aufgrund derer Ihre Anwendung die angeforderte Task nicht ausführen konnte. Wenn z.B. ein Benutzer die Benutzeroberfläche umgangen und Daten in einer Datenbanktabelle geändert hat, wurde möglicherweise ein ungültiger Wert eingegeben.

•	Die Aufgabe konnte wegen eines Bugs in Oracle Developer nicht erfolgreich ausgeführt werden.

 Maßnahme   Als erstes sollten Sie Verbindung mit dem Systemadministrator aufnehmen, um festzustellen, ob die Meldung von einem anderen Programm als Forms Developer oder Reports Developer verursacht wurde. Wenn Sie feststellen, daß die Meldung nicht auf einen Benutzerfehler oder ein Systemproblem zurückzuführen ist, sollten Sie Verbindung mit Oracle Support aufnehmen aufnehmen.


REP-0001:  Meldungsdatei von Report Builder nicht gefunden. Prüfen Sie Ihre Installation.

Ursache:	Die Datei mit Fehlermeldungen konnte nicht geöffnet werden, oder beim Öffnen ist ein interner Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Versuchen Sie, Report Builder erneut zu installieren, oder nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen


 REP-0002:  Zeichenfolge kann nicht aus Meldungsdatei abgerufen werden.

Ursache:	Report Builder konnte die erforderliche Fehlermeldung oder Zeichenfolge nicht abrufen.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen.


 REP-0003:  Warnung: Globale Voreinstellungsdatei kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Die mit Developer/2000 installierte globale Voreinstellungsdatei konnte nicht geöffnet werden. Dies ist nur eine Warnmeldung, so daß das Produkt weiter ausgeführt werden kann, selbst wenn dieser Fehler eintritt. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Datei wurde unter dem angegebenen Namen im angegebenen Pfad nicht gefunden
	Fall 2:	Sie haben nicht die richtige Berechtigung, um die Datei zu öffnen.
	Fall 3:	Aufgrund eines Systemfehlers konnte die Datei nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Datei namens prefs.ora im entsprechenden Ordner gespeichert ist. Weitere Informationen finden Sie in den Installationsanweisungen. Sie können aber auch Verbindung mit dem DBA aufnehmen.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Berechtigung für den Zugriff zu der Datei haben. Wenn nicht, ändern Sie die Berechtigungen entsprechend..
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder nehmen Sie Verbindung mit dem Systemadministrator auf..


REP-0004:  Warnung: Benutzervoreinstellungdatei kann nicht geöffnet werden.
  REP-0004:  Warnung: Benutzervoreinstellungsdatei kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Die lokale (benutzerdefinierte) Voreinstellungsdatei konnte nicht geöffnet werden. Dies ist nur eine Warnung, so daß das Produkt weiter ausgeführt werden kann, selbst wenn dieser Fehler auftritt. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Datei wurde unter dem angegebenen Namen im angegebenen Pfad nicht gefunden.
	Fall 2:	Sie haben nicht die richtige Berechtigung, um die Datei zu öffnen.
	Fall 3:	Aufgrund eines Systemfehlers konnte die Datei nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1	Prüfen Sie, ob die Datei prefs.ora in Ihrem Standardordner gespeichert ist (wenn Ihr System das Konzept des Standardordners unterstützt). Wenn nicht, ändern Sie den Ordner und/oder Dateinamen entsprechend..
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Berechtigung für den Zugriff zu der Datei haben. Wenn nicht, ändern Sie die Berechtigungen entsprechend..
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder nehmen Sie Verbindung mit dem Systemadministrator auf.


  REP-0005:  Warnung: Syntaxfehler in Zeile <Zeilennummer> der globalen Voreinstellungsdatei.

Ursache:	Eine oder mehrere der Voreinstellungen in der globalen Voreinstellungsdatei wurden bei der in der Meldung angegebenen Zeilennummer falsch angegeben. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Datei bearbeitet wurde und daß eine oder mehrere Voreinstellungen falsch angegeben wurden. In diesem Fall ignoriert Report Builder die falsch angegebenen Voreinstellungen.
Maßnahme:	Sie oder der DBA müssen die globale Voreinstellungsdatei bearbeiten und sicherstellen, daß alle Voreinstellungen richtig angegeben werden. Wenn nicht, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.


  REP-0006:  Warnung: Syntaxfehler in Zeile <Zeilennummer> der Benutzervoreinstellungsdatei.

Ursache:	Eine oder mehrere der Voreinstellungen in der globalen Voreinstellungsdatei wurden bei der in der Meldung angegebenen Zeilennummer falsch angegeben. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Datei bearbeitet wurde und daß eine oder mehrere Voreinstellungen falsch angegeben wurden. In diesem Fall ignoriert Report Builder die falsch angegebenen Voreinstellungen.
Maßnahme:	Sie müssen die Benutzervoreinstellungsdatei bearbeiten und sicherstellen, daß alle Voreinstellungen richtig angegeben werden. Wenn nicht, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.


  REP-0007:  Benutzervoreinstellungsdatei kann nicht geschrieben werden.

Ursache:	Sie haben versucht, Voreinstellungen zu speichern, und die Benutzervoreinstellungsdatei konnte nicht geschrieben werden. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben nicht die richtige Berechtigung für das Schreiben der Datei..
	Fall 2:	Die Datei konnte aufgrund eines Systemfehlers nicht geschrieben werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Berechtigung für das Schreiben der Datei haben. Wenn nicht, ändern Sie die Berechtigungen entsprechend.
	Bei Fall 2:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


  REP-0008:  Unerwarteter Speicherfehler bei Initialisierung der Voreinstellungen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0058:  Datenübergabe an entfernten Reports Server nicht unterstützt.

Ursache:	Sie haben die Übergabe einer Datensatzgruppe an einen Bericht angegeben, der nicht entfernt ausgeführt wird.
Maßnahme:	Wenn Sie eine Datensatzgruppe übergeben, dürfen Sie keinen Reports Server angeben.


  REP-0059:  Ressourcen für Unterkomponente '<Komponentenname>' nicht gefunden. Prüfen Sie den Pfad der Resource-Datei.

Ursache:	Eine der Unterkomponenten von Report Builder konnte die zugehörige Resource-Datei nicht finden. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Resource-Datei ist nicht vorhanden.
	Fall 2:	Die Resource-Datei ist in einem anderen Ordner gespeichert.
	Fall 3:	Die Umgebung ist nicht richtig konfiguriert.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Resource-Dateien vorhanden sind.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob die Resource-Dateien im richtigen Ordner gespeichert sind.
	Bei Fall 3:	Prüfen Sie, ob die Umgebung richtig eingerichtet ist. Bei Unix prüfen Sie, ob die entsprechende Umgebungsvariable gesetzt ist. Bei MS Windows prüfen Sie die Systemregistrierungsdatei.


  REP-0060:  Synchroner Job kann nicht gleichzeitig mit anderem Bericht laufen.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszuführen, der von der ausführbaren Forms Runtime-Routine ausgelöst wurde und erfordert, daß Daten von diesem Werkzeug übergeben werden, es werden jedoch ein oder mehrere andere Berichte ausgeführt bzw. stehen in der Warteschlange zur Ausführung. Berichte, die übergebene Daten erfordern, müssen sofort ausgeführt werden.
Maßnahme:	Warten Sie, bis alle anderen Berichte, die im Augenblick in der Warteschlange von Reports Server stehen, ausgeführt sind, und wiederholen Sie dann den Versuch.


  REP-0061:  Interner Fehler - rxmobfree: Referenzanzahl ist null.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


  REP-0062:  Interner Fehler - rxmobnew: Größen stimmen nicht überein.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


  REP-0063:  Interner Fehler - rxmobnew: Fehlzugriff des Speichermanagers.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


  REP-0064:  Interner Fehler - rxmobnew: Typ stimmt nicht überein.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0065:  Fehler im virtuellen Speichersystem.

Ursache:	Report Builder ist auf einen Speicherfehler gestoßen.
Maßnahme:	Schreiben Sie den fehlerspezifischen Code auf, und nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen.


 REP-0066:  Fehler beim Ausführen des CA-Dienstprogramms.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0067:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort STYPE. Gültige Optionen sind DATABASE, REXFILE, RDFFILE, PLLDB, PLLFILE oder PLDFILE.

Ursache:	In RWCON60 haben Sie ein Argument für das Schlüsselwort STYPE angegeben, das nicht gültig war.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Wert für das bzw. die Schlüsselwörter ein.


 REP-0068:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort STYPE. Gültige Optionen sind DATABASE oder REXFILE.

Ursache:	In RWCON60 haben Sie ein ungültiges Argument für das Schlüsselwort STYPE eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl mit einem gültigen Wert für das bzw. die Schlüsselwörter erneut ein.


REP-0069 Interner Fehler
REP-0069:  Interner Fehler

Ursache:	Interner Codefehler bei Report Builder.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf.


 REP-0071:  SSL-Kontext kann nicht zugewiesen werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0072:  NNIT-Schnittstelle kann nicht initialisiert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0073:  Es wurde versucht, ein unbekanntes Produkt auszuführen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0074:  Versuch, ein anderes Produkt mit SSL auszuführen, war nicht erfolgreich.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0075:  Fehler bei der Ausführung der aufgerufenen Komponente.

Ursache:	Report Builder ist beim Aufruf von Forms Runtime oder Graphics Runtime auf einen Fehler gestoßen. In der entsprechenden Fehlermeldung wird der von der aufgerufenen Anwendung angetroffene Fehler angezeigt.
Maßnahme:	Beheben Sie den von der aufgerufenen Anwendung angetroffenen Fehler, und wiederholen Sie den Versuch.


 REP-0076:  Interner Fehler bei Produktintegration.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0077:  Spalte in Abfrage '<Abfragename>' zu lang für Datenübergabe.

Ursache:	Sie haben versucht, Daten an eine Spalte mit übergroßer Länge (wahrscheinlich eine LONG-Spalte) zu übergeben. Dies wird nicht unterstützt.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Spalte aus der Berichtdefinition und der Definition des aufrufenden Dokuments.


 REP-0078:  Mehrere Produkte wurden als einzelner Prozeß mit batch=no aufgerufen.

Ursache:	Sie haben ein ausführbares Programm benutzt, bei dem Report Builder mit einem anderen Produkt verknüpft ist, und haben versucht, Report Builder mit batch=no aufzurufen. Dies wird nicht unterstützt.
Maßnahme:	Benutzen Sie ein ausführbares Programm, mit dem Sie mehrere Prozesse integrieren können. Sonst kann Report Builder nur mit batch=yes aufgerufen werden.


REP-0079:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort OVERWRITE. Gültige Optionen sind YES, NO oder PROMPT.

Ursache:	In RWCON60 haben Sie ein ungültiges Argument für das Schlüsselwort OVERWRITE angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie den Befehl erneut ein, wobei Sie einen Wert YES, NO oder PROMPT für das Schlüsselwort OVERWRITE angeben.


 REP-0080:  Bitte geben Sie YES, NO oder CANCEL ein:

Ursache:	In RWCON60 haben Sie OVERWRITE=PROMPT auf der Befehlszeile angegeben und dann bei der Eingabeaufforderung einen anderen Wert als YES oder NO eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert YES oder NO bei der Eingabeaufforderung an, oder brechen Sie den Vorgang mit CANCEL ab.


REP-0081:  Fehler bei Datei-E/A-Vorgang.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0082:  Fehler beim Ausführen des SCA-Programms.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Initialisierungsdatei ist nicht aktuell.
	Fall 2:	Eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Sie können diesen Fehler wie folgt beheben:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Initialisierungsdatei die aktuelle Datei ist.
	Bei Fall 2:	Weitere Informationen finden Sie unter  Anormale Bedingungen.


REP-0083:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort DUNIT. Gültige Optionen sind CENTIMETER, CHARACTER, INCH oder POINT.

Ursache:	In RWCON60haben Sie einen ungültigen Wert für das Schlüsselwort DUNIT eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme.  Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Wert für das bzw. die Schlüsselwörter ein.


REP-0084:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort PAGESIZE. Die Syntax lautet <Breite>x<Höhe>.

Ursache:	In RWCON60 haben Sie einen ungültigen Wert für das Schlüsselwort PAGESIZE eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Wert und der richtigen Syntax für das Schlüsselwort ein.


REP-0085:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort FORMSIZE. Die Syntax lautet <Breite>x<Höhe>.

Ursache:	In RWCON60haben Sie einen ungültigen Wert für das Schlüsselwort FORMSIZE eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Wert und der richtigen Syntax für das Schlüsselwort ein.


REP-0086:  DUNIT darf nicht mit der Maßeinheit des Quellberichts identisch sein.

Ursache:	In RWCON60 haben Sie einen Wert für das Schlüsselwert DUNIT eingegeben, der dieselbe Maßeinheit hatte, wie der zu konvertierende Bericht.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Wert und der richtigen Syntax für das Schlüsselwort ein.


REP-0087:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort DESTYPE. Gültige Optionen sind SCREEN, FILE, PRINTER, MAIL, SYSOUT oder PREVIEW.
REP-0087:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort DESTYPE. Gültige Optionen sind SCREEN, FILE, PRINTER, MAIL, INTEROFFICE, SYSOUT oder PREVIEW.

Ursache:	In RWRUN60 haben Sie einen ungültigen Wert für das Schlüsselwort DESTYPE eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme.  Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Wert für das bzw. die Schlüsselwörter ein.


REP-0088:  Ungültiger Wert bei ONSUCCESS. Gültige Optionen sind COMMIT, ROLLBACK oder NOACTION.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Wert für ONSUCCESS angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie COMMIT, ROLLBACK oder NOACTION entweder im Register Laufzeiteinstellungen des Dialogfeldes Voreinstellungen oder auf der Befehlszeile ein. (Für die Überprüfung der Befehlszeilensyntax wird auf Ausführbare Programmeverwiesen.)


REP-0089:  Ungültiger Wert bei ONFAILURE. Gültige Optionen sind COMMIT, ROLLBACK oder NOACTION.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Wert für ONFAILURE eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie COMMIT, ROLLBACK oder NOACTION entweder im Register Laufzeiteinstellungen des Dialogfeldes Voreinstellungen oder auf der Befehlszeile ein. (Für die Überprüfung der Befehlszeilensyntax wird auf Ausführbare Programme verwiesen.)


REP-0090:  Ungültiger Wert bei ACCESS. Gültige Optionen sind FILE und DATABASE.

Ursache:	Bei RWBLD60 haben Sie einen ungültigen Wert für ACCESS eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie FILE oder DATABASE an. (Für die Überprüfung der Befehlszeilensyntax wird auf Ausführbare Programme verwiesen.)


REP-0091:  Ungültiger Wert für Parameter '<Parametername>'.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Wert für den benannten Parameter eingegeben. So haben Sie z.B. in der Befehlsfolge RWRUN60 einen Zeichenwert für einen Parameter mit einem Datentyp Number eingegeben.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Vorgang, und geben Sie einen gültigen Wert für den Parameter an.


REP-0092:  Warnung: Argument LANGUAGE von Version 1.1 wird nicht mehr unterstützt. Bitte NLS-Umgebungsvariable verwenden.

Ursache:	Bei RWBLD60 oder RWRUN60 haben Sie das Schlüsselwort LANGUAGE in der Befehlszeilenfolge angegeben.
Maßnahme:	Entfernen Sie das Argument LANGUAGE aus der Befehlsfolge, und setzen Sie die ORACLE National Language-Umgebungsvariable NLS_LANG auf den entsprechenden Wert. Weitere Informationen finden Sie unter National Language Support.


REP-0094:  FORMSIZE muß 80x24 sein, wenn DUNIT Character ist.

Ursache:	Bei der Benutzung von RWCON60 mit DUNIT=Character haben Sie einen Parameter FORMSIZE angegeben, der nicht gleich 80x24 war.
Maßnahme:	Der Zeichenmodusparameter FORMSIZE muß 80x24 sein. Entweder geben Sie bei DUNIT=Character einen Parameter FORMSIZE von 80x24 ein, oder geben Sie FORMSIZE nicht an.


REP-0095:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort ORIENTATION. Gültige Optionen sind DEFAULT, LANDSCAPE oder PORTRAIT.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Wert für ORIENTATION eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie DEFAULT, LANDSCAPE oder PORTRAIT im Register Laufzeiteinstellungen des Dialogfelds Voreinstellungen oder in der Befehlszeile an. (Zur Überprüfung der Befehlszeilensyntax wird auf Ausführbare Programme verwiesen.)


REP-0096:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort MODE. Gültige Optionen sind DEFAULT, BITMAP oder CHARACTER.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Wert für MODE eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie DEFAULT, BITMAP oder CHARACTER im Register Laufzeiteinstellungen des Dialogfelds Voreinstellungen oder auf der Befehlszeile an. (Zur Überprüfung der Befehlszeilensyntax wird auf Ausführbare Programme verwiesen.)


REP-0097:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort TRACEMODE. Gültige Optionen sind TRACE_APPEND oder TRACE_REPLACE.

Ursache:	Entweder haben Sie einen ungültigen Wert für TRACEMODE angegeben, haben keinen Wert für TRACEMODE angegeben oder haben nicht folgerichtige Schlüsselwörter auf der Befehlszeile angegeben, diese jedoch nicht benannt.
Maßnahme:	Geben Sie Anhängen oder Ersetzen für Trace Mode im Dialogfeld Trace-Laufzeiteinstellungen oder TRACE_APPEND bzw. TRACE_REPLACE auf der Befehlszeile ein, oder prüfen Sie die Syntax des Befehls. (Zur Überprüfung der Befehlszeilensyntax wird auf Ausführbare Programme verwiesen.)


REP-0098:  Bericht kann nicht ausgeführt werden - Benutzer hat Parametermaske abgebrochen.

Ursache:	Der Bericht wurde nicht ausgeführt, weil Sie Abbrechen anstelle von Bericht ausführen in der Laufzeit-Parametermaske ausgewählt haben.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


REP-0099:  Benutzer veranlaßte den Abbruch des Berichts.

Ursache:	Sie haben einen Bericht während der Ausführung abgebrochen.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


REP-0100:  Dateizeiger kann nicht in Datei '<Dateiname>' gesetzt werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0101:  Datei '<Dateiname>' kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die in der Meldung angegebene Datei zu lesen. Die Datei konnte geöffnet, jedoch nicht gelesen werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0102:  Datei '<Dateiname>' kann nicht geschrieben werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, in die in der Meldung angegebene Datei zu schreiben, dies war jedoch nicht möglich. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben nicht die erforderlichen Berechtigungen, um die Datei zu schreiben.
	Fall 2:	Im Dateisystem ist nicht genügend Platz für die Datei..
	Fall 3:	Die Datei konnte wegen eines Systemfehlers nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob Sie die für das Schreiben der Datei erforderlichen Berechtigungen haben. Wenn nicht, ändern Sie die Berechtigungen entsprechend.
	Bei Fall 2:	Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie nicht benötigte Dateien löschen oder den Speicherbereich erweitern.
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0103:  Datei '<Dateiname>' kann nicht geschlossen werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die angegebene Datei zu schließen, dies war jedoch nicht erfolgreich. Die Datei konnte wahrscheinlich wegen eines Systemfehlers nicht geschlossen werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0104:  Datei '<Dateiname>' kann nicht gelöscht werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die angegebene Datei zu löschen, dies war jedoch nicht erfolgreich. Die Datei konnte wahrscheinlich wegen eines Systemfehlers nicht gelöscht werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0105:  Datei '<Dateiname>' kann im exklusiven Modus nicht gesperrt werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die angegebene Datei zu sperren, dies war jedoch nicht erfolgreich. Die Datei konnte wahrscheinlich wegen eines Systemfehlers nicht gesperrt werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0106:  Datei '<Dateiname>' kann im Shared-Modus nicht gesperrt werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die angegebene Datei zu sperren, dies war jedoch nicht erfolgreich. Die Datei konnte wahrscheinlich wegen eines Systemfehlers nicht gesperrt werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0107:  Es wurde versucht, eine Datei mit einem ungültigen Namen zu öffnen - '<Dateiname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0108:  Datei '<Dateiname>' nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, auf die angegebene Datei zuzugreifen, konnte sie jedoch nicht finden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Dateinamen angegeben haben. Geben Sie einen Pfad vor dem Dateinamen an, oder ändern Sie die Umgebungsvariable REPORTS30_PATH so, daß der Ordner enthalten ist, in dem die Datei gespeichert ist.


REP-0109:  Es sind zu viele Dateien geöffnet.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0110:  Datei '<Dateiname>' kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die angegebene Datei zu öffnen, dies war jedoch nicht möglich. Dieser Fehler hat wahrscheinlich folgende Ursachen:
	Fall 1:	Die Datei wurde unter dem angegebenen Namen im angegebenen Pfad nicht gefunden.
	Fall 2:	Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung für das Öffnen der Datei.
	Fall 3:	Die Datei konnte wegen eines Systemfehlers nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Datei unter dem angegebenen Namen in dem angegebenen Ordner gespeichert ist. Wenn nicht, ändern Sie Ordner und/oder Dateiname entsprechend.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob Sie die erforderliche Berechtigung für das.
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0111:  Ordner '<Ordnerpfad>' ist geschützt.

Ursache:	Sie haben angegeben, daß Report Builder Daten aus einem Ordner lesen bzw. in einen Ordner schreiben soll, für den Sie keine Lese- oder Schreibberechtigung haben.
Maßnahme:	Ändern Sie die Berechtigungen für den Ordner, damit Sie Daten aus dem Ordner lesen bzw. in den Ordner schreiben können.


 REP-0112:  Datei '<Dateiname>' ist schreibgeschützt.

Ursache:	Sie haben angegeben, daß Report Builder in eine schreibgeschützte Datei schreiben soll - d.h. Sie haben keine Schreibberechtigung für die Datei.
Maßnahme:	Ändern Sie die Zugriffsberechtigung zu der Datei, damit Sie Daten in die Datei schreiben können.


 REP-0113:  Datei '<Dateiname>' ist lesegeschützt.

Ursache:	Sie haben angegeben, daß Report Builder eine lesegeschützte Datei lesen soll - d.h. Sie haben keine Leseberechtigung für die Datei.
Maßnahme:	Ändern Sie die Zugriffsberechtigung zu der Datei, damit Sie sie lesen können.


 REP-0114:  Datei '<Dateiname>' ist nicht mehr vorhanden.

Ursache:	Sie haben angegeben, daß Report Builder auf eine nicht mehr vorhandene Datei zugreifen soll.
Maßnahme:	Entfernen Sie den Aufruf der Datei, erstellen Sie die Datei neu, oder geben Sie eine andere Datei an.


 REP-0115:  Ordner '<Ordnerpfad>' kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Sie haben wahrscheinlich angegeben, daß Report Builder Daten aus einem Ordner lesen bzw. in einen Ordner schreiben soll, der nicht vorhanden ist.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der angegebene Ordner vorhanden ist.


 REP-0116:  Zu Ordner '<Ordnerpfad>' kann keine Verbindung hergestellt werden.

Ursache:	Report Builder konnte aus bestimmten Gründen nicht auf den angegebenen Ordner zugreifen.
Maßnahme:	Fragen Sie den Systemadministrator.


 REP-0117:  Exit zum Host-Betriebssystem schlug fehl.

Ursache:	Sie haben versucht, das Programm zu beenden und die Kontrolle an das Host-Betriebssystem zurückzugeben.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-0118:  Temporäre Datei kann nicht erstellt werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, eine temporäre Datei zu erstellen, dies war jedoch nicht möglich. Dieser Fehler hat wahrscheinlich folgende Ursachen:
	Fall 1:	Für die Umgebungsvariable, mit der bestimmt wird, in welchem Ordner temporäre Dateien erstellt werden, wurde ein ungültiger Ordner angegeben.
	Fall 2:	Auf der Platte ist nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden, um die temporäre Datei zu erstellen.
	Fall 3:	Eine temporäre Datei, die nicht geändert werden kann, ist schon vorhanden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Setzen Sie die Umgebungsvariable für temporäre Dateien auf einen gültigen Ordner.
	Bei Fall 2:	Geben Sie Platz auf der Festplatte frei.
	Bei Fall 3:	Entfernen Sie gegebenenfalls die vorhandene temporäre Datei.


REP-0119:  Quelldateiname für Link-Datei-Boilerplate '<Boilerplate-Name>' nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die für einen externen Boilerplate angegebene Quelldatei zu finden, dies war jedoch nicht möglich. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben.
	Fall 1:	Die Datei wurde unter dem angegebenen Namen im angegebenen Pfad nicht gefunden.
	Fall 2:	Sie haben nicht die erforderlichen Berechtigungen für das Öffnen der Datei.
	Fall 3:	Die Datei konnte wegen eines Systemfehlers nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Datei unter dem angegebenen Namen im angegebenen Ordner gespeichert ist. Wenn nicht, ändern Sie den Ordner und/oder Dateinamen entsprechend
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob Sie die erforderliche Berechtigung für das Öffnen der Datei haben. Wenn nicht, ändern Sie die Berechtigungen entsprechend.
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


REP-0120:  Mit Diagramm '<Diagrammname>' verknüpftes Dokument '<Dateiname>' nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder konnte das Diagrammdokument nicht finden. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Das Diagrammdokument wurde nicht unter dem angegebenen Namen im angegebenen Pfad gefunden.
	Fall 2:	Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um das Diagrammdokument zu öffnen.
	Fall 3:	Das Diagrammdokument konnte wegen eines Systemfehlers nicht geöffnet werden
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob das Diagrammdokument im angegebenen Ordner unter dem angegebenen Namen gespeichert ist. Wenn nicht, ändern Sie den Ordner und/oder Dateinamen entsprechend.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob Sie die erforderliche Berechtigung für das Öffnen des Diagrammdokuments haben. Wenn nicht, ändern Sie die Berechtigungen entsprechend.
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


 REP-0124:  In temporäre Datei kann nicht geschrieben werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, in die temporäre Datei zu schreiben, dies war jedoch nicht möglich. Dieser Fehler könnte darauf zurückzuführen, sein, daß nicht genügend freier Platz auf der Festplatte für die temporäre Datei vorhanden ist.
Maßnahme:	Geben Sie Platz auf der Festplatte frei.


REP-0125:  Interner Fehler: NLS-Zeichensatz kann nicht geladen werden.

Ursache:	Die Variable ORA_NLS ist nicht gesetzt, oder der Ordner, auf den die Variable zeigt, ist nicht vorhanden.
Maßnahme:	Setzen Sie ORA_NLS so, daß die Variable auf den NLS-Ordner zeigt, der die Zeichensatzdateien enthält.


 REP-0150:  Zu viele Argumente.

Ursache:	Sie haben mehr als die zulässige Anzahl von Argumenten für den Befehl eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut korrekt ein.


 REP-0151:  Argument für Schlüsselwort <Schlüsselwort> doppelt angegeben.

Ursache:	Sie haben ein Argument mehr als einmal für das angegebene Schlüsselwort eingegeben. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben ein Positionsargument für das Schlüsselwort eingegeben und haben das Schlüsselwort dann mit einem anderen Argument angegeben.
	Fall 2:	Sie haben dasselbe Schlüsselwort zweimal eingegeben (z.B. KEYWORD1=YES und KEYWORD1=NO).
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Geben Sie den Befehl erneut nur mit dem Positionsargument oder dem Schlüsselwortargument ein.
	Bei Fall 2:	Geben Sie den Befehl erneut ein, wobei Sie das Schlüsselwort nur einmal angeben.


 REP-0152:  Ein Argument wurde an falscher Stelle nach dem Schlüsselwort angegeben.

Ursache:	Sie haben auf der Befehlszeile ein Argument ohne das zugehörige Schlüsselwort eingegeben, nachdem Sie ein Argument mit dem Schlüsselwort angegeben haben. Nachdem Sie ein Schlüsselwort auf der Befehlszeile benutzt haben, müssen alle nachfolgenden Argumente ebenfalls Schlüsselwörter verwenden.
Maßnahme:	Geben Sie den Befehl erneut ein, wobei Positionsargumente (Argumente, bei denen das Schlüsselwort implizit ist) nach Argumenten mit Schlüsselwörtern angegeben werden.


 REP-0153:  Für Schlüsselwort <Schlüsselwort> sind mehrere Werte nicht zulässig.

Ursache:	In dem Befehl haben Sie mehr als die zulässige Anzahl von Werten für das angegebene Schlüsselwortargument eingegeben. Möglicherweise haben Sie KEYWORD=(A, B) angegeben, wobei für KEYWORD nur ein Wert angegeben werden darf.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut ohne die zusätzlichen Werte ein.


 REP-0154:  Befehlsdatei kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Sie haben einen Befehl eingegeben, der die angegebene Befehlsdatei referenziert, und die Datei konnte nicht geöffnet werden. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Datei wurde unter dem angegebenen Namen im angegebenen Pfad nicht gefunden.
	Fall 2:	Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um diese Datei zu öffnen.
	Fall 3:	Die Datei konnte wegen eines Systemfehlers nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Datei in dem angegebenen Ordner unter dem angegebenen Namen gespeichert ist. Wenn nicht, ändern Sie den Ordner und/oder Dateinamen, oder verschieben Sie die Datei in das angegebene Verzeichnis.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff zu der Datei haben. Wenn nicht, ändern Sie die Berechtigungen entsprechend.
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


 REP-0155:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort <Schlüsselwort>.

Ursache:	Der Wert, den Sie für das angegebene Schlüsselwort eingegeben haben, war nicht gültig.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit dem richtigen Wert für das bzw. die Schlüsselwörter ein.


 REP-0156:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort DESTYPE. Gültige Optionen sind SCREEN, FILE, PRINTER, MAIL, INTEROFFICE oder SYSOUT.

Ursache:	In RWRUN60 haben Sie ein ungültiges Argument für den Parameter DESTYPE angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Syntax des Schlüsselworts. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit dem richtigen Wert für das bzw. die Schlüsselwörter ein.


 REP-0157:  Der Wert für <Schlüsselwort> muß YES oder NO sein.

Ursache:	Sie haben einen Wert für das angegebene Schlüsselwort eingegeben, der nicht YES oder NO war, und für das Schlüsselwort ist nur YES oder NO zulässig.
Maßnahme:	Geben Sie den Befehl erneut ein, und verwenden Sie einen Wert YES oder NO für das angegebene Schlüsselwort.


 REP-0158:  Ungültiges Schlüsselwort '<Schlüsselwort>' in Befehlszeile.

Ursache:	Sie haben die referenzierte Zeichenfolge als Schlüsselwort eingegeben, ein derartiges Schlüsselwort ist jedoch nicht vorhanden.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit den entsprechenden Schlüsselwörtern für die auszuführende Aufgabe ein.


 REP-0159:  Syntaxfehler in Befehlszeile.

Ursache:	Die Zeichenfolge, die Sie auf der Befehlszeile eingegeben haben, konnte nicht analysiert werden. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß Sie öffnende Anführungszeichen oder Klammern ohne die zugehörigen schließenden Anführungszeichen oder Klammern eingegeben haben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit der richtigen Syntax ein.


 REP-0160:  Syntaxfehler in Befehlszeile.

Ursache:	Daten, die Sie in die Befehlsdatei eingegeben haben, konnten nicht analysiert werden. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß Sie öffnende Anführungszeichen oder Klammern ohne die zugehörigen schließenden Anführungszeichen oder Klammern eingegeben haben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Bearbeiten Sie die Datei, und ändern Sie die Befehle nach Bedarf.


 REP-0161:  Es wurden keine Befehlszeilenargumente angegeben.

Ursache:	Sie haben RWCON60 aufgerufen, ohne Befehlszeilenargumente anzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie die entsprechenden Befehlszeilenargumente (z.B. SOURCE, DEST usw.) für RWCON60 an. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme.


REP-0162:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort SHOWWINDOW. Gültige Optionen sind DEFAULT, WIZARD und PREVIEWER.

Ursache:	Sie haben das Schlüsselwort SHOWWINDOW benutzt, haben jedoch einen falschen Wert für das Schlüsselwort angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit der richtigen Syntax ein.


REP-0163:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort DESTYPE. Gültige Optionen sind FILE, PRINTER, MAIL, INTEROFFICE oder CACHE.

Ursache:	Sie haben ein Argument für den Parameter DESTYPE eingegeben, der bei Reports Server ungültig ist.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit der richtigen Syntax ein.


REP-0164:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort PARAMFORM. Gültige Optionen sind YES, NO oder HTML<Aktion>.

Ursache:	Sie haben Report Runtime (als eigenständiges Programm oder als Reports Server-Engine) aufgerufen und dabei einen ungültigen Wert für den Parameter PARAMFORM angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführbare Programme. Geben Sie den Befehl erneut mit der richtigen Syntax ein.


REP-0165: Fehlender obligatorischer Wert für Schlüsselwort. Bitte geben Sie einen WEBDB-Site-Name an.

Ursache:	Für das Schlüsselwort SITENAME wurde kein Wert gefunden. Für SITENAME muß ein Wert angegeben werden, damit die Ausführung eines Berichts geplant werden kann.
Maßnahme:	Geben Sie einen WEBDB-Site-Namen für das Schlüsselwort SITENAME an.


 REP-0171:  Ausgabe vom entfernten Server kann nicht abgerufen werden.

Ursache:	Fehler beim Abrufen der Ausgabe vom entfernten Server.
Maßnahme:	Möglicherweise haben Sie eine lokale Datei angegeben, zu der Sie keine Zugriffsberechtigung haben. Oder der Server ist so eingestellt, daß keine Ausgaben abgerufen werden dürfen.


 REP-0172:  Kein Wert für Schlüsselwort SERVER angegeben.

Ursache:	Sie haben kein gültiges Argument für das obligatorische Schlüsselwort SERVER angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie ein gültiges Argument für das Schlüsselwort SERVER an, und führen Sie den Befehl erneut aus.


 REP-0173:  Ungültiger Wert für Schlüsselwort SHOWJOBS. Gültige Optionen sind PAST, CURRENT oder FUTURE.

Ursache:	In Reports Queue Viewer wurde in der Befehlszeile ein ungültiges Argument für das Schlüsselwort SHOWJOBS angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie den Befehl erneut ein, wobei Sie für das Schlüsselwort SHOWJOBS einen Wert PAST, CURRENT oder FUTURE angeben.


 REP-0174:  Interner Fehler beim Abrufen der Reports Server-Warteschlangeninformationen.

Ursache:	Reports Server hat keine gültigen Informationen über die Warteschlange an Queue Viewer zurückgegeben. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Verbindung zum Reports Server wurde unerwartet unterbrochen.
	Fall 2:	Reports Server befindet sich in einem instabilen Status oder wurde heruntergefahren.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Reports Server, bei dem Sie angemeldet sind, läuft. Nehmen Sie Verbindung mit dem Administrator des Reports Server auf, und wiederholen Sie den Befehl, nachdem Sie festgestellt haben, daß der Reports Server läuft. Wenn dieses Problem erneut auftritt, handelt es sich um eine anormale Bedingung. Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0175:  Interner Fehler beim Abrufen der Reports Server-Attributinformationen.

Ursache:	Reports Server hat keine gültigen Informationen über die Attribute an Queue Viewer zurückgegeben. Dieser Fehler könnte eine der folgenden Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Verbindung zum Reports Server wurde unerwartet unterbrochen.
	Fall 2:	Reports Server befindet sich in einem instabilen Status oder wurde heruntergefahren.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Reports Server, bei dem Sie angemeldet sind, läuft. Nehmen Sie Verbindung mit dem Administrator des Reports Server auf, und wiederholen Sie den Befehl, nachdem Sie festgestellt haben, daß der Reports Server läuft. Wenn dieses Problem erneut auftritt, handelt es sich um eine anormale Bedingung. Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0176:  Server '<Server>' wird heruntergefahren.

Ursache:	Ein Bericht kann nicht weitergeleitet werden, weil der angegebene Reports Server gerade heruntergefahren wird.
Maßnahme:	Leiten Sie den Bericht an einen anderen Reports Server weiter, oder warten Sie, bis der Server wieder hochgefahren wird.


 REP-0177:  Fehler bei Ausführung auf entferntem Server.

Ursache:	Die angegebene Befehlszeile konnte auf dem entfernten Server nicht ausgeführt werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlszeile.


 REP-0178:  Anmeldung bei Reports Server '<Server>' nicht möglich.

Ursache:	Die korrekte Anmeldung bei dem angegebenen Reports Server ist nicht möglich.
Maßnahme:	Prüfen Sie das Netzwerk, und prüfen Sie den Status des betreffenden Reports Servers.


 REP-0179:  Berichtausführung unerwartet beendet.

Ursache:	Die Reports Server-Engine wurde mit einem Fehler abgebrochen.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Systemadministrator auf.


 REP-0180:  Bericht wurde vom Reports Server abgebrochen.

Ursache:	Sie haben den Bericht gestoppt, während er ausgeführt wurde, oder haben ihn aus der Warteschlange entfernt, bevor er gestartet wurde.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-0181:  Fehler beim Lesen/Schreiben der Konfigurationsdatei für den Reports Server.

Ursache:	Die Konfigurationsdatei kann nicht geöffnet werden oder ihr Inhalt ist unverständlich.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Konfigurationsdatei und die Zugriffsberechtigungen. Starten Sie den Reports Server neu.


REP-0182:  Syntaxfehler in der Befehlszeile für den Reports Server.
 REP-0182:  Syntaxfehler in Befehlszeile für den Reports Server.

Ursache:	Die Zeichenfolge, die Sie auf der Befehlszeile eingegeben haben, konnte nicht analysiert werden. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß Sie öffnende Anführungszeichen oder Klammern ohne die entsprechenden schließenden Anführungszeichen oder Klammern eingegeben haben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Befehlssyntax. Geben Sie den Befehl erneut mit der richtigen Syntax ein.


 REP-0183:  Sie müssen TNSNAME angeben, um Reports Server hochzufahren.

Ursache:	Sie haben versucht, den Reports Server hochzufahren, ohne den TNSNAME anzugeben, auf den der Server hören soll.
Maßnahme:	Geben Sie TNSNAME als Befehlszeilenargument an.


REP-0184:  Angegebenes MAXCONNECTS außerhalb des zulässigen Bereichs.
 REP-0184:  Angegebener MAXCONNECTS außerhalb des zulässigen Bereichs.

Ursache:	Der angegebene MAXCONNECTS-Wert liegt außerhalb des Bereichs für diese Plattform. MAXCONNECTS muß mindestens 2 und höchstens 4096 betragen. Bei einigen Plattformen ist dieser Grenzwert noch niedriger.
Maßnahme:	Geben Sie einen entsprechenden Wert an.


 REP-0185:  Falsche Ladeargumente beim Hochfahren von Reports Server angegeben.

Ursache:	Sie haben inkonsistente Werte für MAXCONNECTS, MINLOAD, MAXLOAD und INITLOAD angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob 0 <= MINLOAD <= INITLOAD <= MAXLOAD < MAXCONNECTS ist.


 REP-0186:  Daemon konnte nicht auf Port hören.

Ursache:	Möglicherweise führen Sie einen anderen Daemon aus, der schon auf den Port hört.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich. Da schon ein Daemon läuft, können Sie den Bericht jetzt zur Ausführung weiterleiten.


 REP-0187:  Daemon konnte Engine nicht hochfahren.

Ursache:	Daemon konnte die ausführbare Engine nicht hochfahren und mit ihr kommunizieren. Dies ist wahrscheinlich ein Installationsproblem.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Installation richtig durchgeführt wurde.


 REP-0188:  Reports Server akzeptiert nur Stapeljobs.

Ursache:	Sie haben einen Job an Reports Server weitergeleitet, bei dem batch=no, destype=screen, destype=preview oder destype=sysout angegeben wurde.
Maßnahme:	Diese Einstellungen sind nicht zulässig. Ändern Sie die Befehlszeile entsprechend.


 REP-0189:  In Cache von Reports Server kann nicht geschrieben werden.

Ursache:	Reports Server konnte nicht in den Cache-Ordner schreiben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Cache-Ordner in der Konfigurationsdatei angegeben ist und ob in den Ordner geschrieben werden kann.


 REP-0190:  Kann nicht im Hintergrund des Bildschirms ablaufen.

Ursache:	Sie haben angegeben, daß der Bericht im Hintergrund ausgeführt werden soll, haben jedoch Screen für DESTYPE angegeben. Sie können einen Bericht nicht im Hintergrund ausführen, während die Ausgabe an den Bildschirm gesendet wird.
Maßnahme:	Wenn die Ausgabe auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, müssen Sie den Bericht im Vordergrund ausführen. Wenn der Bericht im Hintergrund ausgeführt werden soll, müssen Sie einen anderen Wert für DESTYPE angeben.


 REP-0194:  Kann Zeichenbericht mit dieser ausführbaren Datei nicht im Bitmap-Modus ausführen.

Ursache:	Sie versuchen, eine ausführbare Datei im Zeichenmodus zur Ausführung eines Berichts im Zeichenmodus zu verwenden, für den BITMAP bei MODE angegeben ist. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Ändern Sie den Wert des Schlüsselworts MODE entsprechend dem Modus der ausführbaren Datei. Oder führen Sie den Bericht mit einer ausführbaren Bitmap-Datei aus.


 REP-0195:  Kann Bericht mit dieser ausführbaren Datei nicht im Bitmap-Modus am Bildschirm ausführen.

Ursache:	Sie versuchen, die ausführbare Datei im Zeichenmodus zur Ausführung eines Bitmap-Berichts auf dem Bildschirm zu benutzen. Dies ist nicht zulässig..
Maßnahme:	Führen Sie den Bericht mit BATCH=YES aus, oder verwenden Sie eine ausführbare Bitmap-Datei.


 REP-0196:  Kann Bericht nicht im Hintergrund ausführen.

Ursache:	Sie haben unter folgenden Bedingungen YES für BACKGROUND angegeben, die alle nicht zulässig sind:
	Fall 1:	Sie führen den Bericht aus Designer aus.
	Fall 2:	Sie haben BATCH auf YES gesetzt.
	Fall 3:	Sie führen den Bericht mit der vordefinierten Prozedur srw.run_report aus
	Fall 4:	Die Plattform, auf der Sie den Bericht ausführen, unterstützt das Starten eines anderen Prozesses nicht
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob BACKGROUND auf NO gesetzt ist, wenn eine der obigen Bedingungen zutrifft.


 REP-0197:  BATCH=YES oder BACKGROUND=YES in Befehlszeile angeben, wenn Bericht im Bitmap-Modus läuft.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bitmap-Bericht mit der ausführbaren Datei im Zeichenmodus im Vordergrund oder während einer interaktiven Sitzung auszuführen. Dies wird nicht unterstützt
Maßnahme:	Wenn Sie einen Bitmap-Bericht mit der ausführbaren Datei im Zeichenmodus ausführen möchten, müssen Sie BATCH=YES oder BACKGROUND=YES wählen (im Gegensatz zu BATCH=YES gibt Ihnen diese Einstellung Zugriff zu der Runtime-Parameterform).


 REP-0200:  Es kann nicht genügend Speicher zugewiesen werden.

Ursache:	Report Builder kann nicht genügend Speicherplatz aus dem System bereitstellen, um die aktuelle Task auszuführen.
Maßnahme:	Geben Sie zusätzlichen Speicherplatz frei, sofern möglich, oder bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.


 REP-0201:  Blockgröße mit dem Wert 0 oder einem negativen Wert angefordert.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0202:  Es wurde versucht, einen Null-Zeiger freizugeben.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0203:  Ein Null-Zeiger wurde als Handle übergeben.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0204:  Handle zeigt nicht in einen mp-Block.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0205:  Es gibt zu viele gleichzeitige Sperren für ein Objekt.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0206:  Null-Cachezeiger wurde an virtuelle Speicherroutine weitergegeben.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0207:  Angeforderter Block ist größer als der virtuelle Speicherplatz.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0208:  rmaloc erhielt keinen Funktionsbezeichner.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0209:  rmaloc erhielt keinen Strukturbezeichner.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0210:  Für ein gesperrtes Handle wurde ein unzulässiger Vorgang angefordert.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0211:  Es wurde versucht, ein Handle zu verwenden, nachdem es freigegeben wurde.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0212:  Es wurde kein Literal angegeben.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0213:  Versuch, ein Handle zu sperren, schlug fehl.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0214:  Virtueller Puffer mit <Zahl> KB Größe nicht möglich. Bitte Größe verringern.

Ursache:	Report Builder hat versucht, eine virtuelle Puffergröße zuzuweisen, die der (von Ihnen oder standardmäßig) angegebenen Zahl für das Schlüsselwort BUFFERS entspricht oder niedriger ist.
Maßnahme:	Geben Sie eine kleinere Größe für BUFFERS an (entweder im Register Laufzeiteinstellungen des Dialogfelds Voreinstellungen oder auf der Befehlszeile), oder geben Sie zusätzlichen Speicherplatz frei. (Zur Prüfung der Befehlszeilensyntax wird auf Ausführbare Programme verwiesen.)


 REP-0215:  Sperre für Fehler, Referenzen zurücknehmen oder Speicher-Handle freigeben.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0230:  Fehler beim Starten eines Thread.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0231 Fehler beim Abschicken einer Thread-Meldung
REP-0231:  Fehler beim Abschicken eines Thread-Meldung.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnehme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0232 Fehler beim Einlesen einer Thread-Meldung
REP-0232:  Fehler beim Einlesen einer Thread-Meldung.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnehme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-0235: Security Server TNSNAME in Konfig-Datei nicht angegeben.
REP-0235: Security Server TNSNAME in Konfig-Datei nicht angegeben

Ursache:	Der Security Server TNSNAME muß in der Konfigurationsdatei von Reports Server im Sicherheitsmodus angegeben werden.
Maßnahme:	Geben Sie den Security Server TNSNAME im Parameter SECURITYTNSNAME in der Konfigurationsdatei von Reports Server an.


REP-0236: Anmeldung bei Security Server nicht möglich.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


REP-0237: Security Server-Berechtigungsprüfung erfolgreich.

Ursache:	Berechtigungsprüfung war erfolgreich.
Maßnahme:	Keine.


REP-0238: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID bzw. Ihr System-Kennwort ist ungültig oder hat nicht die erforderlichen Berechtigungen zur Ausführung des Berichts.
Maßnahme:	Prüfen Sie Ihre System-Benutzer-ID bzw. Ihr System-Kennwort auf Richtigkeit, oder nehmen Sie Verbindung mit Ihrem Systemadministrator auf, damit Sie die erforderlichen Berechtigungen erhalten.


REP-0239: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: ungültiger Benutzername.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID ist falsch.
Maßnahme:	Prüfen Sie Ihre System-Benutzer-ID auf Richtigkeit, oder fragen Sie Ihren Systemadministrator wegen Ihrer System-Benutzer-ID.


REP-0240: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: ungültiges Kennwort.

Ursache:	Ihre System-Kennwort-ID ist falsch..
Maßnahme:	Prüfen Sie Ihre System-Kennwort-ID auf Richtigkeit, oder fragen Sie Ihren Systemadministrator wegen Ihrer System-Kennwort-ID..


REP-0241: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: keine Berechtigung für den Reports Server.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf den Reports Server.
Maßnahme:	Fragen Sie Ihren System-Administrator wegen den Berechtigungen der System-Benutzer-ID für den Zugriff auf den Reports Server.


REP-0242: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: keine Berechtigung für den Drucker.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf den Drucker.
Maßnahme:	Fragen Sie Ihren System-Administrator wegen den Berechtigungen der System-Benutzer-ID für den Zugriff auf den Drucker.


REP-0243: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: keine Berechtigung für das Modul.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf das Modul.
Maßnahme:	Fragen Sie Ihren System-Administrator wegen den Berechtigungen der System-Benutzer-ID für das Modul.


REP-0244: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: keine Berechtigung für diesen Zugriffstyp.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für diesen Zugriffstyp.
Maßnahme:	Fragen Sie Ihren System-Administrator wegen den Berechtigungen der System-Benutzer-ID für diesen Zugriffstyp.


REP-0245: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: keine Berechtigung für diesen Ausgabetyp.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für diesen Ausgabetyp.
Maßnahme:	Fragen Sie Ihren System-Administrator wegen den Berechtigungen der System-Benutzer-ID für diesen Ausgabetyp.


REP-0246: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: keine Berechtigung für die angegebene Zeit.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für die angegebene Zeit.
Maßnahme:	Fragen Sie Ihren System-Administrator wegen den Berechtigungen der System-Benutzer-ID für die angegebene Zeit.


REP-0247: Security Server-Berechtigungsprüfung nicht erfolgreich: keine Berechtigung für das angegebene Datum.

Ursache:	Ihre System-Benutzer-ID hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für das angegebene Datum.
Maßnahme:	Fragen Sie Ihren System-Administrator wegen den Berechtigungen der System-Benutzer-ID für das angegebene Datum.


REP-0250 Überlauf der Symboltabelle.
REP-0250:  Überlauf der Symboltabelle.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnehme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0251:  Bezeichner stimmt nicht mit einem definierten Symbol überein.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0252:  Warnung: Der in der Umgebungsvariablen '<Name Umgebungsvariable>' angegebene Pfad ist zu lang und wird ignoriert.

Ursache:	Der von der Umgebungsvariablen angegebene Pfad ist zu lang.
Maßnahme:	Kürzen Sie den angegebenen Pfad.


 REP-0253:  Warnung: Der Suchpfad ist zu lang und wird abgeschnitten.

Ursache:	Die Länge aller Suchpfade in der Pfadumgebung ist zu lang. Die kombinierte Länge darf 255 Zeichen nicht überschreiten.
Maßnahme:	Kürzen Sie die Länge von einem oder mehreren Pfaden in der Pfadumgebung.


 REP-0300:  Es ist ein ORACLE-Fehler aufgetreten.

Ursache:	Report Builder ist auf einen ORACLE-Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Fehlermeldung, um festzustellen, wo der Fehler aufgetreten ist. Wenn möglich, beheben Sie den Fehler. Sonst nehmen Sie Verbindung mit dem DBA auf.


 REP-0301:  Die SELECT-Anweisung darf keine 'INTO'-Klausel enthalten.

Ursache:	Sie haben eine INTO-Klausel in einer SELECT-Anweisung eingegeben. Dies ist in Report Builder nicht zulässig.
Maßnahme:	Löschen Sie die INTO-Klausel.


 REP-0302:  Parameter '<Parametername>' im Bericht nicht gefunden.

Ursache:	Sie haben Bezug auf einen Parameter genommen, der nicht in dem Bericht definiert ist. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß Sie einen Parameter gelöscht, jedoch nicht alle Referenzen auf den Parameter gelöscht haben.
Maßnahme:	Löschen Sie alle Referenzen auf den gelöschten Parameter.


 REP-0303:  Die eingegebene Anweisung ist keine SELECT-Anweisung.

Ursache:	Sie haben in dem Feld SELECT-Anweisung etwas anderes eingegeben, als eine SELECT-Anweisung. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1::	Sie haben neben einer SELECT-Anweisung in dem Feld ELECT-Anweisung andere Daten eingegeben.
	Fall 2:	Sie haben eine externe Abfrage referenziert, die keine SELECT-Anweisung enthielt..
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden::
	Bei Fall 1::	Geben Sie eine gültige SELECT-Anweisung ein..
	Bei Fall 2::	Ändern Sie die externe Abfrage, oder referenzieren Sie eine andere externe Abfrage..


 REP-0304:  In der SELECT-Anweisung wurde nach '&' kein gültiger lexikalischer Parameter eingegeben.

Ursache:	In der SELECT-Anweisung stand ein Et-Zeichen (&) alleine. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben versucht, eine lexikalische Referenz vorzunehmen, haben jedoch entweder den Namen der Spalte oder des Parameters ganz weggelassen, oder haben versehentlich ein Leerzeichen zwischen dem Et-Zeichen und dem Namen der Spalte oder des Parameters eingegeben..
	Fall 2:	Bei der Eingabe der SELECT-Anweisung haben Sie versehentlich ein Et-Zeichen eingegeben.
Maßnahme:	Sie können diesen Fehler wie folgt beheben:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob der Spalten- oder Parametername unmittelbar ohne Leerzeichen auf das Et-Zeichen folgt..
	Bei Fall 2:	Löschen Sie das Et-Zeichen


REP-0305:  '<lexikalische Referenz>' kann nicht als lexikalischer Parameter verwendet werden, da kein Zeichenwert.
 REP-0305:  '<lexikalische Referenz>' kann nicht als lexikalischer Parameter verwendet werden, da kein Zeichenwert

Ursache:	Sie haben eine ungültige lexikalische Referenz in der SELECT-Anweisung eingegeben. Lexikalische Referenzen sind nur auf Parameter oder Spalten möglich, die Zeichendaten enthalten. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	You referenced the wrong column or parameter.
	Fall 2:	Sie haben eine Bindereferenz und keine lexikalische Referenz eingegeben.
	Fall 3:	Sie haben den Parameter oder die Spalte so erstellt, daß sie von einem Nicht-Zeichen-Datentyp referenziert wird.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden.
	Bei Fall 1:	Ändern Sie den Namen, der auf das Et-Zeichen (&) folgt, damit er einen Parameter oder eine Spalte mit dem Datentyp Character referenziert.
	Bei Fall 2:	Ersetzen Sie das Et-Zeichen (&) durch einen Doppelpunkt (:) beim Referenzieren des Parameters oder der Spalte..
	Bei Fall 3:	Ändern Sie den Datentyp des Parameters oder der Spalte gegebenenfalls in Character.


 REP-0306:  '<Name>' ist kein gültiger Parametername.

Ursache:	Bei der Referenz auf einen Parameter haben Sie versucht, einen Parameter mit einem ungültigen Namen zu erstellen. Wenn Sie eine Bindereferenz verwenden, wird automatisch eine Parameterdefinition mit dem Namen erstellt, der im Bindeparameter angegeben wird. In diesem Fall konnte Report Builder den Parameter nicht erstellen, da Sie keinen gültigen Namen angegeben haben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Benennungsregeln für Datenmodellobjekte und die Regeln für Parameternamen. Weitere Informationen über die Benennungsregeln finden Sie unter Benennungsregeln. Benennen Sie den Parameter um, und ändern Sie den Namen in der Bindereferenz.


 REP-0307:  Die SELECT-Anweisung darf keine 'FOR UPDATE'-Klausel enthalten.

Ursache:	Sie haben eine FOR UPDATE-Klausel in der SELECT-Anweisung eingegeben. Dies ist in Report Builder nicht zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie die FOR UPDATE-Klausel


 REP-0308:  Interner Fehler - Unbekannter Spaltentyp.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben versucht, den Wert einer Spalte mit SRW.MESSAGE anzuzeigen, der Datentyp der Spalte (z.B. LONG, LONG RAW, ROWID) wird bei diesem Vorgang jedoch nicht unterstützt.
	Fall 2:	Sie haben versucht, den Wert einer Spalte an die Form oder die ausführbare Diagrammdatei als Parameter zu übergeben, der Datentyp der Spalte (z.B. LONG, LONG RAW, ROWID) wird jedoch bei diesem Vorgang nicht unterstützt
Maßnahme:	Sie können den Wert dieser Spalte nicht anzeigen ober übergeben.


 REP-0309:  Drei Verbindungsversuche zur Datenbank waren erfolglos. Der Zugriff wird abgelehnt.

Ursache:	Ein Teil der Anmeldezeichenfolge war falsch. Nach drei fehlerhaften Versuchen zeigt Report Builder ein Dialogfeld mit dieser Meldung an. In diesem Dialogfeld können Sie die Felermeldung nur akzeptieren. Report Builder wird daraufhin beendet und führt Sie wieder auf Betriebssystemebene zurück.
Maßnahme:	Akzeptieren Sie das Dialogfeld. Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen gegebenenfalls mit Ihrem DBA. Gehen Sie wieder in Report Builder, und versuchen Sie erneut, sich bei ORACLE anzumelden. Wenn das Problem weiterbesteht, muß der DBA möglicherweise eine neue ORACLE-Anmeldung für Sie erstellen.


 REP-0310:  Fehler bei der Verarbeitung von Bindevariablen in der Abfrage.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0311:  Interner Fehler - Segmentierter Speicher wurde für lexikalischen Parameter verwendet.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0312:  Interner Fehler - Fehler beim Umgang mit segmentiertem Speicher.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0313:  Interner Fehler - Abruf der Datensätze würde zu Speicherüberlauf führen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


 REP-0314:  Spaltenname länger als 256 Zeichen. Ist nicht beschreibbar. Aliasnamen für '<Spaltenname>...' benutzen.

Ursache:	Eine Ihrer SQL SELECT-Anweisungen enthält einen Ausdruck, der länger ist als 256 Zeichen, jedoch keinen Alias enthält.
Maßnahme:	Ändern Sie die SELECT-Anweisung, und weisen Sie dem Ausdruck einen Alias zu.


 REP-0315:  Jede SELECT-Anweisung in einer zusammengesetzten Abfrage muß die gleiche Anzahl Spalten haben.

Ursache:	Sie haben eine Abfrage mit einem Operator UNION, INTERSECT oder MINUS eingegeben, bei der die SELECT-Anweisungen in der Abfrage nicht dieselbe Anzahl von ausgewählten Spalten enthalten
Maßnehme:	Ändern Sie die SELECT-Anweisungen so, daß sie dieselbe Anzahl von Spalten haben.


 REP-0316:  Die Typen der entsprechenden Spalten in einer zusammengesetzten Abfrage müssen übereinstimmen.

Ursache:	Sie haben eine Abfrage mit einem Operator UNION, INTERSECT oder MINUS eingegeben, bei der entsprechende Spalten unterschiedliche Typen aufweisen - z.B. Spalte 1 in der ersten SELECT-Anweisung hat den Datentyp CHAR, während Spalte 1 in der zweiten SELECT-Anweisung den Datentyp NUMBER hat.
Maßnahme:	Ändern Sie die SELECT-Anweisungen so, daß alle entsprechenden Spalten denselben Datentyp haben.


 REP-0320:  Verbindung mit der Datenbank war nicht möglich.

Ursache:	Der Versuch, eine Verbindung zu der Datenbank herzustellen, war nicht erfolgreich.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort, und wiederholen Sie den Versuch.


 REP-0321:  Interner Fehler - Beschreibung der Abfrage nicht erfolgreich.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0322:  Interner Fehler - Abgerufene Zeilen konnten nicht zurückgeschrieben werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


 REP-0330:  Interner Fehler - GET_REF-Positionsparameter nicht erfolgreich.

Ursache:	Ein CDE_MM.GET_REF-Aufruf in einer Abfrage enthielt keine Parameterliste.
Maßnahme:	Fügen Sie die Parameterliste zu dem Aufruf in der SELECT-Anweisung der Abfrage hinzu.


 REP-0331: PL/SQL-Funktion GET_REF erfordert 3 Parameter.

Ursache:	Die Parameterliste eines CDE_MM.GET_REF-Aufrufs in einer Abfrage war unvollständig.
Maßnahme:	Fügen Sie den erforderlichen Parameter zu dem Aufruf in der SELECT-Anweisung Ihrer Abfrage hinzu.


 REP-0332:  Der letzte Parameter der PL/SQL-Funktion GET_REF muß den Typ ROWID haben.

Ursache:	Sie haben keinen Parameter vom Typ ROWID als letzten Parameter für eine Funktion GET_REF angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Parameterliste, und vergewissern Sie sich, daß der letzte Parameter den Typ ROWID hat.


REP-340: Rollenkennwort kann nicht überprüft werden. Bericht nicht geöffnet.
 REP-0340:  Rollenkennwort kann nicht überprüft werden. Bericht nicht geöffnet.

Ursache:	Sie haben nicht das richtige Rollenkennwort eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie das richtige Rollenkennwort haben. Versuchen Sie, den Bericht erneut zu öffnen, und geben Sie das richtige Rollenkennwort ein.


REP-341: Im Bericht angegebene Rollen können nicht eingestellt werden, Bericht nicht geöffnet.
REP-0341: Im Bericht angegebene Rollen können nicht eingestellt werden, Bericht nicht geöffnet.

Ursache:	Die im Bericht angegebenen Rollen können beim Öffnen des Berichts nicht eingestellt werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Ihnen die Rolle erteilt wurde und ob das Rollenkennwort richtig ist. Versuchen Sie, den Bericht erneut zu öffnen, und geben Sie das richtige Rollenkennwort ein.


REP-342: Warnung: In Befehlszeile angegebene Rollen können nicht eingestellt werden.
REP-0342:  Warnung: In Befehlszeile angegebene Rollen können nicht eingestellt werden.

Ursache:	Die in der Befehlszeile angegebene Rolle kann nicht eingestellt werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Ihnen die Rolle erteilt wurde und ob das Rollenkennwort richtig ist.


REP-343: Warnung:  Standardrollen des aktuellen Benutzers können nicht eingestellt werden.
REP-0343:  Warnung:  Standardrollen des aktuellen Benutzers können nicht eingestellt werden.

Ursache:	Report Builder kann die Standardrollen des aktuellen Benutzers mit Kennwörtern nicht einstellen.
Maßnahme:	Benutzen Sie keine Standardrollen mit Kennwörtern.


REP-344: Rollenkennwort nicht richtig bestätigt. Prüfen Sie, ob das bestätigte Kennwort mit dem Rollenkennwort übereinstimmt..
REP-0344: Rollenkennwort nicht richtig bestätigt. Prüfen Sie, ob das bestätigte Kennwort mit dem Rollenkennwort übereinstimmt.

Ursache:	Das Kennwort, das Sie in das Feld Kennwort bestätigen eingegeben haben, stimmt nicht mit dem Rollenkennwort überein.
Maßnahme:	Bestätigen Sie das Kennwort erneut, wobei Sie darauf achten müssen, daß das Kennwort genau mit dem Rollenkennwort übereinstimmt.


REP-345: Leere Rolle und nicht-leeres Kennwort sind nicht möglich.
REP-0345: Leere Rolle und nicht-leeres Kennwort sind nicht möglich.

Ursache:	Sie haben ein Rollenkennwort angegeben, jedoch keine Rolle.
Maßnahme:	Geben Sie zuerst eine Rolle und dann das Kennwort an, oder lassen Sie alle Felder leer, wenn Sie mit diesem Bericht keine Rolle verknüpfen möchten.


REP-0346: Rolle darf nicht länger sein als <Zahl> Zeichen. Sie wird abgeschnitten.

Ursache:	Sie haben einen Rollennamen angegeben, der länger ist als zulässig.
Maßnahme:	Geben Sie einen kürzeren Rollennamen ein.


REP-0347: Rollenkennwort darf nicht länger sein als <Zahl> Zeichen. Es wird abgeschnitten.

Ursache:	Sie haben ein Rollenkennwort angegeben, das länger ist als zulässig..
Maßnahme:	Geben Sie ein kürzeres Rollenkennwort ein.


REP-0348: Falsches Rollenkennwort.

Ursache:	Sie haben ein falsches Rollenkennwort eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie das richtige Rollenkennwort erneut ein.


 REP-0450:  <PL/SQL-Fehler>.

Wenn Sie ein Objekt bearbeiten, mit dem PL/SQL-Code verknüpft ist, wie z.B. eine Spalte Formel, eine Spalte Platzhalter oder einen Parameter, kann dieser Fehler auftreten. Änderungen an einem Objekt in Report Builder müssen ebenfalls an dem verknüpften PL/SQL-Code vorgenommen werden.

Ursache:	Report Builder ist bei der Ausführung eines Berichts auf diesen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Ändern und kompilieren Sie PL/SQL in dem Bericht neu, um diesen Fehler zu vermeiden
Ursache:	Mit dem Datentyp wurde keine Größe deklariert.
Maßnahme:	Deklarieren Sie die Größe jedes Datentyps. Zum Beispiel Varchar2(10).
Ursache:	Der für eine Variable zurückgegebene Wert ist zu groß für die angegebene Größe des Datentyps.
Maßnahme:	Ändern Sie die Größe für die Variable in die Größe des ausgewählten Feldes.
Ursache:	Eine ältere Version von PL/SQL wurde für das Erstellen des Berichts benutzt.
Maßnahme:	Öffnen Sie den Bericht in der aktuellen Version von Report Builder, speichern Sie ihn, und schließen Sie ihn dann. Öffnen Sie ihn erneut, und führen Sie ihn aus.


 REP-0451:  <PL/SQL-Fehler>. <zusätzliche Meldungen>.

Ursache:	Report Builder ist bei der Ausführung eines Berichts auf diesen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Ändern und kompilieren Sie PL/SQL in dem Bericht neu, um diesen Fehler zu vermeiden


 REP-0452:  <PL/SQL-Fehler>. <zusätzliche Meldung>. <zusätzliche Meldung>.

Ursache:	Report Builder ist bei der Ausführung eines Berichts auf diesen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Ändern und kompilieren Sie PL/SQL in dem Bericht neu, um diesen Fehler zu vermeiden


 REP-0453:  <PL/SQL-Fehler>. <zusätzliche Meldung>. <zusätzliche Meldung>. <zusätzliche Meldung>.

Ursache:	Report Builder ist bei der Ausführung eines Berichts auf diesen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Ändern und kompilieren Sie PL/SQL in dem Bericht neu, um diesen Fehler zu vermeiden


 REP-0490:  Interner Fehler - Toolkit-Kontext ist nicht verfügbar.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0491:  Warnung: In Spalte '<Spaltenname>' werden möglicherweise Daten abgeschnitten.

Ursache:	Die Breite der Datenbankspalte in dem Bericht ist definitionsgemäß kleiner als die Breite in der Datenbank. Dies kann gelegentlich vorkommen, wenn die Spalten in der Datenbank nach der Definition des Berichts aktualisiert werden. Diese Warnung wird nur ausgelöst, wenn für RUNDEBUG YES angegeben wurde.
Maßnahme:	Erzwingen Sie, daß die Abfrage erneut analysiert wird. Eine Methode besteht darin, am Ende einer Zeile in dem Feld SELECT-Anweisung ein Leerzeichen einzugeben und dann das Dialogfeld SQL-Abfrageanweisung zu akzeptieren.


 REP-0492:  Ungültiges Token: '<Token-Name>'.

Ursache:	Die eingegebene SELECT-Anweisung enthält ein Element, das nicht Bestandteil der SQL-Syntax ist.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die SELECT-Anweisung den SQLSyntaxregeln entspricht.


 REP-0493:  Interner Fehler - Lexikalischer Verweis kann nicht aufgelöst werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0494:  Interner Fehler - Lexikalischer Verweis kann nicht ausgeführt werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0495:  Interner Fehler - Abfrage kann nicht mit Token versehen werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0496:  Interner Fehler - Abfrage kann nicht analysiert werden.

Ursache:	Die eingegebene SQL-Anweisung kann nicht analysiert werden, weil sie einen Fehler enthält.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die eingegebene SQL-Anweisung die richtige Syntax aufweist. Weitere Informationen finden Sie im ORACLE8 Server SQL Language Reference Manual.


REP-0497:  Interner Fehler - Abfrage n rodslt nicht erfolgreich.
 REP-0497:  Interner Fehler - Abfrage in rodslt nicht erfolgreich.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0498:  Anzahl der in der Abfrage ausgewählten Spalten entspricht nicht der Berichtdefinition.

Ursache:	Die Abfrage wählt mehr Spalten aus, als die Berichtdefinition erwartet. Dies kann geschehen, wenn Sie eine externe Abfrage benutzen und die Abfrage seit der Definition des Berichts geändert wurde.
Maßnahme:	Aktualisieren Sie die Berichtdefinition, so daß die geänderte Abfrage akzeptiert wird. Gehen Sie z.B. in das Dialogfeld SQL-Abfrageanweisung für die Abfrage, die die externe Abfrage referenziert, und ändern Sie diese. Formeln, Summen und Felder, die auf geänderten Spalten beruhen, müssen möglicherweise ebenfalls aktualisiert werden.


 REP-0499:  Von Abfrage ausgewählte Spalte '$0' entspricht nicht der Berichtdefinition.

Ursache:	Die Spalte aus der Datenbank entspricht nicht der Spalte in der Berichtdefinition. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Definition der Spalte in der Datenbank wurde geändert, seit der Bericht definiert wurde
	Fall 2:	Der Bericht benutzt eine externe Abfrage, und die externe Abfrage wurde seit der Berichtdefinition geändert.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Aktualisieren Sie die Berichtdefinition so, daß die eänderte Spalte akzeptiert wird. Wenn der Datentyp der Spalte z.B. geändert wurde, akzeptieren Sie die externe Abfrage im Dialogfeld SQL-Abfrageanweisung erneut, so daß der Datentyp der Spalte in der Berichtdefinition aktualisiert wird. Formeln, Summen und Felder, die auf geänderten Spalten beruhen, müssen möglicherweise ebenfalls aktualisiert werden.
	Bei Fall 2:	Aktualisieren Sie die Berichtdefinition, so daß die geänderte Abfrage akzeptiert wird. Akzeptieren Sie z.B. das Dialogfeld SQL-Abfrageanweisung erneut, das die geänderte externe Abfrage referenziert, und akzeptieren Sie diese. Formeln, Summen und Felder, die auf geänderten Spalten beruhen, müssen möglicherweise ebenfalls aktualisiert werden.


 REP-0500:  Eingegebene Zahl ist zu groß.

Ursache:	Sie haben eine zu große Zahl in einer Einstellung eingegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Grenzwerte des Feldes. Schlagen Sie in dem Kapitel nach, in dem das Feld beschrieben wird, und geben Sie eine Zahl innerhalb der zulässigen Grenzen ein.


 REP-0501:  Verbindung zur angegebenen Datenbank kann nicht hergestellt werden.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die Verbindung zu ORACLE herzustellen, dies war jedoch nicht möglich. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	ORACLE ist vorübergehend nicht verfügbar.
	Fall 2:	Die Anmeldeinformationen waren nicht korrekt.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiter besteht, nehmen Sie Verbindung mit dem DBA auf. Beachten Sie, daß Sie nach drei gescheiterten Anmeldeversuchen gezwungen werden, Report Builder zu verlassen..
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob die Anmeldeinformationen richtig sind. Wenn nicht, geben Sie sie erneut ein, und wiederholen Sie den Anmeldeversuch. Beachten Sie, daß Sie nach drei gescheiterten Versuchen gezwungen werden, Report Builder zu verlassen.


 REP-0502:  Fehler bei dem Versuch, die Terminaldatei '<Dateiname>' zu öffnen.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die angegebene Terminal-Definitionsdatei zu öffnen, dies war jedoch nicht möglich. Entweder haben Sie den Namen der Datei nach dem Schlüsselwort TERM falsch eingegeben, oder die Datei konnte nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie den Namen der Terminaldefinition richtig angegeben haben und ob die Datei in dem richtigen Pfad steht. Wenn das Problem weiter besteht, nehmen Sie Verbindung mit dem DBA auf.


 REP-0503:  Sie haben keinen Berichtnamen angegeben.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Namen angegeben oder keine Angabe gemacht, während der Name eines Berichts erwartet wurde.
Maßnahme:	Geben Sie den Namen eines Berichts an.


 REP-0504:  Sie sind nicht mit der Datenbank verbunden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Vorgang auszuführen, bei dem Sie bei einer Datenbank angemeldet sein müssen, während dies nicht der Fall war.
Maßnahme:	Melden Sie sich mit Datei [image] Anmelden bei der Datenbank an.


REP-0450:  Beispiele für <PL/SQL-Fehler>.


 REP-0505:  Dies ist keine gültige Breite für diese Spalte.

Ursache:	Der Wert, den Sie in das Feld Breite eingegeben haben, war ungültig. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben null oder eine negative Zahl eingegeben. Die Breite muß größer sein als null.
	Fall 2:	Sie haben keine Zahl eingegeben.
	Fall 3:	Bei einer Spalte mit einem nicht numerischen Datentyp haben Sie die Breite in Form von (x, y) eingegeben, wobei x die Genauigkeit und y die Skalierung ist. Diese Art der Breitenangabe ist nur gültig, wenn der Datentyp Number ist.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Geben Sie eine Zahl größer als null ein.
	Bei Fall 2:	Geben Sie eine Zahl größer als null ein.
	Bei Fall 3:	Geben Sie eine Zahl größer als null ein, oder ändern Sie, wenn möglich, den Datentyp der Spalte in Number.


 REP-0506:  Datenbankspalten können nicht zwischen Abfragen übertragen werden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Spalte in eine andere Gruppe zu verschieben, die zu einer anderen Abfrage gehört, und bei der Spalte handelt es sich um eine Datenbankspalte. Eine Datenbankspalte muß von der Abfrage ausgewählt werden, der die Gruppe gehört.
Maßnahme:	Wählen Sie wenn möglich die Spalte in der Abfrage aus, der die Gruppe gehört, zu der Sie die Spalte verschieben möchten.


 REP-0507:  Sie müssen einen Dateinamen eingeben, bevor Sie diesen Vorgang durchführen.

Ursache:	In einem Dialogfeld zur Dateiauswahl haben Sie versucht, das Dialogfeld zu akzeptieren, ohne einen Dateinamen anzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Namen ein, und akzeptieren oder brechen Sie das Dialogfeld ab.


 REP-0508:  Sie müssen einen Objektnamen eingeben, bevor Sie diesen Vorgang durchführen.

Ursache:	In einem Dialogfeld zur Auswahl von Datenbankobjekten haben Sie versucht, das Dialogfeld zu akzeptieren, ohne einen Objektnamen anzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Namen ein, und akzeptieren oder brechen Sie das Dialogfeld ab.


 REP-0509:  Ungültige Zahl.

Ursache:	Sie haben in einem numerischen Feld etwas anderes als eine Ziffer oder ein Dezimalzeichen eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl ein, die nur Ziffern enthält, und gegebenenfalls ein Dezimalzeichen.


 REP-0510:  Gültige Optionen sind 'Zeichen', 'Zoll', 'Zentimeter' oder 'Punkt'.

Ursache:	Sie haben eine ungültige Maßeinheit in das Feld Maßeinheit eingegeben.
Maßnahme:	Wählen Sie die gewünschte Option aus der Werteliste.


 REP-0511:  Gültige Optionen sind 'Horizontal/Vertikal' oder 'Vertikal/Horizontal'.

Ursache:	Sie haben haben eine Druckfolge der Blätter angegeben, die keiner der beiden gültigen Optionen entsprach.
Maßnahme:	Wählen Sie die gewünschte Option aus der Werteliste.


 REP-0512:  Ein Dezimalwert ist hier nicht angebracht.

Ursache:	Die Zahl, die Sie eingegeben haben, war ein Dezimalwert, während Report Builder einen Nicht-Dezimalwert erwartet.
Maßnahme:	Geben Sie einen Nicht-Dezimalwert ein.


 REP-0513:  Sie müssen eine Maßeinheit eingeben.

Ursache:	Das Feld Maßeinheit ist leer, und Sie haben versucht, zu einer anderen Einstellung zu gehen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Option für Maßeinheit.


 REP-0514:  Sie müssen die Seitengröße angeben.

Ursache:	Sie haben die Einstellungen Seitenbreite und/oder Seitenhöhe leer gelassen, während für diese ein Wert erforderlich ist.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl für Seitenbreite und/oder Seitenhöhe ein.


 REP-0515:  Sie müssen die Größe der Parametermaske angeben.

Ursache:	Sie haben die Einstellungen Breite Parametermaske und/oder Höhe Parametermaske leer gelassen, während für diese ein Wert erforderlich ist.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl für Breite Parametermaske und/oder Höhe Parametermaske ein.


 REP-0516:  Sie müssen die Seitengröße in Zeichen angeben.

Ursache:	Der Wert, den Sie für Seitengröße eingegeben haben, war nicht in Zeicheneinheiten, während für Seitengröße Zeicheneinheiten angegeben werden müssen.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert in Zeichen für Seitengröße ein.


 REP-0517:  Sie müssen die Größe der Maske in Zeichen angeben.

Ursache:	Der Wert, den Sie für Maskengröße eingegeben haben, war nicht in Zeicheneinheiten, während für Maskengröße Zeicheneinheiten erforderlich sind.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert in Zeichen für Maskengröße ein.


 REP-0518:  Gültige Optionen sind 'Datenbank', 'Datei' oder 'Datei/Datenbank'.

Ursache:	Die Einstellung, die Sie für Objektzugriff angegeben haben, entspricht keiner der drei gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Option aus der Werteliste aus.


 REP-0519:  Gültige Optionen sind 'Einfügen' oder 'Ersetzen'.

Ursache:	Für den Standard-Textbearbeitungsmodus haben Sie keine der beiden gültigen Auswahlen eingegeben.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Option aus der Werteliste.


 REP-0520:  Der Wert für Gruppen- oder Rahmeneinrückung muß zwischen 0 und 4 liegen.

Ursache:	Der Wert, den Sie für Gruppen-/Rahmeneinrückung eingegeben haben, liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 4 ein.


 REP-0521:  '<Name>' ist kein gültiger Name.

Ursache:	Sie haben Benennungsregeln verletzt und dem Objekt einen ungültigen Namen (wie dargestellt) gegeben.
Maßnahme:	Suchen Sie unter den Benennungsregeln für den erstellten Objekttyp, und prüfen Sie, ob der Name den Regeln entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Benennungsregeln.


 REP-0522:  Sie können kein Standardlayout erstellen, da dieser Bericht keine Gruppen enthält.

Ursache:	Sie haben Werkzeuge [image] Standardlayout ausgewählt oder einen Bereich mit dem Werkzeug Standardlayout im Layoutmodell-Editor gezeichnet, bevor Sie Gruppen für den Bericht erstellt haben. Gruppen sind erforderlich, um ein Standardlayout zu erstellen.
Maßnahme:	Erstellen Sie eine oder mehrere Abfragen, damit Report Builder automatisch eine Gruppe erstellen kann, und wiederholen Sie dann den Versuch.


 REP-0523:  Ungültiger Standard-Layoutstil. Siehe Werteliste.

Ursache:	Sie haben einen Wert für Standard-Layoutstil eingegeben, bei dem es sich nicht um eine der gültigen Optionen handelt.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Layoutstil aus der Werteliste aus.


 REP-0524:  Ungültige Druckrichtung. Siehe Werteliste.

Ursache:	Sie haben einen Wiederholungswert angegeben, bei dem es sich nicht um eine der gültigen Optionen handelt.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert für Wiederholen aus der Werteliste.


 REP-0525:  Gültige Optionen sind 'Screen', 'File', 'Printer', 'Mail' oder 'Sysout'.

Ursache:	Sie haben einen Zieltyp für den Systemparameter DESTYPE eingegeben, bei dem es sich nicht um eine der gültigen Optionen handelt. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben einen ungültigen Wert für Zieltyp in der LaufzeitParametermaske eingegeben.
	Fall 2:	Sie haben einen ungültigen Ausgangswert in der Parameter-Attributpalette für DESTYPE eingegeben.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Geben Sie einen der gültigen Werte Screen, File, Printer, Mail oder Sysout ein.
	Bei Fall 2:	Wählen Sie einen Wert für Ausgangswert aus der Werteliste aus.


 REP-0526:  Der eingegebene Ausgangswert ist größer als die Parameterlänge.

Ursache:	Sie haben einen Wert eingegeben, der zu lang für den Parameter in der ParameterAttributpalette ist. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben einen Wert für Ausgangswert eingegeben, der verglichen mit der Angabe für die Breite des Parameters zu groß ist.
	Fall 2:	Sie haben einen Wert für Breite eingegeben, der zu klein zur Aufnahme der Werte ist, die Sie für den Parameter eingeben möchten.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Geben Sie den Ausgangswert erneut ein, wobei dieser nicht breiter als die Angabe bei Breite sein darf.
	Bei Fall 2:	Löschen Sie den eingegebenen Ausgangswert. Vergrößern Sie die Breiten-Einstellung für den Parameter so, daß der angegebene Ausgangswert aufgenommen werden kann. Geben Sie den Ausgangswert erneut ein.


 REP-0527:  Sie können einen Systemparameter nicht löschen.

Ursache:	Sie haben versucht, einen vordefinierten Parameter aus der Parameter-Attributpalette zu löschen.
Maßnahme:	Report Builder läßt nicht zu, daß Sie einen Systemparameter löschen. Sie können die Anzeige des Parameters in der Laufzeit-Parametermaske mit dem Dialogfeld Standard-Parametermaske oder dem Parametermasken-Editor unterdrücken. Weitere Informationen finden Sie unter Parametermasken-Editor.


 REP-0528:  Gültige Optionen sind 'Zeichen', 'Zahl' oder 'Datum'.

Ursache:	Der Datentyp, den Sie unter Datentyp für den Parameter eingegeben haben, war keiner der gültigen Datentypen.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Datentyp aus der Werteliste.


 REP-0529:  Gültige Optionen sind 'Box', 'Grafik', 'Linie' oder 'Text'.

Ursache:	Der Wert, den Sie unter Typ für den Boilerplate eingegeben haben, war keiner der gültigen Werte.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert für Typ aus der Werteliste.


 REP-0530:  Die Datei ist zu lang. Sie wird entsprechend abgeschnitten.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Datei in ein Feld zu importieren, dessen maximale Breite kleiner ist als die Größe der Datei. Report Builder hat nur den Teil der Datei importiert, der in das Feld paßt.
Maßnahme:	Wenn Sie die ganze Datei importieren wollen, vergrößern Sie das Feld.


 REP-0531:  Ungültiger Objekttyp. Siehe Werteliste.

Ursache:	Sie haben im Dialogfeld Zu Objekt navigieren einen ungültigen Wert für Objekttyp eingegeben.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste.


 REP-0532:  Es gibt kein gleichnamiges Objekt dieses Typs.

Ursache:	Der Wert, den Sie in das Feld Objektname im Dialogfeld Zu Objekt navigieren eingegeben haben, entspricht keinem Objekt des angegebenen Typs in dem Bericht.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie den Namen richtig angegeben haben und ob das Objekt im aktuellen Bericht enthalten ist.


 REP-0533:  Sie können Daten nur in ein Texteingabefeld importieren.

Ursache:	Sieh haben Bearbeiten [image] Importieren in einem Feld ausgewählt, bei dem es sich nicht um ein Texteingabefeld handelt (z.B. ein Feld, das nur eine Zahl zuläßt).
Maßnahme:	Wenn Sie Daten importieren wollen, gehen Sie zu einem Texteingabefeld.


 REP-0534:  Sie können Daten nur aus einem Texteingabefeld exportieren.

Ursache:	Sie haben Bearbeiten [image] Exportieren in einem Feld ausgewählt, bei dem es sich nicht um ein Texteingabefeld handelt (z.B. ein Feld, bei dem nur eine Zahl zulässig ist).
Maßnahme:	Wenn Sie Daten exportieren wollen, gehen Sie zu einem Texteingabefeld.


 REP-0535:  Die Datenbank enthält kein Objekt namens '<Objektname>'.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Vorgang mit einem Dokument durchzuführen, das in der Datenbank gespeichert ist, Report Builder konnte das Objekt jedoch nicht finden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie den Namen richtig angegeben haben und bei der Datenbank angemeldet sind, in der das Objekt gespeichert ist.


 REP-0536:  Sie können kein Objekt in der Datenbank löschen, dessen Eigentümer Sie nicht sind.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Objekt zu löschen, das Ihnen nicht gehört. Um ein Objekt zu löschen, müssen Sie der Objekteigentümer sein.
Maßnahme:	Wenn möglich, muß der Eigentümer das Objekt löschen.


 REP-0537:  Sie können kein Objekt in der Datenbank umbenennen, dessen Eigentümer Sie nicht sind.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Objekt umzubenennen, das Ihnen nicht gehört. Um das Objekt umzubenennen, müssen Sie der Objekteigentümer sein.
Maßnahme:	Der Objekteigentümer soll das Objekt, wenn möglich, umbenennen.


 REP-0538:  Die Datenbank enthält bereits ein Objekt namens '<Objektname>'.

Ursache:	Der Name, den Sie für das Objekt eingegeben haben, wird schon für ein bestehendes Objekt benutzt.
Maßnahme:	Geben Sie dem Objekt einen anderen Namen, um einen Konflikt zu vermeiden, oder löschen Sie das bestehende Objekt.


 REP-0539:  Die Standard-Parametermaske paßte nicht auf <Zahl> Seiten.

Ursache:	Die Standard-Parametermaske ist zu groß für die angegebene Anzahl von Seiten.
Maßnahme:	Wählen Sie Werkzeuge [image] Standard-Parametermaske aus. Geben Sie eine größere Anzahl von Seiten zur Aufnahme der Parametermaske an.


 REP-0540:  Die Seitengröße ist für die Standard-Parametermaske zu klein.

Ursache:	Die aktuellen Einstellungen für die Maskenbreite und Maskenhöhe sind zu klein für die Standard-Parametermaske.
Maßnahme:	Vergrößern Sie die Seiten der Parametermaske in der Bericht-Attributpalette, indem Sie die Einstellungen für Maskenbreite und Maskenhöhe ändern. Alternativ können Sie die Parametermaske zur Standardmaske machen, indem Sie Werkzeuge [image] Standard-Parametermaske auswählen und die Größe im Parametermasken-Editor verringern.


 REP-0541:  Die Quelle muß ein Bericht sein.

Ursache:	Bei RWRUN60, RWCON60 oder Datei [image] Konvertieren haben Sie eine andere Quelle als einen Bericht angegeben. Diese Vorgänge setzen alle einen Bericht als Quelle voraus.
Maßnahme:	Geben Sie einen Bericht als Quelle für den Vorgang an.


 REP-0542:  Es wurden keine Datumsmasken als Voreinstellungen angegeben.

Ursache:	In der Parameter- oder Feld-Attributpalette eines Parameters/Feldes vom Typ Datum haben Sie die Schaltfläche Auflisten für Eingabemaske oder Formatmaske ausgewählt, in der Liste Datumsmaske im Register Voreinstellungen des Dialogfelds Voreinstellungen sind jedoch keine Masken angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie manuell eine Datums-Formatmaske ein, oder gehen Sie in das Register Voreinstellungen des Dialogfelds Voreinstellungen, und geben Sie einige Datums-Formatmasken in die Liste Datumsmaske ein.


 REP-0543:  Es wurden keine Zahlenmasken als Voreinstellungen angegeben.

Ursache:	In der Parameter- oder Feld-Attributpalette eines Parameters/Feldes vom Typ Zahl haben Sie die Schaltfläche Auflisten für Eingabemaske oder Formatmaske ausgewählt, in der Liste Zahlenmaske des Registers Voreinstellungen im Dialogfeld Voreinstellungen sind jedoch keine Masken angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie manuell eine Zahlen-Formatmaske ein, oder gehen Sie zu dem Register Voreinstellungen im Dialogfeld Voreinstellungen, und geben Sie einige Zahlen-Formatmasken in die Liste Zahlenmaske ein.


 REP-0544:  Das Online-Hilfesystem ist nicht verfügbar.

Ursache:	Sie haben ?Hilfesystem öffnen ausgewählt, das Hilfesystem wurde jedoch nicht gefunden. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß keine Hilfedateien gefunden wurden. Möglicherweise liegt auch ein Fehler im Hilfesystem vor.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Hilfedateien und das Hilfesystem richtig installiert sind. Wenn dies der Fall ist und der Fehler dennoch wieder auftritt, müssen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen.


 REP-0545:  Die Zahl muß größer als 0 sein.

Ursache:	Sie haben null für die Seitenbreite, Seitenhöhe oder Logische Seitengröße in der Bericht-Attributpalette angegeben. Sie müssen eine Zahl größer als null eingeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl größer als null für Seitenbreite, Seitenhöhe oder Logische Seitengröße an.


 REP-0546:  Ungültige Parametereingabe.

Ursache:	In der Laufzeit-Parametermaske haben Sie einen ungültigen Wert für einen Parameter eingegeben. So haben Sie z.B. ein oder mehrere Zeichen als Wert eines Parameters vom Datentyp Zahl eingegeben.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Vorgang, und geben Sie einen gültigen Wert für den Parameter ein.


 REP-0548:  Problem beim Initialisieren von Oracle Toolkit.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0549:  Im Stapelmodus muß das Ziel 'File', 'Printer', 'Mail' oder 'Sysout' sein.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht im Hintergrund auszuführen (d.h. BATCH=YES), haben jedoch einen DESTYPE angegeben, der für die Ausführung im Hintergrund ungültig ist.
Maßnahme:	Ändern Sie DESTYPE in File, Printer, Mail oder Sysout, oder führen Sie den Bericht nicht mit BATCH=YES aus.


 REP-0550:  Übergeordnete Gruppe ist ungültig.

Ursache:	Der eingegebene Name kennzeichnet keine gültige übergeordnete Gruppe in dem Bericht, den Sie gerade definieren.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Gruppe aus der Werteliste aus.


 REP-0551:  Übergeordnete Spalte ist ungültig.

Ursache:	Der eingegebene Name kennzeichnet keine gültige übergeordnete Spalte in dem Bericht, den Sie gerade definieren. Die angegebene Spalte ist in der übergeordneten Gruppe nicht vorhanden.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Spalte aus der Werteliste. Wenn die gewünschte Spalte nicht angezeigt wird, fügen Sie sie zu der SELECT-Anweisung der übergeordneten Abfrage der Gruppe hinzu, die unter Übergeordnete Gruppe angegeben wird.


 REP-0552:  Untergeordnete Spalte ist ungültig.

Ursache:	Der eingegebene Name kennzeichnet keine gültige untergeordnete Spalte in dem Bericht, den Sie gerade definieren. Die angegebene Spalte ist in der Abfrage nicht vorhanden.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Spalte aus der Werteliste. Wenn die gewünschte Spalte nicht angezeigt wird, fügen Sie sie zu der SELECT-Anweisung der Abfrage hinzu.


 REP-0553:  Ungültige Bedingung.

Ursache:	Die Bedingung, die Sie für die Abfrage eingegeben haben, gehört nicht zu den gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste für Bedingung.


 REP-0554:  Gültige Optionen sind 'WHERE', 'HAVING' oder 'START WITH'.

Ursache:	Der Wert, den Sie in die SQL-Klausel eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste für SQL-Klausel.


 REP-0555:  Warnung: 'START WITH' ist ORACLE-spezifische SQL-Syntax. Bericht wird nur mit ORACLE-Datenbanken laufen.

Ursache:	Die START WITH-Klausel ist nur bei der ORACLE-Datenbank verfügbar. Wenn Sie bei keiner Datenbank angemeldet sind oder wenn Sie bei einer fremden Datenbank angemeldet sind, wird diese Warnung ausgegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie den Bericht mit einer ORACLE-Datenbank ausführen, oder entfernen Sie die START WITH-Klausel, bevor Sie sie mit einer fremden Datenbank ausführen.


 REP-0556:  Keine Datenlinks erstellt. Kein Fremdschlüssel in untergeordneter Abfrage. '<Abfragename>' bezieht sich auf Primärschlüssel in übergeordneter Abfrage '<Abfragename>'.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Abfrage-zu-Abfrage-Link zu erstellen, in der untergeordneten Abfrage ist jedoch kein Fremdschlüssel vorhanden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Tabellen, die referenziert werden, in Ihrer lokalen Datenbank stehen, und ob auf sie zugegriffen werden kann. Wenn ja, fügen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Spalten-Integritätsregeln hinzu.


 REP-0558:  Hinweis: Die Abfrage '<Abfragename>' hat den lexikalischen Parameter '<Parametername>' erstellt.

Ursache:	Die angegebene Abfrage referenziert einen lexikalischen Parameter, der nicht vorhanden war.
Maßnahme:	Keine. Report Builder hat den erforderlichen lexikalischen Parameter schon erstellt.


 REP-0559:  Hinweis: Die Abfrage '<Abfragename>' hat den Bindeparameter '<Parametername>' erstellt.

Ursache:	Die angegebene Abfrage referenziert einen Bindeparameter, der nicht vorhanden war.
Maßnahme:	Keine. Report Builder hat den erforderlichen Bindeparameter schon erstellt.


 REP-0560:  Ungültige Gruppe.

Ursache:	Der Gruppenname, den Sie in Gruppe eingegeben haben, stellt keine gültige Gruppe für die Spalte dar. Die angegebene Gruppe ist nicht vorhanden oder kann nicht Eigentümer der Spalte sein.
Maßnahme:	Erstellen oder ändern Sie die Gruppe so, daß sie Eigentümer der Spalte sein kann. Eine Datenbankspalte muß der Gruppe gehören, die mit der Abfrage verknüpft ist, die sie auswählt. Eine Summen- oder Formelspalte muß einer Gruppe gehören, die unter der bzw. den Gruppen liegt, die Eigentümer der Spalten sind, die in der Gruppenhierarchie summiert werden (d.h. die Reihenfolge der Gruppen so, wie sie im Datenmodell-Editor angezeigt werden).


 REP-0561:  Gültige Optionen sind 'Formel', 'Summe' oder 'Platzhalter'.

Ursache:	Der Wert, den Sie unter Typ für die Spalte eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste für den Typ der Spalte aus.


 REP-0562:  Ungültiger Datentyp für Spalte. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie in Datentyp eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste für Datentyp aus.


 REP-0563:  Gültige Optionen sind 'Aufsteigend', 'Absteigend' und auch keine Angabe.

Ursache:	Der Wert, den Sie in Datentyp eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste für Datentyp.


 REP-0564:  Ungültiger Dateityp.

Ursache:	Der Wert, den Sie für den Dateityp in das Feld Aus Datei lesen eingegeben haben, ist ungültig. Entweder haben Sie den Wert falsch geschrieben, oder der eingegebene Wert ist nicht vorhanden.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Dateityp aus der Werteliste für Aus Datei lesen.


 REP-0565:  Ungültige Funktion. Siehe Werteliste.

Ursache:	Die Funktion, die Sie für Funktion eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine der Funktionen aus der Werteliste aus.


 REP-0566:  Sie dürfen keine Datenbankspalte löschen.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Spalte vom Typ Datenbank zu löschen.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Spalte aus der SELECT-Liste der Abfrage, mit der sie ausgewählt wird, und die Spalte wird automatisch gelöscht.


 REP-0567:  Ungültige Summenquelle. Siehe Werteliste.

Ursache:	Die Spalte, die Sie unter Quelle für die Summe angegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Spalte ist nicht vorhanden.
	Fall 2:	Der Datentyp der Quelle ist Character oder Date. Sie können keine numerischen Funktionen (wie z.B. Prozent, Summe oder Mittelwert) verwenden, wenn der Datentyp nicht Number ist.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Wählen Sie eine Spalte aus der Werteliste für die Funktion.
	Bei Fall 2:	Geben Sie den Namen einer anderen Spalte in Quelle ein, die den Datentyp Number hat.


 REP-0568:  Wert für 'Wenn Null' ist ungültig.

Ursache:	Der Wert für 'Wenn Null' in der Spalten-Attributpalette ist für diese Spalte ungültig. Wenn der Datentyp der Spalte z.B. Number ist und Sie eine Zeichenfolge in 'Wenn Null' eingeben, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Wert für 'Wenn Null' ein.


 REP-0580:  Ungültiger Filtertyp. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für Typ unter Filter eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie einen der Filtertypen aus der Werteliste aus.


 REP-0581:  Dies ist die einzige Gruppe der Abfrage '<Abfragename>' und darf somit nicht gelöscht werden.

Ursache:	Die Gruppe, die Sie löschen wollten, ist die einzige Gruppe der Abfrage. Jede Abfrage muß mindestens eine Gruppe enthalten.
Maßnahme:	Wenn Sie die Gruppe löschen wollen, löschen Sie die Abfrage der Gruppe.


 REP-0582:  Sie können eine Gruppe nicht an eine Stelle außerhalb ihrer Abfrage verschieben.

Ursache:	Sie können eine Gruppe nicht zwischen Abfragen verschieben. Gruppen können nur innerhalb der Gruppenserie verschoben werden, die zur selben Abfrage gehört.
Maßnahme:	Sie können gegebenenfalls eine Gruppe erstellen, die der Gruppe entspricht, die Sie unter die andere Abfrage verschieben wollten.


 REP-0583:  Ungültige SQL SELECT-Anweisung.

Ursache:	Die eingegebene SQL SELECT-Anweisung ist nicht gültig.
Maßnahme:	Prüfen Sie die SELECT-Anweisung auf Fehler, und beheben Sie diese. Weitere Informationen finden Sie im ORACLE8 Server SQL Language Reference Manual.


 REP-0584:  Lexikalische Parameter sind in externen Abfragen nicht erlaubt.

Ursache:	Sie haben eine lexikalische Referenz in der externen Abfrage vorgenommen. Lexikalische Referenzen aus externen Abfragen sind nicht zulässig.
Maßnahme:	Löschen Sie die Referenz insgesamt, oder ändern Sie sie gegebenenfalls in eine Bindereferenz.


 REP-0585:  Übergeordnete Gruppe <Gruppenname> für untergeordnete Abfrage <Abfragename> ist nicht vorhanden.

Ursache:	Sie haben eine Abfrage gelöscht, ohne Referenzen zu den zugehörigen Gruppen in Datenlinks zu löschen. Dies geschieht im allgemeinen, wenn Sie eine Abfrage gelöscht haben, ohne die zugehörigen Objekte kaskadierend zu löschen.
Maßnahme:	Aktualisieren Sie den Datenlink in der untergeordneten Abfrage.


 REP-0586:  Durch Hinzufügen dieses Datenlinks entsteht ein Zyklus.

Ursache:	Die Gruppe, die Sie als übergeordnete Gruppe für den Datenlink angegeben haben, kann nicht als übergeordnete Gruppe ausgewählt werden, da sie direkt oder indirekt eine untergeordnete Gruppe der Abfrage ist, mit der Sie sie verknüpfen.
Maßnahme:	Wenn möglich, verschieben Sie die Gruppe so, daß sie keine untergeordnete Gruppe der Abfrage ist, und somit als übergeordnete Gruppe verwendet werden kann. Eine andere Maßnahme kann nicht ergriffen werden.


 REP-0587:  Ungültige PL/SQL-Gruppenfilterbedingung.

Ursache:	Sie haben Bedingung für Filtertyp ausgewählt, haben jedoch keine PL/SQL-Bedingung eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie die PL/SQL-Bedingung ein, oder ändern Sie den Filtertyp. Weitere Informationen über die Benutzung von PL/SQL in Report Builder finden Sie unter PL/SQL-Schnittstelle. Weitere Informationen über PL/SQL finden Sie im PL/SQL User's Guide and Reference.


 REP-0588:  Ungültige PL/SQL-Spaltenformel.

Ursache:	Sie haben Formel als Spaltentyp ausgewählt, haben jedoch nicht PL/SQL für die Formel eingegeben.
Maßnahme:	Erstellen Sie eine Formel, oder ändern Sie den Spaltentyp. Weitere Informationen über die Benutzung von PL/SQL in Report Builder finden Sie unter PL/SQL-Schnittstelle. Weitere Informationen über PL/SQL finden Sie im PL/SQL User's Guide and Reference.


REP-0590:  Es ist/sind nur <Zahl> Seite(n) formatiert. Die letzte Seite wird angezeigt.

Ursache:	Sie haben in der Vorschau versucht, zu einer Seitennummer zu gehen, die größer ist, als die Gesamtanzahl von formatierten Seiten, d.h. Sie wollten zu einer Seite gehen, die nicht vorhanden ist.
Maßnahme:	Keine. Sie können keinen Bildlauf von der letzten Seite des Berichts nach unten vornehmen.


 REP-0591:  Sie sind bereits auf der ersten Seite.

Ursache:	Sie haben in der Vorschau Erste ausgewählt, während Sie schon auf der ersten Seite des Berichts sind.
Maßnahme:	Keine. Sie können von der ersten Seite des Berichts keinen Bildlauf nach oben vornehmen.


 REP-0592:  Sie sind bereits auf der letzten Seite.

Ursache:	Sie haben in der Vorschau Letzte ausgewählt, während Sie schon auf der letzten Seite des Berichts sind.
Maßnahme:	Keine. Sie können von der letzten Seite des Berichts keinen Bildlauf nach unten vornehmen.


 REP-0593:  Die aktuelle Seite ist Seite <Seitennummer>.

Ursache:	Sie haben in der Vorschau die Seitennummer der aktuellen Seite eingegeben und Gehe zu ausgewählt.
Maßnahme:	Wenn Sie zu einer anderen Seite gehen wollten, geben Sie eine andere Seitennummer ein, und wählen Sie Gehe zu.


 REP-0594:  Es wurde keine Berichtausgabe generiert.

Ursache:	Der ausgeführte Bericht hat keine Ausgabe generiert.
Maßnahme:	Prüfen Sie die begleitenden Meldungen auf Fehler im Datenmodell und Layout. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen.


 REP-0595:  Berichtdefinition wurde geändert. Bericht wird neu ausgeführt.

Ursache:	Sie haben einen Bericht ausgeführt, und während die Ausgabe noch in der Vorschau war, haben Sie die Berichtdefinition geändert. Wenn Sie zur Vorschau zurückkehren, ohne den Bericht erneut auszuführen, wird die Berichtausgabe nicht entsprechend den letzten Änderungen aktualisiert, und der Bericht muß deshalb erneut ausgeführt werden.
Maßnahme:	Schließen Sie die Vorschau, und führen Sie den Bericht erneut aus.


 REP-0596:  Die Zahl darf nicht größer als <Zahl> und nicht kleiner als 1 sein.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Wert für Seitennummer in der Feld-Attributpalette für ein Parametermasken-Feld eingegeben. Wahrscheinlich haben Sie null, eine negative Zahl oder eine Zahl eingegeben, die größer ist als der größte zulässige Wert.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl innerhalb des in der Meldung angegebenen Bereichs ein.


 REP-0597:  Dieser Vorgang ist ungültig, da er eines oder mehrere Objekte außerhalb der Begrenzung verschiebt.

Ursache:	Sie haben versucht, Editorobjekte so zu verschieben, daß sie nicht mehr auf dem Bildschirm sichtbar sind.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Vorgang, wobei die Objekte nicht vom Bildschirm verschoben werden dürfen.


 REP-0598:  Sie haben den Ankerendpunkt aus der Objektbegrenzung bewegt. Bitte Versuch wiederholen.

Ursache:	Beim Verschieben eines Ankers haben Sie den Endpunkt aus der Objektbegrenzung bewegt, die mit dem Anker verankert wird.
Maßnahme:	Verschieben Sie den Anker so, daß der Endpunkt weiter in der Objektbegrenzung liegt.


 REP-0599:  Dieser Boilerplate kann nicht bearbeitet werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den Text eines Boilerplate-Objekts einer Link-Datei zu bearbeiten, während dieses Objekt im Layoutmodell-Editor angezeigt wurde.
Maßnahme:	Wenn Sie den Text eines Boilerplate-Objekts einer Link-Datei bearbeiten möchten, beenden Sie den Bericht, und bearbeiten Sie die Datei mit dem Boilerplate-Text mit einem Texteditor.


 REP-0600:  Für dieses Feld gibt es keine Werteliste.

Ursache:	Sie haben versucht, auf eine Werteliste für das aktuelle Feld zuzugreifen, während keine Werteliste vorhanden ist.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-0601:  Die Werteliste für dieses Feld ist leer.

Ursache:	Sie haben versucht, Werte aus einer leeren Werteliste auszuwählen. Damit einige Wertelisten Werte enthalten, muß zuerst ein anderer Teil Ihres Berichts generiert werden. Wenn eine Werteliste z.B. nur aus Spaltennamen besteht und Sie Ihr Datenmodell noch nicht abgeschlossen haben, wird möglicherweise diese Fehlermeldung angezeigt.
Maßnahme:	Wenn Sie den Bericht vollständig generieren, sollte dieses Problem behoben sein. Wenn der Fehler erneut auftritt, nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen.


 REP-0602:  Zugriffsbereite Tabellen können nicht abgefragt werden.

Ursache:	Die Dictionary-Ansicht der zugriffsbereiten Tabellen ist nicht vorhanden bzw. nicht verfügbar.
Maßnahme:	Fragen Sie den DBA.


 REP-0603:  Tabelle '<Tabellenname>' kann nicht beschrieben werden.

Ursache:	Die Dictionary-nsicht der zugriffsbereiten Tabellen ist nicht vorhanden bzw. nicht verfügbar.
Maßnahme:	Fragen Sie den DBA.


 REP-0604:  SELECT-Anweisung kann nicht erstellt werden - es wurden keine Werte ausgewählt.

Ursache:	Sie haben das Dialogfeld Tabellen-und Spaltennamen akzeptiert, ohne Werte ausgewählt zu haben, mit denen die SELECT-nweisung erzeugt werden kann. Wenn Sie die Optionsschaltflächen Spalten oder Tabelle auswählen, beim Akzeptieren des Dialogfeldes jedoch keine Spalten oder Tabellen ausgewählt sind, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Tabelle und gegebenenfalls Spalten aus, oder wählen Sie die Schaltfläche zur Auswahl von Spalten aus der Tabelle, und akzeptieren Sie dann das Dialogfeld. Um das Dialogfeld zu beenden, ohne eine SELECT-Anweisung zu erzeugen, wählen Sie die Schaltfläche Schließen.


 REP-0606:  Linkdatei '<Dateiname>' kann nicht gelesen werden. Linkdatei-Format prüfen.

Ursache:	Die Datei, die Sie im Feld Linkdatei der Boilerplate-ttributpalette angegeben haben, kann nicht gefunden werden, oder das Format entspricht nicht dem Format, das im Feldformat angegeben wurde.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie den Namen der Datei richtig angegeben haben und ob der Wert, den Sie in das Feld Format eingegeben haben, dem Format der Datei entspricht.


 REP-0607:  Die Nur-Ausführungsdatei '<Dateiname>' darf nicht geöffnet werden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine ausführbare Datei (mit der Dateinamenerweiterung .rep) zu öffnen. Ausführbare Dateien können nicht geöffnet, sondern nur ausgeführt werden.
Maßnahme:	Öffnen Sie die Berichtdefinition, die mit der Datei .rep verknüpft ist. Sie muß die Dateinamenerweiterung .rdf haben.


 REP-0608:  Ungültiger Quelltyp. Siehe Werteliste.

Ursache:	Sie haben Datei-->Konvertieren... ausgewählt, und der angegebene Quelltyp ist nicht gültig.
Maßnahme:	Wählen Sie den Quelltyp aus der Werteliste aus.


 REP-0609:  Ungültiger Zieltyp. Siehe Werteliste.

Ursache:	Sie haben Datei-->Konvertieren... ausgewählt, und der Zieltyp ist nicht gültig.
Maßnahme:	Wählen Sie den Zieltyp aus der Werteliste aus.


 REP-0610:  Fehler bei dem Versuch, den Bildschirm zu drucken. Stellen Sie sicher, daß Zugriff auf Protokolldatei '<Dateiname>' möglich ist.

Ursache:	Report Builder hat versucht, den Bildschirminhalt in die Datei printdef.dat zu schreiben, konnte die Datei jedoch nicht finden.
Maßnahme:	Im Installationshandbuch finden Sie deen richtigen Pfad für printdef.dat.


 REP-0611:  Gültige Optionen sind 'Screen', 'File', 'Printer' oder 'Mail'.

Ursache:	In der Laufzeit-Parametermaske haben Sie für Zieltyp einen ungültigen Wert angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie für Zieltyp den Wert Screen, File, Printer oder Mail an.


 REP-0612:  Ungültige Datumsmaske.

Ursache:	Die Datumsmaske, die Sie eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Datumsmasken.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie die Maske richtig eingegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formatmaske.


 REP-0613:  Der Wert stimmt nicht mit Maske '<Maskenfolge>' überein.

Ursache:	Die Maske, die Sie bei Formatmaske eingegeben haben, ist keine gültige Maske. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Zeichenfolge, die Sie als Maske eingegeben haben, enthielt ungültige Zeichen.
	Fall 2:	Sie haben eine Zahlen-Formatmaske für ein Feld mit dem Datentyp Character eingegeben.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus. Weitere Informationen finden Sie unter Formatmaske.
	Bei Fall 2:	Ändern Sie den Datentyp des Feldes, wenn möglich, in Number. Wenn das Feld den Datentyp Character haben muß und nicht geändert werden kann, können Sie keine Formatmaske für das Feld verwenden.


 REP-0614:  Es ist kein Fenster für den Suchen- und Ersetzen-Vorgang aktiv.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Suchen- und Ersetzen-Vorgang mit dem Dialogfeld Suchen und Ersetzen durchzuführen, der Cursor war jedoch nicht in einem aktiven Report Builder-Fenster positioniert.
Maßnahme:	Setzen Sie den Cursor in ein Texteingabefeld, bevor Sie einen Suchen-/Ersetzen-Vorgang durchführen.


 REP-0615:  Suchen und Ersetzen kann nur mit einem Texteingabefeld durchgeführt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Suchen- und Ersetzen-Vorgang mit dem Dialogfeld Suchen und Ersetzen durchzuführen, der Cursor stand jedoch nicht in einem Texteingabefeld. Suchen- und Ersetzen-Vorgänge sind nur in Texteingabefeldern gültig.
Maßnahme:	Setzen Sie den Cursor in ein Eingabefeld, bevor Sie einen Suchen- und Ersetzen-Vorgang durchführen.


 REP-0616:  Sie können keinen Text in einem nicht bearbeitbaren Bereich ersetzen.

Ursache:	Sie haben mit dem Dialogfeld Suchen und Ersetzen versucht, Text in einem Feld zu ersetzen, auf das nicht zugegriffen werden kann.
Maßnahme:	Sie können Text nur in editierbaren Bereichen ersetzen.


 REP-0617:  Warnung: Laufzeit-Parametermaske ist bereits geöffnet. Bitte erst schließen.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszuführen, während die Laufzeit-Parametermaske schon geöffnet war.
Maßnahme:	Schließen Sie die gerade geöffnete Laufzeit-Parametermaske, und wiederholen Sie den Versuch.


 REP-0619:  Vor der Ausführung muß ein Layout erstellt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den Bericht ohne Layout auszuführen. Der Bericht wäre leer.
Maßnahme:	Erstellen Sie ein Layout, und führen Sie den Bericht dann erneut aus.


 REP-0621:  Ungültige Vertikale Elastizität. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für die Vertikale Elastizität des Objekts eingegeben haben, entspricht keinem der gültigen Werte.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0622:  Ungültige Horizontale Elastizität. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für die Horizontale Elastizität des Objekts eingegeben haben, entspricht keinem der gültigen Werte.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0623:  Ungültiger Druckbedingungstyp. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für den Typ der Druckbedingung eingegeben haben, entspricht keinem der gültigen Werte.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0624:  Ungültiges Druckbedingungsobjekt. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für das Objekt der Druckbedingung eingegeben haben, entspricht keinem der gültigen Werte.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0625:  Ungültige Textausrichtung. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für die Ausrichtung eingegeben haben, entspricht keinem der gültigen Werte. Der Wert ist aufgrund des Datentyps des Objekts nicht gültig. Linksbündig, Zentriert und Rechtsbündig sind nur bei Feldern vom Typ Character zulässig.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0626:  Sie müssen die Position des Objekts angeben.

Ursache:	Sie haben eine x- oder y-Koordinate eingegeben, die nicht im gültigen Koordinatenbereich liegt. Als Koordinaten dürfen keine negativen Zahlen angegeben werden.
Maßnahme:	Geben Sie eine Koordinate im gültigen Bereich ein.


 REP-0627:  Die Objekthöhe bzw. -breite muß eine positive Ganzzahl sein.

Ursache:	Der Wert, den Sie für Breite oder Höhe eingegeben haben, war keine positive Ganzzahl.
Maßnahme:	Geben Sie eine positive Ganzzahl ein.


 REP-0630:  Wert muß zwischen <Zahl1> und <Zahl2> liegen.

Ursache:	Die eingegebene Zahl ist zu groß oder zu klein.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl an, die innerhalb des in der Meldung angegebenen Bereichs liegt.


 REP-0631:  Zeichenkette darf nicht länger sein als <Zahl> Zeichen.

Ursache:	Die eingegebene Zeichenfolge ist zu lang.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zeichenfolge ein, die kleiner ist als die in der Meldung angegebene Anzahl von Zeichen.


 REP-0632:  Wert ist bereits in der Liste vorhanden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Objekt zu einer Liste hinzuzufügen, das Objekt wurde jedoch schon vorher zu der Liste hinzugefügt. Wenn Sie z.B. versucht haben, lib1 zu der Liste mit zugeordneten PL/SQL-Bibliotheken des Berichts hinzuzufügen und lib1 schon in der Liste mit zugeordneten PL/SQL-Bibliotheken steht, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.
Maßnahme:	Nachdem ein Objekt zu einer Liste hinzugefügt wurde, müssen Sie es nicht erneut hinzufügen.


 REP-0633:  Es wurde kein Wert angegeben.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Listenvorgang mit einem Objekt durchzuführen, haben jedoch kein Objekt angegeben. Wenn Sie z.B. versucht haben, eine PL/SQL-Bibliothek zu der Liste mit zugeordneten PL/SQL-Bibliotheken des Berichts hinzuzufügen, das Feld PL/SQL-Bibliothek in dem Dialogfeld Zugeordnete PL/SQL-Bibliotheken leer gelassen und die Schaltfläche Hinzufügen ausgewählt haben, wird diese Fehlermeldung angezeigt.
Maßnahme:	Geben Sie das hinzuzufügende Objekt in dem entsprechenden Feld an, bevor Sie eine Schaltfläche auswählen.


 REP-0634:  Zielname muß kürzer als <Zahl> Zeichen sein.

Ursache:	Sie haben ein Ziel (wahrscheinlich einen Dateinamen) angegeben, der zu lang ist. Zielnamen müssen kürzer sein.
Maßnahme:	Geben Sie den Dateinamen erneut mit einer gültigen Länge ein.


 REP-0635:  Wert ist nicht in der Liste vorhanden.

Ursache:	Sie haben einen Wert angegeben, der nicht in der Liste mit gültigen Auswahlen steht. Möglicherweise haben Sie den Wert eingegeben und nicht aus der Werteliste ausgewählt.
Maßnahme:	Geben Sie eine der gültigen Auswahlen in der Liste an. Wenn möglich, verwenden Sie die Werteliste, damit die Auswahl gültig ist.


 REP-0636:  <Attributname> darf nicht länger als <Zahl> Zeichen sein. Wird abgeschnitten.

Ursache:	Sie haben eine Zeichenfolge angegeben, die länger ist als zulässig. Sie wird abgeschnitten.
Maßnahme:	Geben Sie eine kürzere Zeichenfolge an.


 REP-0637:  <Attributname> darf nicht länger als <Zahl> Zeichen sein. Bitte erneut eingeben.

Ursache:	Sie haben einen Dateinamen eingegeben, der länger ist als zulässig.
Maßnahme:	Geben Sie einen kürzeren Dateinamen an.


 REP-0640:  Ungültige Feldquelle. Siehe Werteliste.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Wert für die Feldquelle eingegeben.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0650:  Ungültige Quellgruppe. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Gruppenname, den Sie unter Quelle für den Wiederholungsrahmen angegeben haben, ist nicht gültig.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0651:  Ungültige Druckrichtung. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für die Druckrichtung eingegeben haben, entspricht keinem der gültigen Werte (Horizontal, Horizontal/Vertikal, Vertikal, Vertikal/Horizontal und Matrixzelle).
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Werteliste aus.


 REP-0652:  Ungültiger vertikaler Abstand.

Ursache:	Sie haben keine Zahl für das Feld Vertikaler Abstand eingegeben und haben versucht, das Feld zu verlassen oder die Attributpalette Wiederholungsrahmen zu akzeptieren.
Maßnahme:	Geben Sie null oder eine positive Ganzzahl für Vertikaler Abstand ein.


 REP-0653:  Ungültiger horizontaler Abstand.

Ursache:	Sie haben keine Zahl in das Feld Horizontaler Abstand eingegeben und haben versucht, das Feld zu verlassen oder die Attributpalette Wiederholungsrahmen zu akzeptieren.
Maßnahme:	Geben Sie null oder eine positive Ganzzahl für Horizontaler Abstand ein.


 REP-0654:  Ungültiger Wert für die maximale Datensatzzahl pro Seite.

Ursache:	Sie haben keine Zahl bzw. kein Leerzeichen bei Max. Datensätze pro Seite eingegeben und haben versucht, das Feld zu verlassen oder die Attributpalette Wiederholungsrahmen zu akzeptieren.
Maßnahme:	Geben Sie ein Leerzeichen oder eine positive Ganzzahl bei Max. Datensätze pro Seite ein.


 REP-0655:  Ungültiger Wert für Minimum an Schusterjungen-Datensätzen.

Ursache:	Sie haben keine Zahl bzw. kein Leerzeichen für Min. Schusterjungen-Datensätze eingegeben und haben versucht, das Feld zu verlassen oder die Attributpalette Wiederholungsrahmen zu akzeptieren.
Maßnahme:	Geben Sie ein Leerzeichen oder eine positive Ganzzahl bei Min. Schusterjungen-Datensätze ein.


 REP-0660:  Ungültige Schaltflächenquelle. Sie müssen eine Spalte auswählen.

Ursache:	Sie haben Multimedia-Spalte als Quelle für die Schaltflächenaktion ausgewählt und haben dann entweder keine Quellspalte oder eine ungültige Quellspalte angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie eine Quellspalte für die Schaltflächenaktion angegeben haben. Wenn ja, prüfen Sie, ob diese Klänge, Video oder Bilder enthält.


 REP-0661:  Ungültige Schaltflächenquelle. Sie müssen eine Quelldatei angeben.

Ursache:	Sie haben Multimedia-Datei als Quelle für Ihre Schaltflächenaktion ausgewählt und haben dann entweder keine Quelldatei oder eine ungültige Quelldatei angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie eine Quelldatei für Ihre Schaltflächenaktion angegeben haben. Wenn ja, prüfen Sie, ob es sich um eine Klang-, Video- oder Bilddatei handelt.


 REP-0662:  Ungültiges Schaltflächensymbol.

Ursache:	Sie haben Symbol als Schaltflächenschrift ausgewählt, haben jedoch kein gültiges Symbol angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie den Namen einer gültigen Symboldatei in das entsprechende Textfeld ein. Nehmen Sie alle erforderlichen Pfadinformationen auf.


 REP-0670:  Gültige Optionen sind 'Box', 'Grafik', 'Linie' und 'Text'.

Ursache:	Der Wert, den Sie für den Boilerplate bei Typ eingegeben haben, entsprach keinem der gültigen Werte (Box, Linie, Grafik und Text).
Maßnahme:	Wählen Sie einen Typ aus der Werteliste aus.


 REP-0671:  Ungültiger Linkdateiname.

Ursache:	Die Datei, mit der Sie den Boilerplate verknüpfen wollten, ist keine gültige Datei.
Maßnahme:	Geben Sie den Namen erneut ein, wobei dieser eine bestehende Datei im aktuellen Ordner referenzieren muß.


 REP-0672:  Ungültiger Wert für Minimum Schusterjungen.

Ursache:	Sie haben keine Zahl bzw. kein Leerzeichen für Minimum Schusterjungen in der Attributpalette eingegeben und haben versucht, das Feld zu verlassen bzw. die Attributpalette zu akzeptieren.
Maßnahme:	Geben Sie ein Leerzeichen oder eine positive Ganzzahl für Minimum Schusterjungen ein


 REP-0680:  Ungültiges Verankerungsobjekt. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Objektname, den Sie in das Feld Verankert mit im Dialogfeld Ankerposition eingegeben haben, ist nicht der Name eines Objekts, mit dem Sie dieses Objekt verankern können. Sie haben versucht, das Dialogfeld zu akzeptieren, ohne einen gültigen Verankerungsobjektnamen anzugeben.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Objektnamen für Verankert mit aus der Werteliste aus.


 REP-0681:  Ungültiger Rand. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie für Rand angegeben haben, entspricht keinem der gültigen Werte (Oben, Links, Rechts und Unten). Sie haben versucht, das Feld Übergeordneter Rand oder Objektrand zu verlassen, ohne einen gültigen Rand für den Anker einzugeben.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert für Übergeordneter Rand oder Objektrand aus der Werteliste aus.


 REP-0682:  Der Wert des Ankerpunkts muß eine Prozentzahl zwischen 0 und 100 sein.

Ursache:	Der Wert, den Sie für % eingegeben haben, liegt nicht innerhalb des gültigen Bereichs (0 bis 100). Sie haben versucht, das Dialogfeld zu akzeptieren oder zu einem anderen Feld zu gehen, ohne einen gültigen Wert für % einzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert innerhalb des gültigen Bereichs für % ein.


 REP-0690:  Ungültige Anfangsseitenzahl.

Ursache:	Sie haben für Beginnen bei keine Angabe gemacht. Sie haben versucht, das Feld Beginnen bei zu verlassen oder das Dialogfeld Seitennumerierung zu akzeptieren, ohne einen Wert für Beginnen bei einzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie null oder eine positive Ganzzahl für Beginnen bei ein.


 REP-0691:  Ungültiger Seitenerhöhungsschritt.

Ursache:	Sie haben für Erhöhen um keine Angabe gemacht. Sie haben versucht, das Feld Erhöhen um zu verlassen oder haben das Dialogfeld Seitennumerierung akzeptiert, ohne einen Wert für Erhöhen um einzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie null oder eine positive Ganzzahl für Erhöhen um ein.


 REP-0692:  Ungültige Seitenzahlrücksetzung.

Ursache:	Sie haben keine Angabe bei Zurücksetzen bei gemacht. Sie haben versucht, das Feld Zurücksetzen bei zu verlassen oder das Dialogfeld Seitennumerierung zu akzeptieren, ohne einen Wert für Zurücksetzen bei einzugeben.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Namen für den Wiederholungsrahmen oder einen Bericht aus der Werteliste aus, um anzugeben, wo die Seitennummer auf den Wert Beginnen bei zurückgesetzt werden soll.


 REP-0700:  Ungültige Farbe. Siehe Werteliste.

Ursache:	Die Farbe, die Sie in das Feld eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Farbe für das Feld aus der Werteliste aus.


 REP-0701:  Ungültiges Muster. Siehe Werteliste.

Ursache:	Das Muster, das Sie in das Feld eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie ein Muster für das Feld aus der Werteliste aus.


 REP-0702:  Ungültige Linienstärke.

Ursache:	Der Wert, den Sie für die Linienbreite eingegeben haben, entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Linienbreite aus der Werteliste aus.


 REP-0703:  Ungültige Schriftart. Siehe Werteliste.

Ursache:	Die eingegebene Schriftart entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Schriftart aus der Werteliste aus.


 REP-0704:  Ungültiger Textstil. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der eingegebene Textstil entspricht keinem der gültigen Stile.
Maßnahme:	Wählen Sie einen der Stile aus der Werteliste aus.


 REP-0705:  Ungültige Textstärke. Siehe Werteliste.

Ursache:	Die eingegebene Textstärke entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine der Textstärken aus der Werteliste aus.


 REP-0706:  Ungültige Textgröße.

Ursache:	Die eingegebene Punktgröße entspricht keiner der gültigen Auswahlen.
Maßnahme:	Wählen Sie eine gültige Punktgröße aus der Werteliste aus.


 REP-0707:  Ungültiger Textabstand.

Ursache:	Sie haben eine Zahl für den Textabstand eingegeben, die nicht im gültigen Bereich liegt.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl im gültigen Bereich ein.


 REP-0708:  Ungültiges Zeichenmodusattribut. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wert, den Sie in dieses Feld eingegeben haben, ist nicht gültig. Die Werte, die Sie für Zeichenmodusattribut eingeben, müssen in Oracle Terminal oder der Druckerdefinition definiert werden. (Damit diese Attribute in der Werteliste angezeigt werden, müssen Sie sie auch unter VISUAL_PREFS in der Voreinstellungsdatei auflisten.)
Maßnahme:	Wählen Sie die gewünschten Werte aus der Werteliste aus. Wenn der gewünschte Wert nicht in der Werteliste steht, können Sie in Oracle Terminal oder der Druckerdefinition nachsehen, ob es sich bei dem Wert um einen gültigen Wert handelt.


 REP-0709:  'Sysout' ist nur im Stapelmodus gültig.

Ursache:	Sie haben Sysout als Zieltyp eingegeben, während der Bericht nicht im Stapelmodus ausgeführt wurde. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben Sysout für DESTYPE in die LaufzeitParametermaske eingegeben.
	Fall 2:	Sie haben Sysout als Ausgangswert für DESTYPE eingegeben und diesen Wert akzeptiert, während nicht im Stapelmodus gearbeitet wurde. Möglicherweise haben Sie den Wert akzeptiert, ohne es zu wissen, wenn Sie die Voreinstellung Parametermaske verbergen ausgewählt haben.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Führen Sie den Bericht erneut aus, geben Sie jedoch einen anderen DESTYPE als Sysout ein, es sei denn, Sie arbeiten im Stapelmodus.
	Bei Fall 2:	Ändern Sie den Ausgangswert für DESTYPE auf einen anderen Wert, oder ändern Sie DESTYPE auf einen anderen Wert als Sysout in der Laufzeit-Parametermaske. Wenn Sie Sysout als Ausgangswert übernehmen, dürfen Sie den Bericht nicht im Nicht-Stapelmodus ausführen, während Parametermaske verbergen ausgewählt ist.


 REP-0710:  Druckerbeschreibungsdatei nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder konnte die Druckerbeschreibungsdatei nicht finden, die Sie für DESFORMAT angegeben haben.
Maßnahme:	Geben Sie eine gültige Druckerbeschreibungsdatei für DESFORMAT an (z.B. dflt).


 REP-0711:  Zieltyp muß entweder 'File', 'Printer' oder 'Mail' sein, wenn aus der Vorschau gedruckt wird.

Ursache:	Sie haben die Schaltfläche Drucken in der Vorschau gedrückt, für DESTYPE darf jedoch nur File, Printer oder Mail angegeben werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob DESTYPE auf einen der obigen Werte gesetzt werden kann, bevor Sie aus der Vorschau drucken.


 REP-0712:  Kein Drucker angegeben.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht zu drucken, haben jedoch keinen Druckernamen in DESNAME oder in dem Dialogfeld zur Druckerauswahl angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Druckernamen mit DESNAME an. Wenn Sie häufig mit demselben Drucker drucken, geben Sie den Druckernamen in das Dialogfeld zur Druckerauswahl ein. Denken Sie daran, daß bei der Eingabe eines Druckernamens mit DESFORMAT der Druckername außer Kraft gesetzt wird, der im Dialogfeld zur Druckerauswahl festgelegt wurde.


 REP-0713:  Ungültiger Druckername '<Name>' in Parameter <Parametername> angegeben.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszugeben, haben jedoch keinen gültigen Druckernamen in DESFORMAT bzw. DESNAME angegeben (wenn DESTYPE File oder Mail bzw. Printer war).
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Druckernamen für DESFORMAT ein, wenn DESTYPE File oder Mail bzw. Printer war.


 REP-0714:  Ungültiges Mail-Ziel.

Ursache:	Sie haben versucht, die Berichtausgabe über Mail an einen anderen Benutzer zu verschicken, haben jedoch keinen gültigen Benutzernamen für DESNAME angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Benutzernamen für DESNAME an.


 REP-0715:  Trace-Datei muß bei Rückverfolgung angegeben sein.

Ursache:	Sie haben den Trace-Modus und/oder Trace-Optionen angegeben, haben jedoch keine Trace-Datei benannt.
Maßnahme:	Geben Sie eine Trace-Datei an.


 REP-0716:  Für die Rückverfolgung (Trace) wurde eine ungültige Option angegeben.

Ursache:	Sie haben ungültige Trace-Optionen angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie die Trace-Optionen erneut an. Weitere Informationen finden Sie unter TRACEOPTS.


 REP-0717:  Trace-Optionen können nur bei Rückverfolgung festgelegt/aufgehoben werden.

Ursache:	Sie haben versucht, Trace-Optionen festzulegen bzw. aufzuheben, ohne eine Rückverfolgung durchzuführen.
Maßnahme:	Beginnen Sie mit der Rückverfolgung, bevor Sie Optionen festlegen bzw. aufheben.


 REP-0718:  Gruppenwechselinformationen können bei Reports Runtime nicht verfolgt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, Gruppenwechsel zu verfolgen, während der Bericht mit Reports Runtime ausgeführt wird.
Maßnahme:	Geben Sie die Option Break nicht an, wenn Sie Reports Runtime verwenden.


 REP-0719:  In Trace-Datei '<Dateiname>' kann nicht geschrieben werden.

Ursache:	Sie haben eine TraceDatei angegeben, in die nicht geschrieben werden kann.
Maßnahme:	Prüfen Sie den Namen der angegebenen Trace-Datei auf Gültigkeit.


 REP-0720:  Ungültiger Wiederholungsrahmen. Siehe Werteliste.

Ursache:	Der Wiederholungsrahmen, den Sie als Vertikalen oder Horizontalen Rahmen in der Matrix-Attributpalette angegeben haben, ist nicht gültig. Sie haben versucht, das Feld Vertikaler oder Horizontaler Rahmen zu verlassen, ohne einen gültigen Wiederholungsrahmen einzugeben.
Maßnahme:	Wählen Sie den Namen eines Wiederholungsrahmens aus der Werteliste aus.


 REP-0721:  Ungültige Kreuzproduktgruppe. Siehe Werteliste.

Ursache:	Die Gruppe, die Sie für Kreuzproduktgruppe in der Matrix-Attributpalette eingegeben haben, ist nicht gültig.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Gruppennamen aus der Werteliste aus.


 REP-0724:  Wert der Spalte '<Spaltenname>' kann hier nicht festgestellt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den Wert der angegebenen Spalte durch Ausgabe eines Befehls von der Befehlszeile des PL/SQL-Interpreters oder durch Ausführung eines eigenständigen PL/SQL-Programmblocks festzustellen. Sie können einen Spaltenwert nur während der Berichtausführung feststellen.
Maßnahme:	Versuchen Sie nicht, PL/SQL-Interpreter oder einen PL/SQL-Programmblock zu benutzen, um den Wert einer Spalte festzustellen, wenn die Ausführung des Berichts (z.B. bei einem Programmstop) unterbrochen wurde. Benutzen Sie eine andere Methode, wie z.B. einen der Trigger auf Berichtebene, um den Spaltenwert zu ermitteln.


 REP-0725:  Wert der Spalte '<Spaltenname>' kann hier nicht eingestellt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den Wert der angegebenen Spalte durch Ausgabe eines Befehls von der Befehlszeile des PL/SQL-Interpreters oder durch Ausführung eines eigenständigen PL/SQL-Programmblocks einzustellen. Sie können einen Spaltenwert nur während der Berichtausführung einstellen.
Maßnahme:	Versuchen Sie nicht, PL/SQL-Interpreter oder einen PL/SQL-Programmblock zur Einstellung des Wertes einer Spalte zu verwenden, wenn die Ausführung des Berichts (z.B. bei einem Programmstop) unterbrochen wurde. Benutzen Sie eine andere Methode, wie z.B. einen der Trigger auf Berichtebene, um den Spaltenwert einzustellen.


 REP-0726:  Wert des Parameters '<Parametername>' kann hier nicht festgestellt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den Wert des angegebenen Parameters durch Ausgabe eines Befehls von der Befehlszeile des PL/SQL-Interpreters oder durch Ausführung eines eigenständigen PL/SQL-Programmblocks festzustellen. Sie können einen Parameterwert nur während der Ausführung der Parametermaske feststellen.
Maßnahme:	Versuchen Sie nicht, den Wert eines Parameters mit PL/SQL-Interpreter oder einem PL/SQL-Programmblock festzustellen, wenn die Ausführung des Berichts (z.B. bei einem Programmstop) unterbrochen wurde. Benutzen Sie eine andere Methode, wie z.B. einen der Trigger auf Berichtebene, um den Parameterwert festzustellen.


 REP-0727:  Wert des Parameters '<Parametername>' kann hier nicht eingestellt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den Wert des angegebenen Parameters durch Ausgabe eines Befehls von der Befehlszeile des PL/SQL-Interpreters oder durch Ausführung eines eigenständigen PL/SQL-Programmblocks einzustellen. Sie können einen Parameterwert nur während der Ausführung einer Parametermaske einstellen.
Maßnahme:	Versuchen Sie nicht, PL/SQL-Interpreter oder einen PL/SQL-Programmblock zu benutzen, um den Wert eines Parameters einzustellen, wenn die Berichtausführung (z.B. bei einem Programmstop) unterbrochen wurde. Benutzen Sie eine andere Methode, wie z.B. einen der Trigger auf Berichtebene, um den Parameterwert festzulegen.


 REP-0728:  Spalte '<Spaltenname>' kann nicht von Parametertriggern referenziert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Spalte in einem parameterorientierten Trigger (Before Form, After Form, Validation) zu referenzieren. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Referenz(en) aus den parameterorientierten Triggern, und fügen Sie sie zu dem Trigger Before Report hinzu.


 REP-0729: Programmblock '<Programmblockname>', Größe '<Zahl>' Byte, ist zum Laden für die aktuelle Plattform mit Grenzwert '<Grenzwert>' zu groß.

Ursache:	Der Programmblock wurde auf einer anderen Plattform erzeugt und ist zu groß, um in die aktuelle Betriebssystem-Plattform geladen zu werden.
Maßnahme:	Verkleinern Sie den PL/SQL-Programmblock, der geladen werden soll.


 REP-0730:  Die folgende Bindevariable ist nicht definiert:

Ursache:	Sie haben eine Bindereferenz auf einen Parameter oder eine Spalte vorgenommen, die noch nicht definiert wurde. Sie müssen den Parameter oder die Spalte definieren, bevor Sie eine Bindereferenz vornehmen.
Maßnahme:	Erstellen Sie eine Spalten- oder Parameterdefinition für das zu referenzierende Objekt. Möglicherweise sollten Sie eine lexikalische Referenz und keine Bindereferenz benutzen.


 REP-0732:  Fehler beim Löschen des Programmblocks.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0733:  Der Name ist bereits vorhanden. Wählen Sie einen anderen Namen.

Ursache:	Sie haben versucht, ein PL/SQL-Unterprogramm zu erstellen, dessen Name identisch mit einem bestehenden Unterprogramm ist, das in dem Bericht gespeichert ist.
Maßnahme:	Benennen Sie das neue Unterprogramm um, damit kein Konflikt mehr mit bestehenden Unterprogrammen vorhanden ist.


 REP-0734:  Kein Argument zulässig. Es muß gelöscht werden.

Ursache:	Sie haben eine PL/SQL-Funktion oder -Prozedur, die Argumente erfordert, in ein PL/SQL-Feld eingegeben, das PL/SQL mit Argumenten nicht zuläßt - z.B. in ein Feld Formattrigger, ein Feld Formel oder als Gruppenfilter.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Argumente aus der PL/SQL-Quelle.


 REP-0735:  DE-Programmblock kann nicht geladen werden. Versuch, den PL/SQL-Quelltext zu laden. DB-Verbindung erforderlich.

Ursache:	Report Builder konnte nicht den ganzen Programmblock laden. Möglicherweise referenziert der Programmblock ein oder mehrere Objekte, die in der Datenbank gespeichert sind, diese Objekte konnten jedoch nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie bei der richtigen Datenbank angemeldet sind. Prüfen Sie außerdem, ob der Programmblock die richtigen Referenzen vornimmt.


 REP-0736:  Ein oder mehrere nicht kompilierte Programmblöcke vorhanden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht zu konvertieren, oder haben einen alten Bericht geladen, der neu zu kompilierende PL/SQL enthält.
Maßnahme:	Laden Sie den Bericht mit RWBLD60, und ändern Sie die DE-Programmblöcke.


 REP-0737:  Sollte eine Funktion mit Rückgabetyp '<Rückgabetyp>' sein.

Ursache:	Sie haben PL/SQL eingegeben, das nicht den richtigen Rückgabetyp enthält.
Maßnahme:	Ändern Sie den Rückgabetyp der Funktion in den in der Meldung angegebenen Typ.


 REP-0738:  Hier ist nur eine Funktion erlaubt.

Ursache:	Sie haben an einer Stelle, an der eine Funktion erforderlich ist, etwas anderes eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine Funktion ein.


 REP-0739:  Auf anderen Plattformen kompilierte PL/SQL kann nicht ausgeführt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auf einer Plattform auszuführen, die nicht identisch mit der Plattform ist, auf der die PL/SQL in dem Bericht kompiliert wurde. Der Bericht enthält die PL/SQL-Quelle nicht, und deshalb konnte Report Builder die PL/SQL auf der aktuellen Plattform nicht erneut kompilieren.
Maßnahme:	Führen Sie den Bericht auf der Originalplattform aus, auf der PL/SQL kompiliert wurde. Alternativ laden Sie eine Kopie des Quellberichts mit der Quell-PL/SQL, und kompilieren Sie diese auf der aktuellen Plattform.


 REP-0740:  Ein Anker kann nicht mit einem anderen Objekt verankert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Anker mit einem anderen Layoutobjekt zu verankern bzw. ein Layoutobjekt mit einem Anker zu verankern.
Maßnahme:	Anker können nicht mit anderen Layoutobjekten verankert werden.


 REP-0741:  Eine Matrix kann nicht mit einem anderen Objekt verankert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Matrixobjekt mit einem anderen Layoutobjekt bzw. ein Layoutobjekt mit einem Matrixobjekt zu verankern.
Maßnahme:	Matrixobjekte können nicht mit anderen Layoutobjekten verankert werden.


 REP-0742:  Ein Rand kann nicht mit einem anderen Objekt verankert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den Rand mit einem Layoutobjekt bzw. ein Layoutobjekt mit dem Rand zu verankern.
Maßnahme:	Der Rand kann nicht mit Layoutobjekten verankert werden.


 REP-0743:  Ein Matrixwiederholungsrahmen kann nicht mit einem anderen Objekt verankert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Matrixwiederholungsrahmen mit einer Druckrichtung Vertikal oder Horizontal mit einem anderen Layoutobjekt zu verankern.
Maßnahme:	Matrixwiederholungsrahmen mit Druckrichtungen von Vertikal oder Horizontal können nicht mit anderen Layoutobjekten verankert werden.


 REP-0744:  Ein Anker muß unterschiedliche übergeordnete und untergeordnete Objekte haben.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Anker zu erstellen, bei dem übergeordnete und untergeordnete Objekte identisch sind  d.h. Sie haben versucht, ein Objekt mit sich selbst zu verankern.
Maßnahme:	Sie können ein Objekt nicht mit sich selbst verankern. Anker müssen unterschiedliche übergeordnete und untergeordnete Objekte haben.


 REP-0745:  Ein Objekt kann nur einmal verankert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, zwei Anker zwischen denselben Layoutobjekten zu erstellen.
Maßnahme:	Sie können nur einen Anker zwischen denselben Layoutobjekten erstellen.


 REP-0746:  PL/SQL referenziert ein Objekt, das nicht vorhanden ist.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0747:  Ein Before-Form-Trigger kann keine Berichtspalte referenzieren.

Ursache:	Der Before-Form-Trigger für den Bericht referenziert eine Spalte in dem Bericht. Sie können keine Spalten aus dem Before-Form-Trigger referenzieren.
Maßnahme:	Entfernen Sie Spaltenreferenzen aus dem Before-Form-Trigger. (Wenn der Wert einer Variablen eingestellt werden muß, muß dies aus dem Before-Report-Trigger geschehen.)


 REP-0748:  Ein Parametertrigger kann keine Berichtspalte referenzieren.

Ursache:	Ein Validation-Trigger für einen Parameter referenziert eine oder mehere Spalten in dem Bericht. Sie können keine Spalten aus einem Validation-Trigger referenzieren.
Maßnahme:	Entfernen Sie Spaltenreferenzen im Validation-Trigger der Parameter-Attributpalette.


 REP-0749:  After-Form-Trigger kann keine Berichtspalte referenzieren.

Ursache:	Ein After-Form-Trigger für den Bericht referenziert eine Spalte in dem Bericht. Sie können keine Spalten aus dem After-Form-Trigger referenzieren.
Maßnahme:	Entfernen Sie Spaltenreferenzen im After-Form-Trigger. (Wenn Sie den Wert einer Spalte einstellen müssen, muß dies aus dem Before-Report-Trigger geschehen.)


 REP-0750:  Fehler beim Schließen der PL/SQL-Bibliothek.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0751:  Fehler beim Zugriff auf Programmblöcke aus der PL/SQL-Bibliothek.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung. Wenn Sie Änderungen an Ihrer PL/SQL-Bibliothek vornehmen, sollten Sie möglicherweise Datei [image] Speichern unter... auswählen und die Bibliothek unter einem anderen Namen speichern.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0752:  Die PL/SQL-Bibliothek konnte nicht gespeichert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung. Wenn Sie Änderungen an Ihrer PL/SQL-Bibliothek vornehmen, sollten Sie möglicherweise Datei [image] Speichern unter... auswählen und die Bibliothek unter einem anderen Namen speichern.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0753:  Fehler beim Zuordnen der PL/SQL-Bibliothek '<Bibliotheksname>'.

Ursache:	Sie haben versucht, eine ungültige PL/SQL-Bibliothek zuzuordnen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, daß die PL/SQL-Bibliothek zerstört ist oder daß die angegebene Datei bzw. das angegebene Objekt keine PL/SQL-Bibliothek enthält.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die angegebene Datei bzw. das angegebene Objekt eine gültige PL/SQL-Bibliothek enthält.


 REP-0754:  Fehler beim Einfügen von Programmblöcken in die PL/SQL-Bibliothek.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Programmblock in einer zerstörten PL/SQL-Bibliothek oder einer Datei bzw. einem Objekt zu speichern, bei dem es sich nicht um eine PL/SQL-Bibliothek handelt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die angegebene Datei bzw. das angegebene Objekt eine gültige PL/SQL-Bibliothek enthält, und verwenden Sie Datei [image] Speichern unter, um den aktuellen Programmblock zu speichern.


 REP-0755:  Fehler beim Öffnen der PL/SQL-Bibliothek '<Bibliotheksname>'.

Ursache:	Sie haben versucht, eine zerstörte PL/SQL-Bibliothek oder eine Datei bzw. ein Objekt zu öffnen, bei dem es sich nicht um eine PL/SQL-Bibliothek handelt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die zu öffnende Datei bzw. das zu öffnende Objekt eine gültige PL/SQL-Bibliothek enthält.


 REP-0756:  Warnung: PL/SQL-Bibliothek '<Bibliotheksname>' nicht gefunden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine PL/SQL-Bibliothek zuzuordnen, die nicht vorhanden ist, oder einen Bericht mit einer oder mehreren PL/SQL-Bibliotheken zu öffnen, die nicht gefunden wurden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die zuzuordnende Datei bzw. das zuzuordnende Objekt vorhanden ist. Wenn Sie einen Bericht geöffnet haben, ordnen Sie die PL/SQL-Bibliothek erneut zu.


 REP-0757:  Externe Ortangaben können nicht erstellt werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0758:  Es wird bereits mit der PL/SQL-Bibliothek '<Bibliotheksname>' gearbeitet.

Ursache:	Sie haben versucht, eine PL/SQL-Bibliothek zuzuordnen, die denselben Namen wie eine schon zugeordnete PL/SQL-Bibliothek hat. Dies kann darauf zurückzuführen sein, daß Sie eine Datei umbenannt haben, die eine PL/SQL-Bibliothek enthält, der von Report Builder erkannte interne Name wurde jedoch nicht geändert.
Maßnahme:	Benutzen Sie Datei [image] Speichern unter, um die PL/SQL-Bibliothek unter einem anderen Namen zu speichern.


 REP-0759:  Eine oder mehrere PL/SQL-Bibliotheken sind nach dem letzten Speichern geändert worden. PL/SQL wird rekompiliert.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht zu öffnen oder auszuführen, der eine oder mehrere PL/SQL-Bibliotheken referenziert, und ein Teil oder die ganze PL/SQL-Bibliothek wurde geändert, seit dem letzten Speichern des Berichts jedoch nicht kompiliert.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich. Report Builder kompiliert die PL/SQL für Sie neu.


 REP-0760:  Sie sind in der Druck-Sitzung des Dokuments.

Ursache:	Sie haben schon Datei [image] Verwaltung [image] Berichtdokumentation ausgewählt, um eine Berichtdokumentation zu erzeugen.
Maßnahme:	Schließen Sie die aktuelle Berichtdokumentation ab, und wählen Sie dann Datei [image] Verwaltung [image] Berichtdokumentation erneut, um eine weitere Berichtdokumentation zu erzeugen.


 REP-0761:  Die Ressource zum Drucken des Berichts kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Report Builder kann die (mit Report Builder gelieferten) Berichte nicht finden, die Ihre Berichte dokumentieren.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Berichte, die andere Berichte dokumentieren (mit Report Builder geliefert), im richtigen Ordner gespeichert sind.


Ungültige Benutzer-ID für Anmeldung bei InterOffice.
REP 0762.  Ungültige Benutzer-ID für Anmeldung bei InterOffice.

Ursache:	Sie haben versucht, die Berichtausgabe im InterOffice-Repository zu speichern, haben jedoch keine gültige DBAdresse für den InterOffice-Dokumentserver angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine gültige DB-Adresse für den InterOffice Dokumentserver an.


REP 0763.  InterOffice-Client $0 konnte nicht gestartet werden.

Ursache:	Sie haben versucht, den InterOffice-Client zu starten, dies war jedoch nicht erfolgreich.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der InterOffice-Client richtig installiert wurde.


REP 0764.  Fehler bei der Ausführung von InterOffice-Client, der Fehlercode ist $0.

Ursache:	Sie haben den InterOffice-Client gestartet, um die Dokumente in das Repository einzutragen, dabei ist jedoch der obige Fehlercode aufgetreten.
Maßnahme:	Bitte prüfen Sie den InterOffice-Fehlercode bzw. die Fehlermeldung, um die Ursache für den Fehler zu ermitteln.


REP-769:  Sie können Mail nicht aus der Parametermaske aufrufen, wenn Live-Vorschau geöffnet ist.

Ursache:	Die Live-Vorschau ist geöffnet und der Zieltyp (DESTYPE) ist auf Mail eingestellt.
Maßnahme:	Wählen Sie Mail direkt aus der Live-Vorschau und nicht aus der Laufzeit-Parametermaske


 REP-0770:  Before-Form-Trigger nicht erfolgreich ausgeführt.

Ursache:	Der Before-Form-Trigger in Ihrem Bericht wurde nicht erfolgreich ausgeführt.
Maßnahme:	Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen (entweder an der PL/SQL-Quelle im Before-Form-Trigger oder in dem Bericht) vor, damit der Trigger erfolgreich ausgeführt werden kann.


 REP-0771:  After-Form-Trigger nicht erfolgreich ausgeführt.

Ursache:	Der After-Form-Trigger in Ihrem Bericht wurde nicht erfolgreich ausgeführt.
Maßnahme:	Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen (entweder an der PL/SQL-Quelle im After-Form-Trigger oder an dem Bericht) vor, damit der Trigger erfolgreich ausgeführt werden kann.


REP-0772:  Die Felder '<Feldname1>' und '<Feldname2>' ín der Parametermaske dürfen nicht die gleiche Quelle haben.
 REP-0772:  Die Felder '<Feldname1>' und '<Feldname2>' in der Parametermaske dürfen nicht die gleiche Quelle haben.

Ursache:	Sie haben die gleiche Quelle für zwei Felder in der Parametermaske angegeben. Die Felder in der Laufzeit-Parametermaske müssen eindeutige Quellen haben.
Maßnahme:	Ändern Sie die Quelle von einem der Felder.


 REP-0773:  Keine Quelle für Feld '<Feldname>' in Parametermaske angegeben.

Ursache:	Sie haben keine Quelle für ein Feld der Parametermaske angegeben, oder der Quellparameter wurde aus dem Datenmodell gelöscht. Felder in der Laufzeit-Parametermaske müssen eine Quelle haben.
Maßnahme:	Geben Sie eine gültige Quelle für das Feld der Parametermaske an.


 REP-0774:  Warnung: Keine auswählbaren Werte für Wertelistenparameter <Parametername>.

Ursache:	Entweder haben Sie keine Werte für die Auswahlliste des Wertelistenparameters angegeben, oder Sie haben Werte angegeben, die nicht ausgewählt werden können.
Maßnahme:	Prüfen Sie die SELECT-Anweisung oder die auswählbare Werteliste des Parameters, um sicherzustellen, daß Sie auswählbare Werte angegeben haben. Weitere Informationen über Wertelistenparameter finden Sie unter Parameterattribute.


 REP-0775:  Warnung: Datentyp der ersten Spalte der SELECT-Anweisung stimmt nicht mit dem des Wertelistenparameters <Parametername> überein.

Ursache:	Der Datentyp der ersten Spalte, die Sie in der SELECT-Anweisung angegeben haben, stimmt nicht mit dem Datentyp überein, den Sie für den Wertelistenparameter angegeben haben.
Maßnahme:	Prüfen Sie den Datentyp des Wertelistenparameters, die SELECT-Anweisung und die Spalten in den Datenbanktabellen, auf die die SELECT-Anweisung zugreift, um sicherzustellen, daß diese übereinstimmen.


 REP-0776:  Warnung: Spalten mit Werten im segmentierten Speicher, wenn Wertelistenparameter <Parametername> gefüllt wird. Sie werden ignoriert.

Ursache:	Sie haben Spalten mit Werten im segmentierten Speicher für die Auswahlliste des Wertelistenparameters ausgewählt. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Wählen Sie andere Spalten aus, oder verschieben Sie die Spaltenwerte.


 REP-0777:  Warnung: Einige Spaltentypen können beim Erstellen des Wertelistenparameters <Parametername> nicht berücksichtigt werden. Ignoriert.

Ursache:	Sie haben Spalten ausgewählt, deren Typen nicht berücksichtigt werden können (z.B. Binärdaten).
Maßnahme:	Wählen Sie andere Spalten aus.


 REP-0778:  Warnung: Einige Spalten können beim Füllen von Wertelistenparameter <Parametername> nicht richtig formatiert werden. Diese Spalten werden ignoriert.

Ursache:	Die SELECT-Anweisung, die Werte für die Werteliste Ihres Parameters auswählt, ruft Spalten ab, deren Werte nicht entsprechend dem Datentyp formatiert werden können.
Maßnahme:	Konvertieren Sie die Werte in gültige Werte, oder prüfen Sie die Datenbank dahingehend, ob die Werte der Spalten gültig sind.


 REP-0779:  Warnung: Einige Objekte des Wertelistenparameters <Parametername> sind zu lang. Sie werden abgeschnitten.

Ursache:	Sie haben entweder Objekte angegeben oder Spalten ausgewählt, die einige Werte enthalten, die zu lang zur Aufnahme in der Auswahlliste des Wertelistenparameters sind.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Werte der Objekte, und kürzen Sie sie gegebenenfalls.


 REP-0780:  Der angegebene Ausgangswert entspricht nicht der vorgegebenen Eingabemaske '<Eingabemaske>'.

Ursache:	Der Wert, den Sie in das Feld Ausgangswert eingegeben haben, verletzt die Maske, die Sie im Feld Eingabemaske angegeben haben.
Maßnahme:	Sie müssen entweder einen anderen Wert in das Feld Ausgangswert eingeben oder die Maske im Feld Eingabemaske ändern.


 REP-0781:  Bindevariablen dürfen in der SELECT-Anweisung nicht verwendet werden.

Ursache:	Sie haben Bindevariablen in Ihrer SELECT-Anweisung aufgenommen.
Maßnahme:	Löschen Sie die Bindevariablen aus der SELECT-Anweisung.


 REP-0782:  Der Datentyp des Parameters paßt nicht zum Datentyp seiner Quellspalte.

Ursache:	Sie haben eine Spalte mit einem ungültigen Datentyp für das Auffüllen von Werten in der Auswahlliste des Wertelistenparameters ausgewählt.
Maßnahme:	Ändern Sie den Datentyp der Spalte, oder geben Sie eine andere Spalte an.


 REP-0783:  Die Syntax der Liste möglicher Werte ist falsch.

Ursache:	Sie haben eine falsche Syntax für das Erstellen der Liste mit möglichen Werten für den Wertelistenparameter verwendet.
Maßnahme:	Ändern Sie die Liste möglicher Werte in eine korrekte durch Kommas getrennte Liste.


 REP-0784:  Die Breite eines möglichen Werts ist ungültig.

Ursache:	Der Wert, den Sie für die Liste mit möglichen Werten des Wertelistenparameters angegeben haben, hat eine ungültige Breite.
Maßnahme:	Ändern Sie die Liste mit möglichen Werten so, daß alle möglichen Werte eine gültige Breite haben, oder ändern Sie die Breite.


 REP-0785:  Ein möglicher Wert ist in der Eingabemaske ungültig.

Ursache:	Ein Wert, den Sie für die Liste mit möglichen Werten des Wertelistenparameters angegeben haben, ist nicht entsprechend der angegebenen Eingabemaske formatiert.
Maßnahme:	Ändern Sie die Liste mit möglichen Werten, so daß alle möglichen Werte im Vergleich zur Eingabemaske gültig sind.


 REP-0786:  Der Ausgangswert befindet sich nicht unter den möglichen Werten.

Ursache:	Der Ausgangswert, den Sie für den Wertelistenparameter angegeben haben, wird nicht in der definierten Liste mit möglichen Werten angezeigt.
Maßnahme:	Fügen Sie den angegebenen Ausgangswert zu der Liste mit möglichen Werten hinzu.


 REP-0787:  Warnung: Name der 1. Spalte bei SELECT des Wertelistenparameters <Parametername> ist für Lauf- und Entwurfszeit nicht identisch.

Ursache:	Zwischen den Spalten, die Sie in der ursprünglichen SELECT-Anweisung angegeben haben, und den Spalten in der Tabelle besteht ein Unterschied.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Datenbank, um festzustellen, ob die betreffenden Tabellen seit dem Erstellen der Parameterliste aktualisiert wurden, oder wenden Sie die SELECT-Anweisung des Wertelistenparameters erneut an.


 REP-0788:  Warnung: Der Wert des eingeschränkten Wertelistenparameters <Parametername> ist kein auswählbarer Wert.

Ursache:	Sie haben einen Wert für einen Wertelistenparameter angegeben, der nicht in der Auswahlliste des Parameters steht.
Maßnahme:	Wählen Sie einen Wert aus der Auswahlliste des Parameters.


 REP-0790:  Entweder Breite und Höhe angeben oder beides leer lassen.

Ursache:	Sie haben keinen Wert für Seitenbreite oder Seitenhöhe im Register Laufzeiteinstellungen im Dialogfeld Voreinstellungen angegeben. Beide Einstellungen müssen einen gültigen Wert enthalten oder leer sein.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Wert für die leere Einstellung ein, oder machen Sie bei beiden Einstellungen keine Angaben.


 REP-0800:  'Alles auswählen' ist nur in einem Texteingabefeld möglich.

Ursache:	Sie haben Bearbeiten [image] Alles auswählen ausgewählt, während der Cursor bei einem Element in einer Attributpalette stand, bei dem es sich nicht um ein Textfeld handelt.
Maßnahme:	In einer Attributpalette ist Bearbeiten [image] Alles auswählen nur in einem Textfeld gültig.


 REP-0801:  Die Layout-Leinwand muß groß genug sein, um alle Objekte aufzunehmen.

Ursache:	Sie haben die Größe des Zeichnenbereichs im LayoutmodellEditor verkleinert, indem Sie eine oder mehrere Einstellungen im Dialogfeld Berichtattribute oder die Größe des Randes geändert haben, die neue Größe des Zeichnenbereichs reicht jedoch nicht zur Aufnahme aller Layoutobjekte aus.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob alle Layoutobjekte im Rumpf, den Rand-, Kopfzeilen- und Fußzeilenabschnitten des Berichts in den geänderten Zeichnenbereich passen.


 REP-0802:  Die Leinwand der Parametermaske muß groß genug sein, um alle Objekte aufzunehmen.

Ursache:	Sie haben die Größe des Zeichnenbereichs im Parametermasken-Editor verkleinert, indem Sie eine oder mehrere Einstellungen im Dialogfeld Berichtattribute geändert haben, die neue Größe des Zeichnenbereichs reicht jedoch nicht zur Aufnahme aller Objekte in der Parametermaske aus.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob alle Parametermaskenobjekte in den geänderten Zeichnenbereich passen.


 REP-0803:  Die Leinwand ist zu groß.

Ursache:	Ihr Bericht enthält kombinierte Einstellungen für Seiten-/Maskengröße, und die Werte für Logische Blätter, Max. Berichtseiten, Max.Titelseiten, Max. Schlußseiten oder die Anzahl von Seiten in der Parametermaske führen zu einem größeren Wert als von Report Builder unterstützt (ein dpi-Wert größer als 2 GB).
Maßnahme:	Verkleinern Sie die Seiten-/Maskengröße, oder reduzieren Sie den Wert für Logische Blätter, Max. Berichtseiten, Max. Titelseiten, Max. Schlußseiten oder die Anzahl von Seiten in der Parametermaske.


 REP-0804:  Die Berichtdefinition wurde beim Ausführen verändert. Fortsetzung der Ausführung ist nicht möglich.

Ursache:	Sie haben in der Laufzeit-Parametermaske den Bericht über einen Editor oder eine Attributpalette geändert.
Maßnahme:	Brechen Sie die Laufzeit-Parametermaske ab, und führen Sie den Bericht erneut aus.


 REP-0805:  Konnte Menüs nicht initialisieren.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0806:  Fehler beim Lesen der Fensterressourcen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0807:  Sie müssen eine Array-Größe angeben.

Ursache:	Im Register Laufzeiteinstellungen haben Sie keine Angaben in dem Feld Array-Größe gemacht. Sie müssen einen Wert für Array-Größe eingeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert für Array-Größe zwischen 1 und 9999 ein.


 REP-0808:  Sie müssen eine Puffer-Größe eingeben.

Ursache:	Sie haben im Register Laufzeiteinstellungen im Dialogfeld Voreinstellungen keine Angaben in dem Feld Puffer-Größe gemacht. Sie müssen einen Wert für die Puffergröße eingeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert für die Puffergröße zwischen 1 und 9999 ein.


 REP-0809:  Geben Sie bitte die Größe der Long-Abholrate ein.

Ursache:	Sie haben im Register Laufzeiteinstellungen im Dialogfeld Voreinstellungen keine Angaben in dem Feld Long-Abholrate gemacht. Sie müssen einen Wert für die Long-Abholrate eingeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert für Long-Abholrate zwischen 1 und 9999 ein.


 REP-0810:  Gültige Optionen sind 'Noaction', 'Rollback' oder 'Commit'.

Ursache:	Sie haben im Register Laufzeiteinstellungen im Zeichenmodus einen ungültigen Wert für Bei Erfolg/Bei Mißerfolg ausgewählt. Gültige Werte sind Noaction, Rollback oder Commit.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Bei Erfolg/Bei Mißerfolg.


 REP-0811:  Gültige Optionen sind '<In Berichtdef.>', 'Screen', 'File', 'Printer' oder 'Mail'.

Ursache:	Sie haben im Register Laufzeitwerte im Zeichenmodus einen ungültigen Wert für Zieltyp ausgewählt. Gültige Werte sind <In Berichtdef.>, Screen, File, Printer oder Mail.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Zieltyp.


 REP-0812:  Gültige Optionen sind '<In Berichtdef.>', 'Landscape' oder 'Portrait'.

Ursache:	Sie haben im Register Laufzeitwerte im Zeichenmodus einen ungültigen Wert für Darstellung ausgewählt. Gültige Werte sind <In Berichtdef.>, Landscape oder Portrait.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Darstellung aus.


 REP-0813:  Gültige Optionen sind '<In Berichtdef.>', 'Default', 'Bitmap' oder 'Character'.

Ursache:	Sie haben im Register Laufzeitwerte einen ungültigen Wert für Modus ausgewählt. Gültige Werte sind <In Berichtdef.>, Default, Bitmap oder Character.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Modus aus.


 REP-0814:  Gültige Optionen sind '<In Berichtdef.>', 'Yes' oder 'No'.

Ursache:	Im Register Laufzeitwerte im Zeichenmodus haben Sie einen ungültigen Wert für Hintergrund ausgewählt. Gültige Werte sind <In Berichtdef.>, Yes oder No.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Hintergrund.


 REP-0815:  Gültige Optionen sind 'Landscape' oder 'Portrait'.

Ursache:	In der Laufzeit-Parametermaske im Zeichenmodus haben Sie einen ungültigen Wert für Darstellung ausgewählt. Gültige Werte sind Landscape oder Portrait.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Darstellung aus.


 REP-0816:  Gültige Optionen sind 'Bitmap' oder 'Character'.

Ursache:	In der Laufzeit-Parametermaske im Zeichenmodus haben Sie einen ungültigen Wert für Modus ausgewählt. Gültige Werte sind Bitmap oder Character.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Modus aus.


 REP-0817:  Gültige Optionen sind 'Yes' oder 'No'.

Ursache:	In der Laufzeit-Parametermaske im Zeichenmodus haben Sie einen ungültigen Wert für Hintergrund ausgewählt. Gültige Werte sind Yes oder No.
Maßnahme:	Wählen Sie einen gültigen Wert für Hintergrund aus.


 REP-0818:  Warnung: Seitenformat für die Parametermaske verändert. Eventuell werden Parameter von Seitenrand überschnitten.

Ursache:	Sie haben die Höhe der Laufzeit-Parametermaske in der Bericht-Attributpalette geändert. Report Builder stellt fest, daß dies zu einer Verschiebung der Seitengrenze führen könnte, so daß diese in der Mitte eines Objekts in der Parametermaske steht.
Maßnahme:	Betrachten Sie das Layout der Parametermaske im Parametermasken-Editor, und prüfen Sie, ob keines der Objekte direkt auf dem Seitenrand (der dunklen Linie im Editor) liegt. Alternativ könnten Sie auch einen neuen Standard für die Parametermaske festlegen.


 REP-0819:  AUTOCOMMIT ON für SQL Server-Verbindung nicht möglich.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, jedes Auftreten von SRW.DO_SQL zu entfernen. Wenn dies möglich ist, während die erforderliche Funktionalität in Ihrem Bericht aufrecht erhalten wird, ist diese Möglichkeit funktionsfähig.


 REP-0820:  Angegebenes Bild kann nicht importiert werden.

Ursache:	Das Bild, das Sie importieren wollen, kann nicht importiert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie in der Bilddatei, ob es sich um ein gültiges Bild handelt, das nicht zerstört wurde.


 REP-0821:  Angegebenes Bild kann nicht exportiert werden.

Ursache:	Das Objekt, das Sie als Bild exportieren wollen, kann nicht als Bild exportiert werden.
Maßnahme:	Erstellen oder wählen Sie ein zu exportierendes Bild aus.


 REP-0822:  Es wurde keine Zeichnung importiert.

Ursache:	Die Zeichnung, die Sie importieren wollen, kann nicht importiert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie in der Datei, ob es sich um eine gültige Zeichnung handelt, die nicht zerstört wurde.


 REP-0823:  Es wurde keine Zeichnung exportiert.

Ursache:	Das Objekt, das Sie als Zeichnung exportieren wollen, kann nicht als Zeichnung exportiert werden.
Maßnahme:	Erstellen oder wählen Sie eine zu exportierende Zeichnung aus.


 REP-0824:  Data Dictionary in der Datenbank nicht vorhanden. Tabellen-/Spalteninformation kann nicht abgerufen werden.

Ursache:	Sie haben versucht, das Dialogfeld Tabellen- und Spaltennamen aufzurufen, das Data Dictionary ist jedoch in der Datenbank nicht verfügbar, bei der Sie angemeldet sind.
Maßnahme:	Melden Sie sich bei einer anderen Datenbank an.


 REP-0825:  Die verbundene Datenbank ist nicht ORACLE oder DB2. In ihr können keine Berichtdokumente gespeichert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Dokument in einer Datenbank zu speichern, bei der es sich weder um ORACLE noch um DB2 handelt. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Melden Sie sich bei einer ORACLE- oder DB2-Datenbank an, oder speichern Sie das Dokument als Datei.


 REP-0828:  Report Builder-Tabellen sind nicht in der Datenbank installiert. Berichtdokumentation wird abgebrochen.

Ursache:	Die Berichtdokumentation kann nicht ausgeführt werden, da keine Report Builder-Tabellen in der Datenbank vorhanden sind.
Maßnahme:	Informieren Sie den Datenbankadministrator, daß keine Report Builder-Tabellen in der Datenbank installiert sind.


 REP-0829:  Datenbanktabellen von Report Builder stammen aus einer früheren Version von Report Builder (<Version>). Berichtdokumentation wird abgebrochen.

Ursache:	Die Report Builder-Tabellen in der Datenbank wurden scheinbar aus einer früheren Version des Produkts installiert. Die Berichtdokumentation kann nicht mit einer älteren Version der Datenbanktabellen ausgeführt werden.
Maßnahme:	Informieren Sie den Datenbankadministrator, daß keine Report Builder-Tabellen für diese Version in der Datenbank installiert sind.


 REP-0830:  Datenbanktabellen von Report Builder scheinen beschädigt oder nicht richtig installiert zu sein. Berichtdokumentation wird abgebrochen.

Ursache:	Die Berichtdokumentation kann nicht ausgeführt werden, da die Report Builder-Tabellen in einem instabilen Zustand sind.
Maßnahme:	Informieren Sie den Datenbankadministrator, daß die Report Builder-Tabellen entweder beschädigt oder nicht richtig in der Datenbank installiert sind.


 REP-0831:  Abfrage konnte nicht generiert werden.

Ursache:	Report Builder wurde aufgefordert, beim Starten eine Abfrage zu generieren, dies war jedoch nicht erfolgreich. Eine Ursache hierfür ist, daß das Datenbank-Account, für das die Abfrage generiert wurde, nicht richtig war. Sonst handelt es sich um eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Wenn Report Builder aus einem anderen Produkt gestartet wurde, prüfen Sie, ob die DB-Adresse in dem anderen Produkt korrekt ist. Informationen über anormale Bedingungen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-0900:  Dieser Bericht kann nicht geschlossen werden, während PL/SQL noch ausgeführt wird.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht zu schließen, während die zugehörige PL/SQL noch ausgeführt wurde.
Maßnahme:	Schließen Sie die Ausführung der PL/SQL ab, bzw. brechen Sie sie ab, und schließen Sie dann den Bericht.


 REP-0901:  Tabellen-/Spaltenfunktion wird von diesem Datenbank-Server nicht unterstützt.

Ursache:	Sie sind bei einem Datenbank-Server angemeldet, der über kein zugreifbares Data-Dictionary zur Auflistung von Tabellen und Spalten verfügt.
Maßnahme:	Keine. Die Tabellen- und Spaltenfunktionalität ist für diese Datenbanken nicht verfügbar.


 REP-0910:  Lernprogramm kann nicht gefunden werden. Bitte erneut installieren und aufrufen.

Ursache:	Sie haben versucht, das Lernprogramm auszuführen, dieses wurde jedoch nicht richtig installiert.
Maßnahme:	Installieren Sie das Lernprogramm neu.


 REP-0911: Kurzanleitung kann nicht gefunden werden. Bitte erneut installieren und aufrufen.

Ursache:	Sie haben versucht, die Kurzanleitung auszuführen, diese wurde jedoch nicht richtig installiert.
Maßnahme:	Installieren Sie die Kurzanleitung neu.


 REP-0999:  Nicht implementierter Fehler:

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1010:  Dieser Name entspricht nicht den SQL-Benennungsregeln.

Ursache:	Der eingegebene Name verletzt eine oder mehrere SQL-Benennungsregeln.
Maßnahme:	Überprüfen Sie die Benennungsregeln für das zu benennende Objekt. Weitere Informationen finden Sie unter Benennungsregeln. Geben Sie einen Namen ein, der den Benennungregeln entspricht.


 REP-1011:  <Objekttyp> muß benannt werden.

Ursache:	Sie haben das Feld Name für das Objekt leer gelassen, während ein Name obligatorisch ist.
Maßnahme:	Benennen Sie das Objekt entsprechend den Benennungsregeln. Weitere Informationen finden Sie unter Benennungsregeln.


 REP-1012:  <Objekttyp> mit diesem Namen ist schon vorhanden.

Ursache:	Der eingegebene Name entspricht dem Namen eines anderen Objekts desselben Typs.
Maßnahme:	Geben Sie den Namen von mindestens einem der Objekte ein.


 REP-1013:  Dieser Name darf nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.

Ursache:	Sie haben einen Namen für einen Parameter eingegeben, der mit einem reservierten Wort identisch ist.
Maßnahme:	Ändern Sie den Namen des Parameters, so daß er den Benennungsregeln für Parameter entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Benennungsregeln.


 REP-1014:  Maximale Länge für Namen sind 30 Byte.

Ursache:	Der eingegebene Name war größer als 30 Byte. Gültige SQL-Namen dürfen nicht länger sein als 30 Byte.
Maßnahme:	Verringern Sie die Größe des Namens auf 30 Byte oder weniger.


 REP-1048:  Warnung: Eigentümer und Zugriffsliste wurden nicht überschrieben.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1049:  Mit einer neueren Version von Report Builder gespeicherter Bericht kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht mit einer älteren Version von Report Builder als der Version zu öffnen, mit der der Bericht gespeichert wurde.
Maßnahme:	Benutzen Sie dieselbe oder eine neuere Version von Report Builder, um den Bericht zu öffnen.


 REP-1050:  Kein Zugriff auf Dokumentnamen in Datenbank.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1051:  Dokument kann nicht in Datei '<Dateiname>' gespeichert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1052:  Dokument kann nicht in Datenbank gespeichert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1053:  Neue Dokument-ID kann nicht aus Datenbank abgerufen werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1054:  Aus der Tabelle '<Tabellenname>' kann nicht gelöscht werden.

Ursache:	Sie haben versucht, Daten aus einer Tabelle zu löschen, und der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden. Möglicherweise haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Berechtigungen haben. Wenn nicht, fragen Sie den DBA oder lassen den Vorgang durch einen Benutzer ausführen, der die erforderlichen Berechtigungen hat.


 REP-1055:  Tabelle '<Tabellenname>' kann nicht gesperrt werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1056:  In der Datenbank gespeichertes Objekt kann nicht umbenannt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Datenbankobjekt umzubenennen, und der Vorgang war nicht erfolgreich. Möglicherweise haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen. Sie müssen Eigentümer eines Objekts sein, um es umbenennen zu können.
Maßnahme:	Wenn Ihnen das Objekt nicht gehört, können Sie entweder eine eigene Kopie des Dokuments anfertigen oder den Eigentümer bitten, den Namen zu ändern.


 REP-1057:  '<Dateiname>' ist keine gültige Report Builder-Datei.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Datei zu öffnen, die nicht das richtige Format für Report Builder hat.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Datei aufrufen.


 REP-1058:  Dokument kann nicht aus Datenbank gelesen werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1059:  Dokument kann nicht aus Datei '<Dateiname>' gelesen werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1060:  Die Datenbanktabellen von Report Builder wurden nicht installiert.

Ursache:	Report Builder konnte nicht auf die Ansicht SRW2_DOCUMENT in der aktuellen Datenbank zugreifen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Report Builder richtig in der Datenbank installiert wurde. Gegebenenfalls fragen Sie Ihren Systemadministrator.


 REP-1061:  Externe Datei '<Dateiname>' kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Sie haben Aus Datei lesen aktiviert und einen Dateinamen als Wert einer Spalte angegeben, Report Builder konnte die angegebene Datei jedoch nicht öffnen oder lesen.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Schreibweise der angegebenen Datei in der Spalte-Attributpalette, und prüfen Sie, ob die angegebene Datei vorhanden ist. Wenn die Datei vorhanden ist, prüfen Sie die Berechtigungen für die Datei, um festzustellen, ob Sie mindestens die Leseberechtigung haben.


 REP-1062:  Externe Abfrage '<Dateiname>' wurde nicht gefunden.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	REPORTS30_PATH ist nicht gesetzt.
	Fall 2:	Sie sind nicht bei einer Datenbank angemeldet.
	Fall 3:	Die angegebene externe Abfrage ist nicht vorhanden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Setzen Sie REPORTS30_PATH auf einen gültigen Wert.
	Bei Fall 2:	Melden Sie sich bei einer Datenbank an.
	Bei Fall 3:	Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Namen der externen Abfrage angegeben haben.


 REP-1063:  PL/SQL '<Programmblockname>' hat die Größengrenzen der Plattform überschritten.

Ursache:	Der PL/SQL-Programmblock konnte nicht geladen werden, weil er zu groß für Ihr Betriebssystem ist. Möglicherweise wurde er auf einer anderen Plattform mit einem höheren Grenzwert erstellt.
Maßnahme:	Verringern Sie die Größe von PL/SQL, damit der Programmblock auf Ihrer Plattform geladen werden kann.


 REP-1064:  Dokument '<Dokumentname>' kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Dokument zu öffnen, dessen Definition, die entweder in der Datenbank oder dem Dateisystem gespeichert ist, verlorengegangen oder beschädigt ist.
Maßnahme:	Dieses Dokument kann nicht benutzt werden.


 REP-1065:  Externe Abfrage '<Dateiname>' kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine externe Abfrage zu lesen, deren Definition, die entweder in der Datenbank oder im Dateisystem gespeichert ist, verlorengegangen oder beschädigt ist.
Maßnahme:	Diese externe Abfrage kann nicht benutzt werden.


 REP-1066:  Warnung: Kommentar ist fehlerhaft und wird daher verlorengehen.

Ursache:	Ein Speicherfehler hat zu einer Beschädigung eines Kommentars geführt. Dieser Kommentar wird verworfen.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich. Gegebenenfalls können Sie den Kommentar im Designer erneut erstellen.


 REP-1067:  In diesem Bericht fehlen einige Informationen.

Ursache:	Der Bericht kann nicht geöffnet werden, weil die Berichtdefinition unvollständig ist. Möglicherweise ist der Bericht beschädigt.
Maßnahme:	Wenn der Bericht in der Datenbank gespeichert ist, bestimmen Sie mit SQLPlus, ob die Report Builder-Tabellen beschädigt sind. Wenn der Bericht in einer .rdf-Datei gespeichert ist, prüfen Sie mit einem Dienstprogramm des Dateisystems, ob die Datei beschädigt ist. Führen Sie die entsprechenden Schritte zur Wiederherstellung der Daten aus.


 REP-1070:  Fehler beim Öffnen oder Speichern eines Dokuments.

Ursache:	Beim Öffnen oder Speichern eines Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Zugriffsberechtigung für das Dokument haben.


 REP-1071:  Durchsuchen des Objekts/Datensatzes beendet.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1072:  Objekt im Objektspeicher nicht gefunden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1073:  Objekt wurde im Objektspeicher unerwartet gefunden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1074:  Objekt ist zu groß.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1075:  Ungültiges Objekt.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1076:  Ungültiger Speicher angegeben.

Ursache:	Sie haben versucht, eine ungültige Datei oder ein ungültiges Datenbankobjekt zu benutzen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob das angegebene Objekt ein gültiges Oracle-Dokument ist, das in einer Datei oder der Datenbank gespeichert ist.


 REP-1077:  Angegebener Typ ungültig für Objekt.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1078:  Unspezifischer Dateifehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1079:  Nicht unterstützte Funktion.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1080:  Eindeutiger Schlüssel verletzt.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1081:  Seite wurde geteilt.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1082:  Fehler beim Schließen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1083:  Fehler bei Dateiversion.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1084:  Datei-Header ist fehlerhaft oder nicht vorhanden.

Ursache:	Sie haben einen Vorgang ausgeführt, bei dem Report Builder eine Datei öffnen mußte. Die Datei hat entweder keinen Header oder nicht den erwarteten Header. Der Header wurde möglicherweise in einem Editor geändert, oder die Datei ist möglicherweise nicht mit dieser Version von Report Builder kompatibel.
Maßnahme:	Sie können versuchen, den Header in einem Editor zu korrigieren, obwohl im allgemeinen davon abgeraten wird, daß Sie Report Builder-Dateien auf diese Weise bearbeiten. Wenn die Datei mit dieser Version von Report Builder nicht kompatibel ist, müssen Sie sie umstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem Kapitel über das Umstellen von Report Builder und Druckerdefinitionen im Report Builder Migration Manual.


 REP-1085:  Fehler bei Dateierstellung.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Vorgang auszuführen, bei dem Report Builder eine Datei erstellen mußte, und dabei ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen für das Erstellen der Datei.
Maßnahme:	Beschaffen Sie sich die erforderlichen Berechtigungen.


 REP-1086:  Schreibschutzfehler beim Öffnen der Datei.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Vorgang auszuführen, bei dem Report Builder eine Datei öffnen mußte, für die Sie keine Zugriffsberechtigung haben. Möglicherweise haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen für das Öffnen der Datei.
Maßnahme:	Beschaffen Sie sich die erforderlichen Berechtigungen für die Datei, oder rufen Sie, wenn möglich, eine Datei auf, für die Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.


 REP-1087:  Lese-Schreibfehler beim Öffnen der Datei.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Vorgang durchzuführen, bei dem Report Builder eine Datei öffnen muß, für die Sie keine Zugriffsberechtigung haben. Möglicherweise haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen für das Öffnen der Datei.
Maßnahme:	Beschaffen Sie sich die erforderlichen Berechtigungen für die Datei, oder rufen Sie, wenn möglich, eine Datei auf, für die Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.


 REP-1088:  Fehler beim Schreiben der Datei.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Vorgang auszuführen, bei dem Report Builder in eine Datei schreiben muß, für die Sie keine Zugriffsberechtigung haben. Möglicherweise haben Sie nicht die erforderliche Berechtigung für das Schreiben der Datei.
Maßnahme:	Beschaffen Sie sich die erforderlichen Berechtigungen für die Datei, oder rufen Sie, wenn möglich, eine Datei auf, für die Sie die Schreibberechtigung haben.


 REP-1089:  Fehler beim Lesen der Datei.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Vorgang auszuführen, bei dem Report Builder eine Datei lesen muß, für die Sie keine Zugriffsberechtigung haben. Möglicherweise haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen für das Lesen der Datei.
Maßnahme:	Beschaffen Sie sich die erforderlichen Berechtigungen für die Datei, oder rufen Sie, wenn möglich, eine Datei auf, für die Sie die Leseberechtigung haben.


 REP-1090:  Fehler beim Schließen der Datei.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1091:  Plattenspeicher oder Dateisystem ist voll.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Objekt zu speichern, es war jedoch nicht genügend Platz für das Speichern vorhanden.
Maßnahme:	Sie müssen entweder nicht benötigte Dateien löschen oder den Speicherplatz erweitern.


 REP-1092:  Verletzung von eindeutigem Schlüssel bei Datei.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1093:  Zuweisung gescheitert.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1094:  Neuzuweisung gescheitert.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1095:  Freigabe gescheitert.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1096:  <Dokumenttyp> ist gegenwärtig gesperrt.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Dokument zu öffnen, das schon von einem anderen Benutzer geöffnet (gesperrt) wurde.
Maßnahme:	Warten Sie, bis der andere Benutzer das Dokument schließt, bevor Sie auf das Dokument zugreifen.


 REP-1097:  PRODUCT_USER_PROFILE oder SYSTEM.PRODUCT_PROFILE ist nicht vorhanden.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Tabelle ist nicht vorhanden.
	Fall 2:	Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um auf die Tabelle zuzugreifen.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Wenn die Tabelle noch nicht erstellt ist, erstellen Sie sie.
	Bei Fall 2:	Verschaffen Sie sich Zugriff zu der Tabelle, indem Sie ein öffentliches Synonym für die Tabelle in der Tabelle PRODUCT_USER_PROFILE erstellen, oder indem Sie die Tabelle über die Tabelle PRODUCT_USER_PROFILE zu einer öffentlichen Tabelle machen.


 REP-1098:  Fehler beim Lesen der PRODUCT_USER_PROFILE- oder SYSTEM.PRODUCT_PROFILE-Daten.

Ursache:	Die Tabelle wurde nicht richtig erstellt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Tabelle mit den entsprechenden Spalten erstellt wurde. Wenn nicht, ändern Sie sie entsprechend.


 REP-1099: Nicht mit Report Builder erstellte Dateien können nicht geöffnet werden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Datei zu öffnen, bei der es sich nicht um einen Report Builder-Bericht handelt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die zu öffnende Datei einen Report Builder-Bericht enthält.


 REP-1100:  Ihr Datenmodell ist für diesen Berichttyp nicht gültig.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Standardlayout mit einem Layoutstil zu erstellen, der nicht mit Ihrem Datenmodell übereinstimmt.
Maßnahme:	Sie können entweder das Datenmodell entsprechend dem ausgewählten Layoutstil ändern oder einen anderen Layoutstil auswählen, der Ihrem Datenmodell entspricht.


 REP-1101:  Gruppe '<Gruppenname>' weist eine ungültige Wiederholungsrichtung auf.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Standardlayout zu erstellen, der ausgewählte Layoutstil erfordert jedoch eine andere Wiederholungsrichtung für eine der Gruppen. Bei einigen Layoutstilen gibt es Einschränkungen bezüglich der Wiederholungsrichtung, die Sie für Ihre Gruppen auswählen können.
Maßnahme:	Sie können entweder die Wiederholungsrichtung entsprechend den Anforderungen des Layoutstils ändern oder können einen anderen Layoutstil wählen.


REP-1102.  Standardlayout paßt nicht auf Seite der Größe <Zahl>.
 REP-1102:  Standardlayout paßt nicht auf Seite der Größe <Zahl>.

Ursache:	Report Builder hat versucht, das ausgewählte Standardlayout zu erstellen, konnte das ganze Layout jedoch nicht auf der Seite unterbringen, weil die Seite nicht breit genug ist.
Maßnahme:	Wenn möglich, vergrößern Sie die Seitenbreite in der Bericht-Attributpalette, oder ordnen Sie die Objekte neu an, so daß das Layout auf die Seite paßt. Sonst muß der Bericht möglicherweise über mehrere Seiten gehen.


 REP-1103:  In Gruppe '<Gruppenname>' ist keine Spalte ausgewählt.

Ursache:	Beim Erstellen eines Standardlayouts haben Sie keine Spalte für eine ausgewählte Gruppe ausgewählt. Deshalb kann Report Builder kein Standardlayout erstellen, weil eine oder mehrere Abmessungen des Layouts keine Werte aufweisen.
Maßnahme:	Wählen Sie im Bericht-Assistenten mindestens eine Spalte aus jeder ausgewählten Gruppe aus.


 REP-1104:  Zusammenfassungen auf Seitenebene werden vom Standardlayout nicht unterstützt.

Ursache:	Sie haben ein Standardlayout generiert, das nicht in den verfügbaren Platz paßt. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Das generierte Layout ist unter Berücksichtigung der Abmessungen im Dialogfeld Berichtattribute zu groß.
	Fall 2:	Das Layout ist unter Berücksichtigung des markierten Bereichs im Layoutmodel-Editor zu groß.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Vergrößern Sie die Berichtabmessungen, damit das Layout in die Abmessungen paßt, oder ändern Sie das Layout, damit es in die aktuellen Abmessungen paßt.
	Bei Fall 2:	Vergrößern Sie den markierten Bereich.


 REP-1106:  Warnung: Für Spalte '<Spaltenname>' wurde kein Feld generiert.

Ursache:	Beim Erstellen des Standardlayouts wurde kein Feld für die Spalte in der Meldung generiert. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß eine Summe nicht richtig in das Datenmodell gesetzt wurde. Möglicherweise haben Sie die Quelle einer Summenspalte als eine Spalte in einer Gruppe über der Summengruppe angegeben. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Debuggen Sie das Datenmodell, und erstellen Sie ein neues Standardlayout.


 REP-1107:  Es fehlt eine Horizontal- oder Vertikal-Gruppe für die Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>'.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Standardlayout zu erstellen, indem Sie Matrix als Stil im Bericht-Assistenten ausgewählt haben, allen Abmessungsgruppen der Kreuzproduktgruppe wurden jedoch Wiederholungsrichtungen von Vertikal oder Horizontal zugewiesen. Jede Wiederholungsrichtung muß den Abmessungsgruppen im Kreuzprodukt zugewiesen werden.
Maßnahme:	Rufen Sie den Bericht-Assistenten erneut auf, und weisen Sie die Wiederholungsrichtungen der Abmessungsgruppen neu zu, wobei darauf geachtet werden muß, daß jede Richtung unter den Gruppen zugewiesen wird.


 REP-1108:  Standardlayout paßt selbst in den Bereich zwischen den Seitengrenzen nicht.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Standardlayout zu erstellen, das bei Verwendung der aktuellen Einstellungen zu groß für die definierte Höhe und Breite einer Berichtseite wäre.
Maßnahme:	Rufen Sie den Bericht-Assistenten erneut auf, und verkleinern Sie die Werte der Standardeinstellungen (z.B. kürzen Sie einige Feldbreiten). Alternativ können Sie auch eine Berichtseite mit der Bericht-Attributpalette vergrößern. Danach erstellen Sie ein neues Standardlayout. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.


 REP-1109:  Mehrfachgruppenauswahl nicht kompatibel mit Layoutstil für einzelne Gruppe.

Ursache:	Sie haben mehr als eine Gruppe für das Standardlayout ausgewählt, haben jedoch auch einen Standardstil ausgewählt, der für eine einzelne Gruppe ausgelegt ist.
Maßnahme:	Ändern Sie die Gruppenauswahl, so daß nur eine einzelne Gruppe ausgewählt ist. Alternativ können Sie auch die Auswahl des Layoutstils in einen Stil ändern, der mehrere Gruppen unterstützt.


 REP-1110:  Matrix-Horizontalgruppe in Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>' fehlt.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Standardlayout zu erstellen, indem Sie im Bericht-Assistenten Matrix oder Matrix mit Gruppe als Stil ausgewählt haben, allen Abmessungsgruppen der Kreuzprodukte wurde jedoch eine Wiederholungsrichtung von Vertikal zugewiesen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Wiederholungsrichtung von einer der Abmessungsgruppen des Kreuzprodukts, so daß mindestens eine Horizontal- und eine Vertikal-Gruppe vorhanden ist.


 REP-1111:  Matrix-Vertikalgruppe in Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>' fehlt.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Standardlayout zu erstellen, indem Sie im Bericht-Assistenten Matrix oder Matrix mit Gruppe als Stil ausgewählt haben, allen Dimensionsgruppen der Kreuzproduktgruppe wurde jedoch eine Wiederholungsrichtung von Horizontal zugewiesen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Wiederholungsrichtung von einer der Abmessungsgruppen des Kreuzprodukts, so daß mindestens eine Vertikal- und eine Horizontal-Gruppe vorhanden ist.


 REP-1112:  Matrix-Kreuzproduktgruppe in Matrixbericht fehlt.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Standardlayout zu erstellen, indem Sie im Bericht-Assistenten Matrix oder Matrix mit Gruppe als Stil ausgewählt haben, haben jedoch keine Kreuzproduktgruppe zur Benutzung als Matrixgruppe ausgewählt.
Maßnahme:	Ändern Sie die Wiederholungsrichtung von einer der Kreuzproduktgruppen in Matrix.


 REP-1113:  Keine Gruppen oder Spalten auf Berichtebene ausgewählt.

Ursache:	Beim Erstellen eines Standardlayouts haben Sie keine Gruppen bzw. Spalten auf Berichtebene ausgewählt. Deshalb kann Report Builder kein Standardlayout generieren, weil eine oder mehrere Abmessungen des Layouts keine Werte enthalten.
Maßnahme:	Wählen Sie mindestens eine Spalte auf Berichtebene oder eine Gruppe im Bericht-Assistenten aus, die als Standardwert benutzt werden soll.


 REP-1114:  Einzelgruppenauswahl nicht kompatibel mit Mehrfachgruppen-Layoutstil.

Ursache:	Sie haben eine einzelne Gruppe als Standard ausgewählt, haben jedoch gleichzeitig einen Standardstil ausgewählt, der für mehrere Gruppen ausgelegt ist.
Maßnahme:	Ändern Sie die Gruppenauswahl, so daß mehr als eine Gruppe ausgewählt ist. Alternativ können Sie auch die Auswahl des Layoutstils in einen Stil ändern, der einzelne Gruppen unterstützt.


 REP-1115:  Volles Vorlagenlayout kann nicht dargestellt werden, da es nicht auf die Seite paßt.

Ursache:	Das Vorlagenlayout konnte nicht richtig dargestellt werden, da es zu groß für die definierte Höhe und Breite der Berichtseite ist. Die Tatsache, daß das Layout nicht angezeigt werden kann, bedeutet nicht, daß die Vorlage in irgendeiner Weise fehlerhaft ist.
Maßnahme:	Um das Vorlagenlayout anzuzeigen, können Sie Breite und Höhe der Berichtseite vorübergehend vergrößern. Hierzu wählen Sie die Vorlage im Objektnavigator aus, und öffnen Sie die Attributpalette. Geben Sie für die Attribute Breite und Höhe unter dem Knoten Bericht einen höheren Wert an. Bevor Sie die Vorlage dann speichern, müssen Sie die Breiten- und Höhenattribute wieder zurücksetzen.


 REP-1200:  Datenstrukturkompilierung nicht erfolgreich.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1201:  Abfragetext fehlt bei Abfrage '<Abfragename>'.

Ursache:	Sie haben eine Abfrage benannt und versucht, diese zu akzeptieren, haben jedoch entweder keine SELECT-Anweisung für die Abfrage eingegeben oder haben Daten eingegeben, die nicht mit dem Schlüsselwort SELECT beginnen. Das Dialogfeld SQL-Abfrageanweisung akzeptiert nur SQL SELECT-Anweisungen.
Maßnahme:	Geben Sie eine SQL SELECT-Anweisung ein, die mit dem Wort SELECT (in Groß- oder Kleinbuchstaben) beginnt. In dem Dialogfeld SQL-Abfrageanweisung werden keine anderen SQL-Anweisungen akzeptiert.


 REP-1202:  ORACLE-Anmeldung wurde nicht angegeben.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszuführen, ohne eine ORACLE-Anmeldung anzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine DB-Adresse in das Dialogfeld Anmelden ein, und akzeptieren Sie das Dialogfeld, bevor Sie den Bericht erneut ausführen.


 REP-1203:  Feld '<Feldname>' referenziert eine ungültige Spalte.

Ursache:	Die als Feldquelle angegebene Spalte ist ungültig oder nicht vorhanden.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Spalte aus der Werteliste aus.


 REP-1204:  Wiederholungsrahmen '<Rahmenname>' referenziert eine ungültige Gruppe.

Ursache:	Der Gruppenname, den Sie in das Feld Gruppe der Wiederholungsrahmen-Attributpalette eingegeben haben, ist entweder ungültig oder nicht vorhanden.
Maßnahme:	Wählen Sie eine Gruppe aus der Werteliste aus.


 REP-1205:  Der Positions-Abhängigkeitsbaum enthält eine Schleife.

Ursache:	Sie haben explizite Anker erzeugt, so daß ein Objekt indirekt mit sich selbst verankert ist. Wenn Sie z.B. Objekt A mit Objekt B, Objekt B mit Objekt C und Objekt C mit Objekt A verankert haben, kommt es zu diesem Fehler.
Maßnahme:	Sie müssen mindestens einen der Anker entfernen, der die Schleife verursacht hat.


 REP-1206:  Ein Objekt ist mit mehr als einem anderen Objekt verankert.

Ursache:	In Ihrem Layout haben Sie ein Objekt mit mehr als einem anderen Objekt verankert. Ein Objekt kann nur mit einem anderen Objekt verankert werden.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Verankerungen mit anderen Objekten, so daß das Objekt nur mit einem anderen Objekt verankert ist.


 REP-1207:  Die PL/SQL-Prozedur für Gruppenfilter von '<Gruppenname>' fehlt.

Ursache:	Sie haben Bedingung für Typ in der Gruppen-Attributpalette eingegeben, haben jedoch keinen gültigen Filter eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine gültige PL/SQL-Funktion ein, oder ändern Sie den Filtertyp.


 REP-1208:  Der Wiederholungsrahmen der Matrix '<Matrixname>' kann nicht verankert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht mit einem Anker von einem kreuzenden Wiederholungsrahmen eines Matrixobjekts zu einem anderen Objekt auszuführen. Dies ist nicht möglich.
Maßnahme:	Löschen Sie den Anker. Sie können dieses Objekt nicht mit einem anderen Objekt verankern.


 REP-1209:  Das Matrixobjekt '<Matrixname>' kann nicht verankert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht mit einem Anker von einem Matrixobjekt zu einem anderen Objekt auszuführen. Dies ist nicht möglich.
Maßnahme:	Löschen Sie den Anker. Sie können dieses Objekt nicht mit einem anderen Objekt verankern.


 REP-1211:  Objekt '<Objektname1>' ist größer als sein umschließendes Objekt '<Objektname2>'.

Ursache:	Ein Objekt ist größer als das umschließende Objekt. Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß Sie versucht haben, ein größeres Objekt innerhalb eines kleinen, fixierten Rahmens einzuschließen.
Maßnahme:	Kennzeichnen Sie das Objekt und das umschließende Objekt, und passen Sie die relativen Größen und Positionen an, bis die richtige Einrahmung erzielt ist.


 REP-1212:  Objekt '<Objektname1>' ist nicht vollständig von seinem umschließenden Objekt '<Objektname2>' umgeben.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Ein Objekt wird nicht voll von der Seite umschlossen, d.h. das Objekt geht über die Seitengrenzen hinaus.
	Fall 2:	Ein Wiederholungsrahmen, der eine Matrix bildet, befindet sich eine oder mehrere Ebenen über dem Wiederholungsrahmen, in dem er enthalten ist. Bei einem Matrixlayout müssen Wiederholungsrahmen unter den Wiederholungsrahmen stehen, die sie enthalten.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Verschieben oder skalieren Sie das Objekt so, daß es nicht mehr über die Seitengrenzen hinausgeht. Alternativ können Sie auch die Seitengröße in der BerichtAttributpalette vergrößern.
	Bei Fall 2:	Verwenden Sie Anordnen [image] In den Hintergrund, Anordnen [image] In den Vordergrund, Anordnen [image] Eins zurück und Anordnen [image] Eins vor, und ordnen Sie die Wiederholungsrahmen so an, daß bezogen auf Ebenen folgendes gilt: Wiederholungsrahmen liegen unter Wiederholungsrahmen, in denen sie enthalten sind, und vertikale Wiederholungsrahmen liegen unter horizontalen Wiederholungsrahmen.


 REP-1213:  Feld '<Feldname>' referenziert Spalte '<Spaltenname>' mit einer Wiederholungsrate unter seiner Gruppe.

Ursache:	Die Quellspalte für das Feld liegt eine Gruppe unter der Gruppe des Wiederholungsrahmens, der sie einschließt.
Maßnahme:	Verschieben Sie das Feld in dem Wiederholungsrahmen, dessen Quellgruppe bei der oder über der Gruppe liegt, die die Quellspalte des Feldes enthält. Sonst verschieben Sie die Quellspalte des Feldes, wenn möglich, in die Gruppe des umschließenden Wiederholungsrahmens.


 REP-1214:  Wiederholungsrahmen '<Rahmenname>' ist von einem untergeordneten Wiederholungsrahmen umgeben.

Ursache:	Die Quellgruppe des umschlossenen Wiederholungsrahmens liegt über der Quellgruppe des umschließenden Wiederholungsrahmens.
Maßnahme:	Im Editor können Sie den umschlossenen Wiederholungsrahmen zum umschließenden Wiederholungsrahmen machen. Alternativ könnten Sie möglicherweise die Gruppenhierarchie so ändern, daß die umschlossene Objektgruppe unter der umschließenden Objektgruppe liegt.


 REP-1216:  '<Objektname>' weist eine unzulässige Druckbedingung auf.

Ursache:	Sie haben eine ungültige Druckbedingung für das angegebene Objekt festgelegt. Möglicherweise haben Sie versucht, die Druckbedingung eines Randobjekts festzulegen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckbedingung des Objekts in eine andere, gültige Einstellung.


 REP-1218:  '<Objektname>' kann keinen vorherigen Seitenumbruch durchführen UND bei der übergeordneten Gruppe bleiben.

Ursache:	Sie haben Seitenumbruch vorher für ein Objekt zusammen mit Bei Verankerungsobjekt festgelegt. Das Verankerungsobjekt steht jedoch vor dem Objekt, so daß die beiden Einstellungen widersprüchlich sind.
Maßnahme:	Heben Sie die Auswahl von Seitenumbruch vorher oder Bei Verankerungsobjekt auf.


 REP-1219:  '<Objektname>' hat keine Größe - Länge oder Breite ist null.

Ursache:	Beim Erstellen des Layouts haben Sie ein Layoutobjekt mit einer Breite oder Höhe von null erstellt.
Maßnahme:	Vergrößern Sie das Objekt so, daß es eine andere Höhe und Breite als null hat.


 REP-1220:  Minimum Schusterjungen ist bei '<Objektname>' größer als die Höchstzahl der Zeilen pro Seite.

Ursache:	Sie haben für Maximum Datensätze pro Seite einen kleineren Wert als für Minimum Schusterjungen angegeben. Dies führt zu einem Konflikt zwischen den beiden Einstellungen und gibt somit an, daß keine Instanz ausgedruckt werden soll.
Maßnahme:	Geben Sie einen kleineren Wert für Minimum Schusterjungen oder einen größeren Wert für Maximum Datensätze pro Seite an.


 REP-1222:  Ungültige Größe des Hauptteils.

Ursache:	Sie haben eine Breite oder Höhe für die Berichtseite angegeben, die negativ ist oder außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Diese Fehlermeldung wurde wahrscheinlich angezeigt, nachdem Sie die Seitengröße mit dem ausführbaren Argument PAGESIZE auf einen ungültigen Wert gesetzt haben.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Wert mit dem ausführbaren Argument PAGESIZE ein, oder ändern Sie die Größe der Berichtseiten, indem Sie die Größe der Ränder im Layoutmodell-Editor ändern.


 REP-1223:  Ungültige Seitengröße.

Ursache:	Sie haben eine physikalische Seitenbreite oder -höhe angegeben, die negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Dieser Fehler wurde wahrscheinlich angezeigt, nachdem Sie die Seitengröße mit dem ausführbaren Argument PAGESIZE auf einen ungültigen Wert gesetzt haben.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Wert mit dem ausführbaren Argument PAGESIZE ein, oder ändern Sie die Einstellung für die physikalische Seitengröße in der Bericht-Attributpalette.


 REP-1225:  Ungültige logische Seitengröße.

Ursache:	Sie haben einen negativen Wert für die logische Seitenhöhe angegeben.
Maßnahme:	Definieren Sie die Höhe der logischen Seite erneut mit einer positiven Zahl.


 REP-1226:  Die Position des Hauptteils liegt außerhalb des Druckbereichs.

Ursache:	Die Berichtseiten liegen nicht innerhalb der physikalischen Seitengrenzen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Größe der Berichtseiten, indem Sie die Ränder im Layoutmodell-Editor skalieren.


 REP-1229:  Der Between-record-Wert für Wiederholungsrahmen '<Name Wiederholungsrahmen>' ist negativ.

Ursache:	Der Wert, den Sie bei Vertikaler Abstand und/oder Horizontaler Abstand für einen Wiederholungsrahmen angegeben haben, ist negativ.
Maßnahme:	Geben Sie die entsprechende Abstand-Einstellung für den Wiederholungsrahmen erneut an, der in der Fehlermeldung angegeben wird.


 REP-1230:  Feld '<Feldname>' hat eine ungültige Seitenrücksetzgruppe.

Ursache:	Sie haben in dem Feld Zurücksetzen bei im Dialogfeld Seitennumerierung einen Wiederholungsrahmen angegeben, der das Layoutfeld nicht umschließt, in dem die Seitennummer angezeigt werden soll. Möglicherweise haben Sie einen ungültigen Wiederholungsrahmen angegeben oder den Wiederholungsrahmen nach der Angabe gelöscht.
Maßnahme:	Geben Sie &Bericht oder den Namen eines gültigen Wiederholungsrahmens als Wert für Zurücksetzen bei an.


 REP-1231:  '<Objektname>' hat einen ungültigen Textumbruchstil.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1232:  Matrix '<Matrixname>' hat einen ungültigen Quellrahmen.

Ursache:	Sie haben ein ungültiges Objekt als Quellrahmen des Matrixobjekts angegeben, oder die angegebenen Wiederholungsrahmen haben ungültige Druckrichtungen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckrichtung des horizontalen Quell-Wiederholungsrahmens in Vertikal und die Druckrichtung des vertikalen Quell-Wiederholungsrahmens in Horizontal


 REP-1233:  Die Rahmen der Matrix '<Matrixname>' schneiden sich nicht vollständig.

Ursache:	Die Wiederholungsrahmen, die die Matrix bilden, schneiden sich nicht vollständig. Diese Fehlermeldung wird z.B. angezeigt, wenn zwei vertikale Wiederholungsrahmen und zwei horizontale Wiederholungsrahmen vorhanden sind und nur einer der horizontalen Wiederholungsrahmen sich vollständig mit einem der vertikalen Wiederholungsrahmen schneidet.
Maßnahme:	Erstellen Sie, wenn möglich, ein neues Standard-Matrixlayout, oder verschieben Sie die Wiederholungsrahmen, aus denen die Matrix besteht, so daß sie sich voll schneiden.


 REP-1234:  Die Matrix '<Matrixname>' liegt nicht im Schnittpunkt ihrer Rahmen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1235:  Fehler bei der Indexerstellung für ein Kreuzprodukt.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1236:  Ungültige Abfrage '<Abfragename>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1237:  Ungültiger Datenlink.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1238:  Ungültige Gruppe '<Gruppenname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1239:  Ungültige Spalte '<Spaltenname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1240:  Ungültiger Anker.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


 REP-1241:  Spaltenabhängigkeitsschleife hat ihren Ursprung in Spalte '<Spaltenname>'.

Ursache:	Sie haben eine Spalte erstellt, die sich direkt oder indirekt selbst referenziert. So könnte z.B. Spalte A Spalte B referenzieren, die wiederum Spalte A referenziert.
Maßnahme:	Aktualisieren oder löschen Sie die Spalten, um die Endlosschleife zu eliminieren.


 REP-1242:  Bei Matrizen müssen sich alle vertikalen Rahmen unter allen horizontalen Rahmen befinden.

Ursache:	In einem Matrixlayout müssen sich die vertikalen Wiederholungsrahmen unter den horizontalen Wiederholungsrahmen befinden.
Maßnahme:	Verwenden Sie Anordnen-->In den Hintergrund, Anordnen-->In den Vordergrund, Anordnen-->Eins zurück und Anordnen-->Eins vor, und ordnen Sie die Wiederholungsrahmen so an, daß bezogen auf Ebenen folgendes gilt: Wiederholungsrahmen liegen unter Wiederholungsrahmen, die sie enthalten, und vertikale Wiederholungsrahmen liegen unter horizontalen Wiederholungsrahmen.


 REP-1243:  Nicht implementierter Summentyp in Spalte '<Spaltenname>' angegeben.

Ursache:	Sie haben eine nicht verfügbare Summenfunktion angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine gültige Summenfunktion an.


 REP-1245:  Falsche Anzahl von Quellspalten für Summenfunktion von Spalte '<Spaltenname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1246:  Diagrammdokument nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder kann das zugehörige Diagrammdokument für das Diagramm nicht finden.
Maßnahme:	Korrigieren Sie den Dateinamen und Pfad für das Diagrammdokument.


 REP-1247:  Der Bericht enthält nicht kompilierte PL/SQL.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszuführen, bevor alle referenzierten PL/SQL-Konstrukte kompiliert wurden.
Maßnahme:	Kompilieren Sie die PL/SQL, und führen Sie den Bericht erneut aus.


 REP-1248:  Alle Quellspalten von Platzhalter '<Spaltenname>' müssen in der gleichen Gruppe enthalten sein.

Ursache:	Sie haben versucht, den Wert einer Platzhalterspalte aus Spalten festzulegen, die zu anderen Gruppen gehören.
Maßnahme:	Ändern Sie die Gruppe der Platzhalterspalte, damit sie der Gruppe der Spalten entspricht, die den Wert der Platzhalterspalte ändern.


 REP-1249:  Spalte '<Spaltenname>' hat keine PL/SQL-Formel.

Ursache:	Sie haben eine Spalte vom Typ Formel erstellt, während im Feld Formel keine Angaben gemacht wurden.
Maßnahme:	Erstellen Sie eine Formel für die Spalte, oder ändern Sie den Spaltentyp.


 REP-1250:  Abfrageabhängigkeitsschleife.

Ursache:	Ihr Bericht enthält mindestens zwei Abfragen, wobei jede voraussetzt, daß die andere zuerst ausgeführt wird.
Maßnahme:	Ändern Sie eine oder mehrere der Abfragen, um die Endlosschleife zu entfernen.


 REP-1251:  Abfrageabhängigkeitsschleife hat ihren Ursprung in Abfrage '<Abfragename>'.

Ursache:	Ihr Bericht enthält mindestens zwei Abfragen, wobei jede voraussetzt, daß die andere zuerst ausgeführt wird. Die in der Meldung aufgeführte Abfrage ist eine der betroffenen Abfragen.
Maßnahme:	Ändern Sie die aufgeführte Abfrage oder eine andere Konfliktabfrage, um die Endlosschleife zu entfernen.


 REP-1252:  Die Matrix muß von einem Wiederholungsrahmen für Gruppe '<Gruppenname>' umgeben sein.

Ursache:	Das Datenmodell für Ihren Bericht enthält eine Matrix mit einer übergeordneten Gruppe. Im Layout ist jedoch entweder der Wiederholungsrahmen für die übergeordnete Gruppe nicht vorhanden oder schließt die Matrix nicht ein.
Maßnahme:	Ändern Sie das Layout des Berichts, so daß die übergeordnete Gruppe einen Wiederholungsrahmen hat, der die Matrix einschließt.


 REP-1253:  Matrixobjekte befinden sich in verschiedenen Bereichen des Layouts.

Ursache:	Die Wiederholungsrahmen einer Matrix befinden sich in verschiedenen Bereichen des Layouts (Hauptteil, Rand, Titelseite oder Schlußseite).
Maßnahme:	Verschieben Sie alle Wiederholungsrahmen der Matrix wieder in denselben Berichtbereich.


 REP-1254:  Verankerte Objekte befinden sich in verschiedenen Bereichen des Layouts.

Ursache:	Die verankernden und verankerten Objekte eines Ankers befinden sich in verschiedenen Bereichen des Layouts (Hauptteil, Rand, Titelseite oder Schlußseite).
Maßnahme:	Verschieben Sie die aufgeführten Objekte wieder in denselben Berichtbereich.


 REP-1255:  Verankerung an einem verborgenen Objekt ist nicht möglich.

Ursache:	Das verankerte Objekt eines Ankers ist ein verborgenes Objekt.
Maßnahme:	Machen Sie das verankerte Objekt zu einem nicht verborgenen Objekt, oder löschen Sie den Anker.


 REP-1256:  Text von Linkdatei-Boilerplate hat keine Quelldatei.

Ursache:	Sie haben keinen Dateinamen in dem Feld Linkdatei in der Attributpalette für das Linkdatei-Boilerplate-Objekt angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Verzeichnispfad und einen Dateinamen in das Feld Linkdatei in der Attributpalette Linkdatei-Boilerplate an.


 REP-1257:  Daten für untergeordnete Abfrage können von aufrufender Komponente nicht weitergegeben werden.

Ursache:	Sie haben Report Builder aus einem anderen Produkt aufgerufen, und Report Builder wurde angewiesen, Daten für eine untergeordnete Abfrage von der aufrufenden Komponente abzurufen. An Report Builder können nur Daten für eine Master-Abfrage übergeben werden.
Maßnahme:	Ändern Sie die Instruktionen der aufrufenden Komponente, so daß Report Builder keine Daten für eine untergeordnete Abfrage anfordert.


 REP-1258:  Gruppe '<Gruppenname>' enthält keine Spalten.

Ursache:	Sie haben eine Gruppe erstellt, die keine Spalten enthält.
Maßnahme:	Löschen Sie die Gruppe, oder weisen Sie der Gruppe eine oder mehrere Spalten zu.


 REP-1259:  Gruppe '<Gruppenname>' hat keine Gruppenwechselspalten.

Ursache:	Sie haben eine übergeordnete Gruppe erstellt, die keine Gruppenwechselspalten hat.
Maßnahme:	Kreuzen Sie das bzw. die Kontrollkästchen Gruppenwechselfolge der Gruppenwechselspalten der Gruppe an.


 REP-1260:  Gruppe '<Gruppenname1>' und '<Gruppenname2>' gehören zur gleichen Abfrage und können nicht verknüpft werden.

Ursache:	Sie haben einen Datenlink zwischen zwei Gruppen derselben Abfrage erstellt. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie den Datenlink oder stellen Sie eine Verknüpfung zu einer anderen Gruppe her.


 REP-1261:  Die übergeordnete Gruppe der Gruppe '<Gruppenname>' kann nicht festgestellt werden.

Ursache:	Eine Gruppe verfügt über zwei Abfragen als übergeordnete Gruppen (nur eine ist möglich).
Maßnahme:	Entfernen Sie die Datenlinks aus derselben Gruppe zu verschiedenen Abfragen.


 REP-1262:  Link-Abhängigkeitsschleife, die bei Gruppe '<Gruppenname>' anfängt.

Ursache:	Sie haben eine Schleife mit Datenlinks erstellt (d.h. Sie haben angegeben, daß eine übergeordnete Gruppe direkt oder indirekt die untergeordnete Gruppe eben dieser übergeordneten Gruppe ist).
Maßnahme:	Entfernen Sie mindestens einen der Links in der Schleife.


 REP-1263:  Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>' hat keine oder nur eine Dimensionsgruppe.

Ursache:	Sie haben eine Kreuzproduktgruppe, die über keine oder nur eine interne Gruppe verfügt. Kreuzproduktgruppen müssen mindestens zwei Dimensionsgruppen umfassen. Kreuzproduktgruppen für Mehrfachabfragen müssen mindestens zwei Abfragen innerhalb der Kreuzproduktgruppe aufweisen.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Kreuzproduktgruppe, oder fügen Sie Dimensionsgruppen bzw. Dimensionsabfragen (bei Mehrfachabfragen) hinzu.


REP-1264:  Datenlink der Gruppe '<Gruppenname>' geht über die Kreuzproduktgrenze.
 REP-1264:  Datenlink der Grupp '<Gruppenname>' geht über die Kreuzproduktgrenze.

Ursache:	Bei einem Mehrfachabfragen-Matrixbericht ist eine Abfrage vorhanden, bei der einige Gruppen innerhalb des Kreuzproduktes und einige außerhalb des Kreuzproduktes liegen.
Maßnahme:	Verschieben Sie alle Gruppen der Abfrage an eine Stelle außerhalb oder innerhalb der Kreuzproduktgruppe.


 REP-1265: Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>' hat keine untergeordneten Gruppen.

Ursache:	Eine Kreuzproduktgruppe ohne die obligatorische untergeordnete Gruppe ist vorhanden  Die untergeordnete Gruppe dient als Zelle der Matrix.
Maßnahme:	Erstellen Sie eine untergeordnete Gruppe für diese Kreuzproduktgruppe.


 REP-1266:  Spalte '<Spaltenname>': Spalten auf Seitenebene sind in einem Kreuzprodukt nicht zulässig.

Ursache:	Sie haben eine Spalte in einer Kreuzproduktgruppe erstellt, die eine Spalte ist bzw. auf einer Spalte beruht, bei der es sich um eine Summe auf Seitenebene handelt (d.h. eine Summe, für die bei Zurücksetzen bei Seite angegeben ist).
Maßnahme:	In einer Kreuzproduktgruppe ist keine Spalte zulässig, bei der es sich um eine Summe auf Seitenebene handelt bzw. die auf einer Summe auf Seitenebene beruht. Sie müssen die Spalte aus der Kreuzproduktgruppe entfernen oder den Zurücksetzen-bei-Wert der Spalte bzw. die Summe auf Seitenebene ändern, auf der diese beruht.


 REP-1267:  Diagramm '<Diagrammname>' referenziert eine ungültige Spalte als Bindeparameter.

Ursache:	Das Diagramm referenziert eine nicht vorhandene Spalte. Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1268:  Diagramm '<Diagrammname>' referenziert eine Bindespalte '<Spaltenname>' mit der falschen Rate.

Ursache:	Die für das Diagramm angegebene Spalte steht in einer Gruppe unter der Gruppe des Wiederholungsrahmens, der das Diagramm umschließt.
Maßnahme:	Verschieben Sie das Diagramm in einen Wiederholungsrahmen, dessen Quellgruppe bei oder über der Gruppe steht, die die angegebene Spalte enthält. Sonst verschieben Sie die angegebene Spalte in die Gruppe des umschließenden Wiederholungsrahmens, falls möglich.


 REP-1269:  Diagramm '<Diagrammname>' referenziert eine ungültige Berichtgruppe.

Ursache:	Die für das Diagramm angegebene Berichtgruppe ist nicht vorhanden. Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1270:  Diagramm '<Diagrammname>' referenziert eine Berichtgruppe mit der falschen Rate.

Ursache:	Die für das Diagramm angegebene Berichtgruppe steht über der Quellgruppe des umschließenden Wiederholungsrahmens.
Maßnahme:	Verschieben Sie das Diagramm in einen Wiederholungsrahmen mit einer Quellgruppe, die bei oder über der zugehörigen Berichtgruppe steht.


REP-1271:  Diagramm Spaltenname '<Spaltenname>' wurde mehrfach im Diagrammdokument '<Diagrammname>' angegeben.
 REP-1271:  Diagramm-Spaltenname '<Spaltenname>' wurde mehrfach im Diagrammdokument '<Diagrammname>' angegeben.

Ursache:	Die angegebene Diagrammspalte bzw. der angegebene Parameter wurde mehrmals im Diagrammdokument referenziert.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Spalten und Parameter, die Sie für das Diagramm angeben, und löschen Sie eventuelle Duplikate.


 REP-1272:  Spalte '<Spaltenname>' darf nicht Gruppenwechselspalte sein.

Ursache:	Sie haben eine Gruppenwechselfolge bei einer Summe, einer Funktion oder einem Platzhalter angegeben. Diese Spaltentypen können nicht als Gruppenwechselspalten verwendet werden.
Maßnahme:	Überprüfen Sie die Regeln für Gruppenwechselspalten. Weitere Informationen finden Sie unter Gruppenwechselfolge.


 REP-1273:  Die Quellgruppen der Matrix '<Matrixname>' stammen nicht aus demselben Kreuzprodukt.

Ursache:	Die Quellgruppen der Wiederholungsrahmen, die die Abmessungen der Matrix bilden, befinden sich nicht in derselben Kreuzproduktgruppe. Die Abmessungen einer Matrix müssen innerhalb derselben Kreuzproduktgruppe stehen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Quellgruppen der Wiederholungsrahmen, oder wählen Sie andere Wiederholungsrahmen für die Abmessungen der Matrix.


 REP-1274:  Ungültige Kombination der Wiederholungsrichtung in Matrix '<Matrixname>'.

Ursache:	Wiederholungsrahmen für die Matrixabmessungen, deren Quellgruppen in derselben Hierarchie innerhalb einer Kreuzproduktgruppe stehen (d.h. untergeordnete oder übergeordnete Gruppen zueinander darstellen), müssen dieselbe Druckrichtung haben. Beziehungen zwischen übergeordneten und untergeordneten Gruppen innerhalb einer Kreuzproduktgruppe werden benutzt, um die Verschachtelung in der Matrix zu erzeugen. Somit müssen die mit diesen Gruppen verknüpften Wiederholungsrahmen in derselben Richtung auf der Seite gedruckt werden.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckrichtung der Wiederholungsrahmen nach Bedarf, wählen Sie andere Quellgruppen für die Wiederholungsrahmen, oder wählen Sie andere Wiederholungsrahmen für die Abmessungen der Matrix.


 REP-1275:  Spalte '<Spaltenname>' auf Seitenebene darf nicht von Format-Trigger '<Programmblockname>' referenziert werden.

Ursache:	In Format-Trigger eingegebene PL/SQL darf keine Spalten referenzieren, für die bei Zurücksetzen bei oder Berechnen bei Seite angegeben wurde.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Referenz auf die Spalte auf Seitenebene, oder ändern Sie die Einstellungen Zurücksetzen bei oder Berechnen bei für die Spalte auf einen anderen Wert als Seite.


 REP-1276:  Platzhalter '<Spaltenname>' referenziert eine oder mehrere Spalten ohne Formelangaben.

Ursache:	Eine Platzhalterspalte enthält SRW.REFERENCE, bei der referenzierten Spalte handelt es sich jedoch nicht um eine Formelspalte. Bei Platzhalterspalten muß SRW.REFERENCE eine Formelspalte referenzieren.
Maßnahme:	Ändern Sie die über SRW.REFERENCE referenzierte Spalte.


 REP-1277:  Ungültiges Auswahlelement.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1278:  Ungültige PL/SQL-Prozedur in '<Programmblockname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1279:  Ungültiger Rahmen oder Wiederholungsrahmen '<Rahmenname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1280:  Ungültiges Feld '<Feldname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1281:  Ungültiger Boilerplate '<Boilerplate-Name>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1282:  Ungültige Matrix '<Matrixname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1283:  Ungültiges Diagrammdokument '<Diagrammname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1284:  Abfrage '<Abfragename>' hat keine Gruppen.

Ursache:	Das Datenmodell enthält eine Abfrage, die keine Gruppen umfaßt. Jeder Abfrage in Ihrem Datenmodell muß mindestens eine Gruppe zugewiesen sein.
Maßnahme:	Erstellen Sie eine neue Gruppe für die Abfrage.


 REP-1285:  Abfrage '<Abfragename>' hat keine Auswahlelemente.

Ursache:	Das Datenmodell enthält eine Abfrage, mit der nichts ausgewählt wird. Jede Abfrage in Ihrem Datenmodell muß mindestens ein Element auswählen.
Maßnahme:	Geben Sie eine SELECT-Anweisung in die Abfrage ein, wobei mindestens ein Element ausgewählt werden muß.


 REP-1286:  Gruppe '<Gruppenname>' ist ein Kreuzprodukt UND eine Dimension.

Ursache:	Sie haben eine Gruppe angegeben, die sowohl als Kreuzproduktgruppe als auch als Dimensionsgruppe für eine andere Kreuzproduktgruppe benutzt werden soll. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Machen Sie die Gruppe zu einer Kreuzproduktgruppe oder einer Abmessungsgruppe, jedoch nicht zu beidem.


 REP-1287:  Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>' darf keinen Gruppenfilter haben.

Ursache:	Sie haben einen Gruppenfilter für eine Kreuzproduktgruppe angegeben. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie den Gruppenfilter aus der Kreuzproduktgruppe. Erstellen Sie den Gruppenfilter gegebenenfalls für eine andere Gruppe.


 REP-1288: Numerisches Argument für Gruppenfilter fehlt bei '<Gruppenname>'.

Ursache:	Sie haben Erste oder Letzte für einen Gruppenfilter angegeben, haben jedoch keine Zahl angegeben, mit der festgelegt wird, wie viele Datensätze die Gruppe filtern soll.
Maßnahme:	Geben Sie eine Zahl für den Gruppenfilter an.


 REP-1289:  In Gruppe '<Gruppenname>' ist ein nicht implementierter Gruppenfiltertyp angegeben.

Ursache:	Sie haben einen Gruppenfilter angegeben, der nicht verfügbar oder ungültig ist.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Gruppenfilter für die Gruppe an.


REP-1290: Quelldatentyp ist nicht kompatibel mit Summenfunktion in Spalte '<Spaltenname>'.

Ursache:	Ihre Summenspalte war einer Quelle zugewiesen, deren Datentyp nicht kompatibel mit der angegebenen Funktion ist. Möglicherweise versuchen Sie, eine Zeichenspalte zu summieren.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Datentyp der Quellspalte kompatibel mit der Funktion ist, die Sie in der Attributpalette Summenspalte angegeben haben.


 REP-1291:  Spalte '<Spaltenname>' hat eine ungültige Rücksetzgruppe.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Zurücksetzen-bei-Wert für eine Summenspalte angegeben. Zurücksetzen bei kann auf dieselbe Gruppe wie die Summenspalte, jede Gruppe über der Summenspalte, Seite oder Bericht gesetzt werden.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Zurücksetzen-bei-Wert für die Summenspalte in der Attributpalette an.


 REP-1292:  Spalte '<Spaltenname>' hat eine ungültige Berechnungsgruppe.

Ursache:	Sie haben einen ungültigen Berechnen-bei-Wert für eine Summenspalte angegeben. Berechnen bei kann auf dieselbe Gruppe wie die Summenspalte, eine beliebige Gruppe über der Summenspalte, Seite oder Bericht gesetzt werden.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Berechnen-bei-Wert für die Summenspalte in der Attributpalette an.


 REP-1293:  Spalte '<Spaltenname>' hat eine ungültige Produktfolge.

Ursache:	Einer Spalte in einer Kreuzproduktgruppe wurde ein ungültiger Wert für Produktfolge zugewiesen oder überhaupt kein Wert.
Maßnahme:	Geben Sie einen gültigen Wert für Produktfolge (der nur aus Dimensionsgruppen innerhalb des Kreuzprodukts besteht) in der Attributpalette für die Spalte an.


 REP-1294: Spalte '<Spaltenname>' ist zu breit.

Ursache:	Die Spaltenbreite überschreitet den bei Ihrem Betriebssystem zulässigen Höchstwert.
Maßnahme:	Verringern Sie die Breite der Spalte in der Attributpalette Spalte.


 REP-1295:  Datenformat der Spalte '<Spaltenname>' wird nicht unterstützt.

Ursache:	Sie haben Aus Datei lesen für eine Spalte aktiviert, haben jedoch ein ungültiges oder nicht verfügbares Datenformat in dem Feld Format in der Attributpalette Spalte angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie ein gültiges Datenformat in das Feld Format ein. Die Werteliste zeigt alle gültigen Datenformate an. Beachten Sie, daß bei Datenbankspalten vom Typ LONG, RAW und LONG RAW nur Text und Oracle Format (Bild) gültige Werte für Format darstellen.


 REP-1296:  Untergeordnete Gruppe des Datenlinks darf nicht in Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>' enthalten sein.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Spalte mit einer Spalte in einer Kreuzproduktgruppe oder mit der Kreuzproduktgruppe selbst zu verknüpfen. Diese Vorgänge sind nicht zulässig.
Maßnahme:	Erstellen Sie Datenlinks zwischen anderen Spalten und Gruppen als Kreuzproduktgruppen und den zugehörigen Spalten.


 REP-1297:  Untergeordnete Spalte des Datenlinks '<Spaltenname>' muß eine Datenbankspalte sein.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Spalte mit einer anderen Spalte zu verknüpfen, bei der es sich nicht um eine Datenbankspalte handelt (d.h. eine Summen-, Formel- oder Platzhalterspalte). Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Sie können Datenlinks nur mit Datenbankspalten und -gruppen erstellen.


 REP-1298:  Typen der Spalten '<Spaltenname>' und '<Spaltenname>' sind  für Verknüpfung nicht kompatibel.

Ursache:	Die übergeordneten und untergeordneten Spalten in Ihrem Datenlink haben nicht kompatible Datentypen, die nicht verknüpft werden können. Möglicherweise haben Sie versucht, eine Zahlen-Spalte mit einer Zeichen-Spalte zu verknüpfen.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die in Datenlinks angegebenen übergeordneten und untergeordneten Spalten kompatible Datentypen haben.


 REP-1299:  Gruppe '<Gruppenname>' und '<Gruppenname>' in verschiedenen Kreuzprodukten können nicht verknüpft werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Datenlink zwischen Dimensionsgruppen von zwei verschiedenen Kreuzproduktgruppen oder zwischen Spalten der Dimensionsgruppen zu erstellen. Diese Vorgänge sind nicht zulässig.
Maßnahme:	Sie können keine Datenlinks zwischen zwei verschiedenen Kreuzproduktgruppen und deren Spalten erstellen.


 REP-1300:  Text-Boilerplate '<Boilerplate-Name>' ist leer.

Ursache:	Sie haben ein Text-Boilerplate-Objekt erstellt, das keinen Text enthält.
Maßnahme:	Geben Sie Text in das Boilerplate-Objekt ein, oder löschen Sie es.


 REP-1301:  Datenlink erstellt mit der Gruppe '<Gruppenname>' gleichrangige Gruppe im Kreuzprodukt.

Ursache:	Sie haben einen Datenlink erstellt, der eine Gruppe erzeugt hat, die gleichrangig mit einer Dimensionsgruppe innerhalb einer Kreuzproduktgruppe ist. Innerhalb des Kreuzprodukts sind keine mit der Dimensionsgruppe gleichrangigen Gruppen zulässig.
Maßnahme:	Dimensionsgruppen dürfen nur aus Gruppenfolgen bestehen. Gleichrangige Gruppen sind nicht zulässig.


 REP-1302:  Kreuzprodukt hat zwei oder mehr untergeordnete Gruppen.

Ursache:	Eine Kreuzproduktgruppe hat mehr als eine untergeordnete Gruppe. Nur eine untergeordnete Gruppe pro Kreuzproduktgruppe ist zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie alle untergeordneten Gruppen mit Ausnahme von einer in der Kreuzproduktgruppe.


 REP-1303:  Abfrage muß vollständig innerhalb oder außerhalb des Kreuzprodukts '<Gruppenname>' stehen.

Ursache:	Sie haben eine Abfrage erstellt, deren Gruppen nicht alle innerhalb des Kreuzproduktes, über dem Kreuzprodukt bzw. unter dem Kreuzprodukt liegen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Gruppen jeder Abfrage alle innerhalb eines Kreuzproduktes, über einem Kreuzprodukt bzw. unter einem Kreuzprodukt liegen.


 REP-1304:  Kreuzproduktgruppe '<Gruppenname>' enthält ein weiteres Kreuzprodukt als untergeordnete Gruppe.

Ursache:	Sie haben eine Kreuzproduktgruppe erstellt, bei der es sich um eine untergeordnete Gruppe einer anderen Kreuzproduktgruppe handelt. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die untergeordnete Gruppe der Kreuzproduktgruppe keine Kreuzproduktgruppe ist.


 REP-1305:  Warnung: Rahmen '<Rahmenname>' überschneidet Objekt '<Objektname>', schließt es aber nicht ein.

Ursache:	Das Berichtlayout enthält einen Rahmen, der das benannte Objekt nicht vollständig einschließt. Somit wird das Objekt nicht als innerhalb des Rahmens befindlich betrachtet.
Maßnahme:	Wenn der Rahmen das Objekt einschließen soll, skalieren oder verschieben Sie den Rahmen.


 REP-1306:  Summenspalte '<Spaltenname>' hat ungültige Quelle.

Ursache:	Sie haben eine ungültige Quelle für die Summenspalte angegeben. Die Quelle einer Summenspalte muß aus derselben Gruppe wie die Summenspalte oder aus einer Gruppe unterhalb der Summenspalte stammen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Quelle der Summenspalte, damit sie aus derselben Gruppe wie die Summenspalte oder aus einer Gruppe unter der Summenspalte stammt.


 REP-1307:  Summenspalte '<Spaltenname>' hat ungültige Produktfolge.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Ihre Summe ist keine laufende Summe (d.h. für Zurücksetzen bei wird nicht Bericht angegeben), die Produktfolge ist jedoch keine Teilmenge der Produktfolge der Quellspalte. Die Quellspalte der Summe muß mindestens so häufig auftreten wie die Summe, d.h. die Produktfolge der Summe muß eine Teilmenge der Produktfolge der Quellspalte sein.
	Fall 2:	Sie verfügen über eine laufende Summe (d.h. eine Summe, für die bei Zurücksetzen bei Bericht angegeben wurde) mit einer Produktfolge, bei der es sich nicht um ein Präfix der Produktfolge der Quellspalte handelt. Wenn die Produktfolge der Quellspalte z.B. A,B,C wäre, müßte die Produktfolge der Summenspalte A (alleine) oder A,B sein. Die Produktfolge der Summe könnte nicht B,A sein.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Ändern Sie die Produktfolge der Summe so, daß es sich um eine Teilmenge der Produktfolge der Quellspalte handelt.
	Bei Fall 2:	Ändern Sie die Produktfolge der Summe so, daß es sich um ein Präfix der Produktfolge der Quellspalte handelt.


 REP-1308:  Platzhalterspalte '<Spaltenname>' wird in Kreuzprodukt nicht unterstützt.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Platzhalterspalte innerhalb einer Kreuzproduktgruppe zu erstellen. Kreuzproduktgruppen können keine Platzhalterspalten enthalten.
Maßnahme:	Löschen Sie den Platzhalter, oder verschieben Sie ihn außerhalb der Kreuzproduktgruppe.


 REP-1309:  Summe auf Berichtebene '<Spaltenname>' kann nicht Prozent vom Gesamtwert sein.

Ursache:	Sie haben eine Summe auf Berichtebene (d.h. eine Summe außerhalb aller Gruppen in dem Datenmodell) erstellt, für die bei Funktion von % Gesamt angegeben wird. Diese Funktion ist bei einer Summe auf Berichtebene sinnlos, da sie immer 100% beträgt.
Maßnahme:	Löschen Sie die Summe, oder verschieben Sie sie in eine Gruppe, in der dies sinnvoll ist.


 REP-1310:  Boilerplate '<Boilerplate-Name>' referenziert '&<Referenzname>', das kein Feld ist.

Ursache:	Ein Boilerplate-Objekt referenziert ein Feld, das nicht vorhanden ist. Möglicherweise wurde das referenzierte Feld gelöscht oder umbenannt, so daß diese Referenz im Boilerplate-Objekt jetzt ungültig ist.
Maßnahme:	Je nachdem können Sie die Referenz löschen, sie durch eine Referenz auf ein anderes Feld ersetzen oder das Feld erstellen, das referenziert wird.


 REP-1311:  Objekt '<Objektname>' mit seitenabhängigen Referenzen wurde auf feste Größe geändert.

Ursache:	Ein Feld- oder Boilerplate-Objekt enthält eine Referenz auf eine Seitenberechnung oder auf eine Variable Gesamtanzahl von Seiten. (Dies wird als Vorwärtsreferenz bezeichnet.) Derartige Layoutobjekte müssen horizontal und vertikal eine feste Größe haben.
Maßnahme:	Die Einstellungen Horizontale und Vertikale Skalierung für das Layoutobjekt wurden von Report Builder auf Fest gesetzt. Prüfen Sie anhand der Ausgabe, ob die Werte abgeschnitten sind. Wenn sie abgeschnitten sind, müssen Sie das Layoutobjekt vergrößern, damit es groß genug zur Aufnahme der Werte ist.


 REP-1312:  Spalte '<Spaltenname>' auf Seitenebene kann nicht von Diagramm '<Diagrammname>' referenziert werden.

Ursache:	Eine der Report Builder-Spalten, die Sie an ein Diagramm übergeben wollten, ist eine Summe auf Seitenebene bzw. hängt von einer Summe auf Seitenebene ab (d.h. eine Summe, für die bei Zurücksetzen bei oder Berechnen bei Seite angegeben wird). Eine Spalte, die an ein Diagramm übergeben wird, kann keine Summe auf Seitenebene sein bzw. von einer Summe auf Seitenebene abhängen.
Maßnahme:	Übergeben Sie die Spalte nicht an das Diagramm.


 REP-1313:  Spalte auf Seitenebene '<Spaltenname>' kann nicht von Gruppenfilter '<Gruppenname>' referenziert werden.

Ursache:	Eine der Report Builder-Spalten, die Sie in einem Gruppenfilter referenzieren wollten, ist eine Summe auf Seitenebene bzw. hängt von einer Summe auf Seitenebene ab (d.h. eine Summe, für die bei Zurücksetzen bei oder Berechnen bei Seite angegeben wird). Eine Spalte, die von einem Gruppenfilter referenziert wird, kann keine Summe auf Seitenebene sein bzw. von einer Summe auf Seitenebene abhängen.
Maßnahme:	Referenzieren Sie die Spalte nicht in dem Gruppenfilter.


 REP-1314:  Format-Trigger '<Programmblockname>' referenziert Spalte '<Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Einer der Format-Trigger referenziert eine Spalte auf der falschen Wiederholungsebene.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Referenz auf die Spalte aus dem Format-Trigger.


 REP-1315:  Gruppenfilter '<Programmblockname>' referenziert Spalte '<Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Einer Ihrer Gruppenfilter hat versucht, eine Spalte zu referenzieren, auf die nicht zugegriffen werden kann.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Referenz auf die Spalte aus dem Gruppenfilter.


 REP-1316:  <Objektname> referenziert Spalte '<Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Eine Prozedur oder Funktion hat versucht, eine Spalte zu referenzieren, auf die nicht zugegriffen werden kann.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Referenz auf die Spalte aus dem PL/SQL-Unterprogramm.


 REP-1317:  Boilerplate '<Boilerplate-Name>' referenziert Feld mit Quelle '<Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Das Boilerplate-Objekt referenziert das Feld mit &fieldname, die beiden Objekte befinden sich jedoch nicht auf derselben Wiederholungsebene. So befinden sich z.B. das Boilerplate-Objekt und das Feld, das es referenziert, in verschiedenen Wiederholungsrahmen.
Maßnahme:	Setzen Sie das Boilerplate-Objekt und Feld auf dieselbe Wiederholungsebene, oder entfernen Sie die Referenz.


 REP-1318:  Fehler beim Setzen von schreibgeschützter Transaktion.

Ursache:	Nachdem Sie READONLY=YES festgelegt haben, ist dieser Fehler am Anfang der Berichtsausführung aufgetreten, wobei die laufende Transaktion (mit einem COMMIT) beendet und die schreibgeschützte Transaktion gestartet wird, oder am Ende der Berichtausführung, wobei die schreibgeschützte Transaktion (mit COMMIT) beendet wird.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie bei einer Datenbank angemeldet sind, und vergewissern Sie sich, daß keine Cursor oder Sperren von der vorherigen Transaktion ausstehen.


 REP-1319:  Warnung: Impliziter Anker-Algorithmus kann das Verankerungsobjekt von '<Objekt1-Name>' nicht feststellen. '<Objekt2-Name>' wird gewählt.

Ursache:	Das angegebene Objekt (Objektname 1) steht im "Anstoßpfad" von zwei Objekten und ist von beiden Objekten gleich weit entfernt. Deshalb kann Report Builder die normalen Kriterien (kürzester Abstand) nicht benutzen, um den impliziten Anker zu bestimmen. Da die normalen Kriterien fehlen, erstellt Report Builder zufällig einen impliziten Anker für das angegebene Objekt (Objektname 2). Beachten Sie, daß der implizite Anker zwischen den Berichtausführungen variieren kann. Weitere Informationen finden Sie unter Implizite Verankerung.
Maßnahme:	Um zu vermeiden, daß ein impliziter Anker nach einem Zufallsmuster erstellt wird, verankern Sie das angegebene Objekt (Objektname 1) explizit mit einem anderen Objekt.


 REP-1320:  Programmblock '<Programmblockname>' referenziert Spalte mit ungültiger ID: <Spalten-ID>.

Ursache:	Sie haben einen Bericht mit einer ungültigen PL/SQL ausgeführt (z.B. einer PL/SQL, die nicht kompiliert werden konnte). Die PL/SQL-Quelle enthielt eine Spaltenreferenz, die nicht aufgelöst werden kann.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Spaltenreferenzen in Ihrer PL/SQL-Quelle, kompilieren Sie die gesamte PL/SQL-Quelle in dem Bericht neu, und führen Sie den Bericht erneut aus.


 REP-1322:  'Seitenumbruch nachher' bei '<Objektname>' hat keine Wirkung.

Ursache:	Sie haben Seitenumbruch nachher bei einem Objekt aktiviert, mit dem (implizit oder explizit) keine anderen Objekte verankert sind. In diesem Fall ist Seitenumbruch nachher wirkungslos und ungültig. Beachten Sie, daß dies eine Warnung und keine Fehlermeldung ist.
Maßnahme:	Deaktivieren Sie Seitenumbruch nachher für das Objekt.


 REP-1323:  Ausgabespalten sind in Format-Trigger '<Programmblockname>' nicht möglich.

Ursache:	In dem Format-Trigger für das angegebene Objekt haben Sie versucht, den Wert eines Spaltenparameters von Report Builder zu setzen. Sie können z.B. den Wert einer Spalte namens COUNT1 in einer Bedingung verwenden (z.B. IF :COUNT1 = 10), können den Wert jedoch nicht direkt in einer Zuweisungsanweisung setzen (z.B. COUNT1 = 10).
Maßnahme:	Entfernen Sie die Zuweisungsanweisung aus dem Format-Trigger.


 REP-1324:  Ausgabespalten sind in Gruppenfilter '<Gruppenname>' nicht möglich.

Ursache:	In dem Filter für die angegebene Gruppe haben Sie versucht, den Wert einer Report Builder-Spalte oder eines Report Builder-Parameters zu setzen. Sie können z.B. den Wert einer Spalte COUNT1 in einer Bedingung benutzen (z.B. IF :COUNT1 = 10), können den Wert jedoch nicht direkt in einer Zuweisungsanweisung setzen (z.B. COUNT1 = 10).
Maßnahme:	Entfernen Sie die Zuweisungsanweisung aus dem Gruppenfilter.


 REP-1325:  Ausgabespalten sind in Between-Page-Trigger nicht möglich.

Ursache:	Sie haben versucht, in dem Between-Page-Trigger den Wert einer Spalte oder eines Parameters von Report Builder zu setzen. Sie können z.B. den Wert einer Spalte namens COUNT1 in einer Bedingung benutzen (z.B. IF :COUNT1 = 10), können den Wert jedoch nicht direkt in einer Zuweisungsanweisung setzen (z.B. COUNT1 = 10).
Maßnahme:	Entfernen Sie die Zuweisungsanweisung aus dem Gruppenfilter.


REP-1326:  <Triggername> schreibt in Spalte <Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.
 REP-1326:  <Triggername> schreibt in Spalte '<Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Sie haben in einem Bericht-Trigger versucht, den Wert einer Report Builder-Spalte auf der falschen Wiederholungsebene in dem Bericht zu setzen. Sie können nur Spalten oder Parameter auf Berichtebene referenzieren und setzen und können keine seitenabhängigen Spalten (d.h. Spalten, bei denen Zurücksetzen bei auf Seite gesetzt ist) oder Spalten referenzieren bzw. setzen, die auf seitenabhängigen Spalten beruhen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Spalten und Parameter, deren Werte Sie referenzieren oder setzen, Spalten und Parameter auf Berichtebene sind.


 REP-1327:  Spalte '<Spaltenname>' schreibt in Spalte '<Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Sie haben in einer Formelspalte versucht, den Wert einer Report Builder-Spalte auf der falschen Wiederholungsebene in dem Bericht zu setzen. Sie können nur Spalten referenzieren und setzen, die in derselben Gruppe oder in einer höheren Gruppe in der Gruppenhierarchie stehen. So kann z.B. eine Formel für eine Spalte auf Berichtebene nur andere Spalten auf Berichtebene referenzieren.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Spalten, deren Werte Sie referenzieren oder setzen, in derselben Gruppe oder in einer höheren Gruppe in der Gruppenhierarchie stehen.


 REP-1328:  Ausführung von Bericht mit ROWLABEL-Spalten '<Spaltenname>' in einem BS ohne Trusted Oracle nicht möglich.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszuführen, der eine gesicherte Datenbank erfordert, während Sie bei einer ungesicherten Datenbank angemeldet sind.
Maßnahme:	Führen Sie den Bericht aus, während Sie bei einer gesicherten Datenbank angemeldet sind.


 REP-1329:  Spalte '<Spaltenname>' kann nicht mit Spalte '<Spaltenname>' verknüpft werden, da die untergeordnete Spalte keine Datenbankspalte ist.

Ursache:	Sie haben einen Datenlink erstellt, bei dem die untergeordnete Spalte eine Summen-, Formel- oder Platzhalterspalte ist. Nur Datenbankspalten können verknüpft werden.
Maßnahme:	Erstellen Sie einen Datenlink mit Datenbankspalten.


 REP-1330:  Lexikalischer Parameter '<Parametername>' in Abfrage '<Abfragename>' darf Spaltenabhängigkeiten nicht ändern.

Ursache:	Sie haben einen lexikalischen Parameter erstellt, der Anzahl, Typ oder Namen von Spalten ändert oder neue Abhängigkeiten für berechnete Spalten bzw. neue Bindereferenzen einführt, wenn der Bericht ausgeführt wird.
Maßnahme:	Ändern Sie den lexikalischen Parameter so, daß keine Spalten geändert bzw. keine neuen Abhängigkeiten oder Bindereferenzen eingeführt werden.


 REP-1331:  Spalte '<Spaltenname>' kann nicht mit Spalte '<Spaltenname>' verknüpft werden, da die untergeordnete Spalte von lexikalischem Parameter bestimmt wird.

Ursache:	Sie haben einen Datenlink erstellt, bei dem der Wert der untergeordneten Spalte von einem lexikalischen Parameter bestimmt wird. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Ersetzen Sie die untergeordnete Spalte des Datenlinks durch eine andere Spalte.


 REP-1332:  Gruppenfilter für '<Gruppenname>' kann Spalte '<Spaltenname>' nicht referenzieren. Sie ist keine DB-Spalte oder ist von Abfrage abhängig.

Ursache:	Sie haben einen Gruppenfilter erstellt, der eine Datenbankspalte referenziert, die nicht in der Gruppenabfrage oder in einer Abfrage darüber enthalten ist, bzw. eine berechnete Spalte referenziert, die von einer unabhängigen Spalte abhängt.
Maßnahme:	Entfernen Sie die betreffende Referenz aus dem Gruppenfilter.


 REP-1333:  Nicht unterstütztes Layout; eine Matrix darf nicht in einer anderen Matrix enthalten sein.

Ursache:	Sie haben ein Matrixlayout erstellt, das innerhalb eines anderen Matrixlayouts verschachtelt ist.
Maßnahme:	Matrixlayouts können nicht innerhalb von anderen Matrixlayouts verschachtelt sein. Entwerfen Sie das Layout neu, um dies zu vermeiden.


 REP-1335:  Warnung: Variabel gedrehter Text '<Boilerplate-Name>' wird behandelt wie Text Feste Länge/Zusammenziehen.

Ursache:	Der Bericht enthält ein Boilerplate-Textobjekt, das mit einem Winkel gedreht wurde, der kein Vielfaches von 90 Grad ist, obwohl die Werte Horizontale und Vertikale Elastizität auf Variabel oder Erweitern gesetzt waren. In diesem Fall wird die Horizontale Elastizität als Fest behandelt (wenn Sie Erweitern angegeben haben) oder als Zusammenziehen (wenn Sie Variabel angegeben haben), und die vorliegende Warnung wird angezeigt.
Maßnahme:	Sie können die Werte für die Horizontale und Vertikale Elastizität für dieses Boilerplate-Objekt ändern.


 REP-1336:  Die Quelle von Feld '<Feldname>' ist eine Berechnung auf Seitenebene '<Spaltenname>'. <Gruppenname>.

Ursache:	Das angegebene Feld referenziert eine Seitensumme, die der benannten Gruppe gehört, es ist jedoch kein Wiederholungsrahmen für diese Gruppe vorhanden, die das Feld umgibt.
Maßnahme:	Erstellen Sie einen Wiederholungsrahmen, dessen Quelle die benannte Gruppe für die Einrahmung des Feldes ist. Wenn ein derartiger Wiederholungsrahmen schon vorhanden ist, erweitern Sie ihn so, daß er das Feld einschließt.


 REP-1337:  Boilerplate '<Boilerplate-Name>' referenziert Feld '<Feldname>', dessen Quelle Berechnung auf Seitenebene '<Spaltenname>' ist. <Gruppenname>.

Ursache:	Das angegebene Boilerplate-Objekt referenziert das angegebene Feld, dessen Quelle eine Berechnung auf Seitenebene ist. Es ist jedoch kein Wiederholungsrahmen vorhanden (dessen Quelle der benannten Gruppe entspricht), der das Feld einschließt.
Maßnahme:	Erstellen Sie einen Wiederholungsrahmen, dessen Quelle die benannte Gruppe zur Einrahmung des Feldes ist. Wenn ein derartiger Wiederholungsrahmen schon vorhanden ist, erweitern Sie ihn so, daß er das Feld einschließt.


 REP-1338:  Spaltenmodus ist für Wiederholungsrahmen '<Rahmenname>' nicht erlaubt.

Ursache:	Sie haben Spaltenmodus für einen Wiederholungsrahmen aktiviert, dessen Einstellung keiner der folgenden Bedingungen entspricht:
	Druckrichtung Vertikal und Vertikale Elastizität Fest.
	Druckrichtung Horizontal und eine Horizontale Elastizität Fest.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckrichtung oder Vertikale/Horizontale Elastizität des Wiederholungsrahmens, oder deaktivieren Sie Spaltenmodus.


 REP-1339:  Keine Angabe von Datenspalte für Diagramm '<Diagrammname>'.

Ursache:	Sie haben einen Wert für die Diagrammabfrage angegeben, jedoch keine Spalten zur Übergabe von dem Bericht zu dem Diagrammdokument.
Maßnahme:	Wenn Sie keine Daten von dem Bericht an das Diagrammdokument übergeben möchten, machen Sie keine Angaben für die Diagrammabfrage und -quelle. Wenn Daten übergeben werden sollen, geben Sie die zu übergebenden Spalten zusätzlich zu Diagrammabfrage und -quelle an.


 REP-1340:  Übergebene Spalten stimmen nicht mit Berichtdefinition '<Berichtname>' überein.

Ursache:	Dieser Fehler tritt auf, wenn eine andere Komponente (z.B. Form Builder) eine Abfrage an Report Builder übergibt und die übergebenen Spalten und die von Report Builder erwarteten Spalten nicht übereinstimmen. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Report Builder erwartet mehr oder weniger Spalten als die Anzahl von Spalten, die tatsächlich von der aufrufenden Anwendung übergeben wurden.
	Fall 2:	Die Parameterliste der aufrufenden Anwendung beschreibt eine Spalte anders als von Report Builder erwartet. Wenn die Abfrage des Berichts z.B. eine Zeichenspalte auswählt und die aufrufende Anwendung dieser Spalte den Datentyp Datum zuweist, wird dieser Fehler ausgelöst.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die aufrufende Anwendung dieselbe Anzahl von Spalten übergibt, die Report Builder erwartet.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob die Datentypen und Namen der Spalten, die von der aufrufenden Anwendung übergeben werden, den Datentypen und Namen in dem Bericht entsprechen.


 REP-1341:  Warnung: In Spalte '<Spaltenname>' werden möglicherweise Daten abgeschnitten.

Ursache:	In dem Bericht ist die Breite der Datenbankspalte mit einem niedrigeren Wert definiert als in der Datenbank. Dies kann geschehen, wenn die Spalten in der Datenbank nach dem Erstellen der Berichtdefinition aktualisiert werden.
Maßnahme:	Erzwingen Sie eine erneute Analyse der Abfrage. Eine Möglichkeit besteht darin, ein Leerzeichen am Ende einer Zeile in dem Feld SELECT-Anweisung einzugeben und dann das Dialogfeld SQL-Abfrageanweisung zu akzeptieren.


 REP-1342:  Typ des Datenlinks zu Abfrage '<Abfragename>' nur gültig für ORACLE-Server.

Ursache:	Wenn Sie einen Datenlink mit der Klausel START WITH erstellen und ausführen, während Sie bei einer fremden Datenbank angemeldet sind, wird dieser Fehler ausgegeben. START WITH wird nur bei ORACLE unterstützt.
Maßnahme:	Entfernen Sie den Datenlink, der START WITH verwendet, oder melden Sie sich bei ORACLE an.


 REP-1343:  Ungültige Schaltfläche '<Schaltflächenname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1344:  Schaltfläche '<Schaltflächenname>' hat keine Aktions-Quelldatei.

Ursache:	Sie haben eine Aktion Multimedia-Datei für die benannte Schaltfläche angegeben, haben jedoch entweder keine Quelldatei angegeben oder haben eine nicht vorhandene Quelldatei angegeben.
Maßnahme:	Öffnen Sie die Attributpalette für die angegebene Schaltfläche, und prüfen Sie, ob Sie eine gültige Datei als Quelle für die Schaltflächenaktion ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltflächenattribute.


 REP-1345:  Schaltfläche '<Schaltflächenname>' weist ungültige Quellspalte auf.

Ursache:	Sie haben eine Aktion Multimedia-Spalte für die benannte Schaltfläche angegeben, haben jedoch entweder keine Quellspalte oder eine ungültige Quellspalte angegeben.
Maßnahme:	Öffnen Sie die Attributpalette für die angegebene Schaltfläche, und prüfen Sie, ob Sie eine gültige Spalte als Quelle für die Schaltflächenaktion ausgewählt haben. Weitere Informationen über benutzerdefinierte Schaltflächen finden Sie unter Schaltflächenattribute.


 REP-1346:  Schaltfläche '<Schaltflächenname>' referenziert Quellspalte '<Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Die in der Attributpalette für die benannte Schaltfläche angegebene Spalte steht in einer Gruppe unter der Gruppe des Wiederholungsrahmens, der die Schaltfläche einschließt.
Maßnahme:	Verschieben Sie die Schaltfläche in einen Wiederholungsrahmen, dessen Quellgruppe in oder über der Gruppe steht, die die angegebene Spalte enthält. Sonst verschieben Sie die angegebene Spalte, wenn möglich, in die Gruppe des umschließenden Wiederholungsrahmens.


 REP-1347:  Schaltfläche '<Schaltflächenname>' hat eine ungültige Symboldatei.

Ursache:	Sie haben entweder eine ungültige Datei oder eine nicht vorhandene Datei als Symboldatei für die Schaltflächenschrift angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Symboldatei vorhanden ist, das richtige Format hat und nicht beschädigt ist.


 REP-1348:  Quellspalte von Feld '<Feldname>' hat Klang- oder Videoformat.

Ursache:	Sie haben eine Spalte, die Klang oder Video enthält, als Quelle für ein Feld angegeben, in Feldern können jedoch kein Klang und kein Video angezeigt werden.
Maßnahme:	Geben Sie eine andere Spalte (nicht Klang oder Video) als Quelle für das Feld an.


 REP-1349:  PL/SQL-Aktion fehlt bei Schaltfläche '<Schaltflächenname>'.

Ursache:	Der PL/SQL-Trigger, der als Aktion für die angegebene Schaltfläche dient, referenziert einen PL/SQL-Abschnitt, der nicht vorhanden ist.
Maßnahme:	Debuggen Sie Ihren Trigger, und prüfen Sie, ob er einen gültigen Programmblock referenziert.


 REP-1350:  Ausgabespalten sind in Aktionstrigger '<Programmblockname>' nicht zulässig.

Ursache:	Der PL/SQL-Trigger, der als Schaltflächenaktion dient, enthält eine Bindevariable, die einen Wert zurückgibt. Ein PL/SQL-Aktionstrigger kann keinen Wert zurückgeben.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Bindevariable aus PL/SQL.


 REP-1351:  Warnung: Symbol '<Symbolname>' für Schaltfläche '<Schaltflächenname>' nicht gefunden.

Ursache:	Das Symbol, das Sie als Schaltflächenschrift für die benannte Schaltfläche angegeben haben, kann nicht gefunden werden. Der Bericht wird ausgeführt, die Schaltfläche ist jedoch leer.
Maßnahme:	Öffnen Sie die Attributpalette für die benannte Schaltfläche, und prüfen Sie, ob das angegebene Symbol vorhanden ist und das richtige Format hat, und ob Sie die richtigen Pfadinformationen angegeben haben.


 REP-1352:  Die Schriftart dieses Berichts ist in dem Zeichensatz, der in NLS_LANG angegeben wurde, nicht vorhanden.

Ursache:	Die Umgebungsvariable NLS_LANG gibt einen Zeichensatz an, für den keine Schriftart verfügbar ist.
Maßnahme:	Sie können eine Schriftart wählen, die in dem von NLS_LANG angegebenen Zeichensatz vorhanden ist. Alternativ können Sie die Datei Schriftart-Alias verwenden, damit eine verfügbare Schriftart anstelle der in dem Bericht angegebenen Schriftart benutzt wird.


REP-1353W:  Web-Attribut von Layoutobjekt '<Layoutobjekt-Name>' referenziert Feld oder Spalte '<Feld- oder Spaltenname>' auf falscher Wiederholungsebene.
 REP-1353:  Web-Attribut von Layoutobjekt '<Layoutobjekt-Name>' referenziert Feld oder Spalte '<Feld- oder Spaltennname>' auf falscher Wiederholungsebene.

Ursache:	Eines der Attribute für das Layoutobjekt, d.h. Lesezeichen, Aktion, Hyperlink oder Linktag referenziert das Feld oder die Spalte &columnname, die beiden Objekte befinden sich jedoch nicht auf derselben Wiederholungsebene. So befindet sich z.B. das Layoutobjekt innerhalb eines Wiederholungsrahmens, dessen Quelle eine andere Gruppe ist, als die Gruppe, in der die Spalte steht.
Maßnahme:	Setzen Sie das Layoutobjekt in einen Wiederholungsrahmen auf derselben Wiederholungsebene wie das Spaltenobjekt, oder entfernen Sie die Referenz.


 REP-1354:  Web-Attribut von Layoutobjekt '<Layoutobjekt-Name>' referenziert seitenabhängiges Feld bzw. seitenabhängige Spalte '<Feld- oder Spaltenname>'.

Ursache:	Eines der Attribute des Layoutobjekts, d.h. Lesezeichen, Aktion, Hyperlink oder Linktag referenziert ein Boilerplate-Objekt des Feldes, das eine Referenz auf eine Seitenberechnung oder eine Variable Gesamtanzahl Seiten enthält. Web-Attribute können nur Spalten und Felder referenzieren, die nicht auf Spaltenberechnungen basieren.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Web-Attributreferenz auf das seitenabhängige Feld bzw. die seitenabhängige Spalte.


REP 1355.  PL/SQL fehlt in PL/SQL-basierter Abfrage.
REP-1355.  PL/SQL fehlt in PL/SQL-basierter Abfrage.

Ursache:	Sie haben eine PL/SQL-basierte Abfrage erstellt, haben jedoch keinen entsprechenden PL/SQL-Code eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie den PL/SQL für die Abfrage ein.


REP 1356. Spalten-Link für Verknüpfung mit PL/SQL-basierter Abfrage '$0' nicht zulässig.
REP-1356.  Spalten-Link für Verknüpfung mit PL/SQL-basierter Abfrage '$0' nicht zulässig.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Spalte mit einer anderen Spalte zu verknüpfen, die in einer PL/SQL-basierten Abfrage als Bindevariable enthalten ist, um die beabsichtigten Bedingungen für den Spalten-Link einzurichten.
Maßnahme:	Sie können Gruppen-Links erstellen und die Spalten in der PL/SQL-basierten Abfrage als Bindevariablen benutzen, um die beabsichtigten Bedingungen für den Spalten-Link einzurichten.


REP 1357. Autom. Erstellen von Fremdschlüssel-Spaltenlink nur bei SQL-Abfragen.
REP-1357.  Autom. Erstellen von Fremdschlüssel-Spaltenlink nur bei SQL-Abfragen.

Ursache:	Sie haben einen Link zwischen zwei Abfragen gezogen, damit automatisch Spalten-Links basierend auf Fremdschlüsselbeziehungen erstellt werden. Dies ist jedoch nur zwischen zwei SQL-Datenabfragen möglich.
Maßnahme:	Führen Sie diesen Vorgang mit zwei SQL-Datenabfragen durch, oder ändern Sie die PL/SQL-basierten Abfragen in SQL


REP-1365. Spalten-Link für Verknüpfung mit Express-basierter Abfrage <Abfragename> nicht zulässig.
REP 1365. Spalten-Link für Verknüpfung mit Express-basierter Abfrage <Abfragename> nicht zulässig.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Spalte mit einer anderen Spalte zu verknüpfen, die in einer Express-basierten Abfrage enthalten ist. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Sie können Gruppen-Links erstellen und die Spalten in der Express-basierten Abfrage als Bindevariablen benutzen, um die beabsichtigten Spalten-Link-Bedingungen herzustellen.


REP-1366. Die XML-Einstellungen von Objekt <Objektname> referenzieren seitenabhängige Spalte <Spaltenname>.
REP 1366. Die XML-Einstellungen von Objekt <Objektname> referenzieren seitenabhängige Spalte <Spaltenname>.

Ursache:	Eines der XML-Attribute referenziert eine Spalte, die eine Seitenberechnung oder eine Variable für die Gesamtanzahl von Seiten enthält. XML-Einstellungen können keine Spalten referenzieren, die auf Seitenberechnungen basieren.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Refernzen der XML-Einstellungen auf die seitenabhängige Spalte.


REP-1367. Die XML-Einstellungen von Objekt <Objektname> referenzieren Spalte <Spaltenname> mit falscher Wiederholungsrate.

Ursache:	Eines der XML-Attribute des Objekts referenziert die Spalte, die Spalte &columnname hat jedoch eine höhere Wiederholungsrate als das Objekt (die Spalte kann z.B. in einer anderen Gruppe gespeichert sein, als das Objekt, das sie referenziert).
Maßnahme:	Verschieben Sie das Objekt, so daß es dieselbe Wiederholungsrate wie das Feld oder die Spalte hat (z.B. setzen Sie es z.B. in dieselbe oder eine niedrigere Gruppe), die es referenziert, oder entfernen Sie die Referenz.


 REP-1400:  coxr konnte nicht initialisiert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1401:  '<Programmblockname>': PL/SQL-Abbruchfehler aufgetreten.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1402:  '<Programmblockname>': Unbehandelte PL/SQL-Exception.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


 REP-1403:  '<Programmblockname>': Aussetzen der PL/SQL-Prozedur ist nicht zulässig.

Ursache:	Ein PL/SQL-Konstrukt wurde während der Ausführung oder Generierung ausgesetzt.
Maßnahme:	Debuggen und kompilieren Sie die PL/SQL-Konstrukte neu.


 REP-1404:  Aus irgendeinem Grund schlug die Kompilierung fehl.

Ursache:	Beim Generieren des Berichts konnte die PL/SQL-Kompilierung nicht erfolgreich durchgeführt werden.
Maßnahme:	Debuggen Sie Ihre PL/SQL-Konstrukte.


 REP-1405:  Der Code ist nicht ausführbar.

Ursache:	Ein PL/SQL-Konstrukt konnte nicht richtig kompiliert werden oder konnte aus einem anderen Grund nicht ausgeführt werden.
Maßnahme:	Debuggen Sie Ihre PL/SQL-Konstrukte.


 REP-1406:  Code, der Parameter enthält, kann nicht direkt ausgeführt werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1408:  PL/SQL kann nicht initialisiert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-1412:  PL/SQL-Funkion '<Programmblockname>' gab einen ungültigen Wert oder gar keinen Wert zurück.
 REP-1412:  PL/SQL-Funktion '<Programmblockname>' gab einen ungültigen Wert oder gar keinen Wert zurück.

Ursache:	Der Bericht enthält eine PL/SQL-Funktion, die keinen Rückgabewert angibt (z.B. einen Format-Trigger, der nicht TRUE oder FALSE zurückgibt).
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Funktion eine Rückgabeanweisung für jeden Codepfad enthält.


 REP-1414:  '<Programmblockname>': Auszuführende Bibliothekseinheit nicht gefunden.

Ursache:	Dies ist wahrscheinlich eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Prüfen Sie den PL/SQL-Code, und kompilieren Sie ihn neu. Wenn dieser Fehler auftritt, wird auf Anormale Bedingungen verwiesen.


 REP-1415:  '<Programmblockname>': Unbekannter User Exit '<User Exit-Name>'.

Ursache:	Ein User Exit wurde aufgerufen, konnte jedoch nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Namen für den User Exit verwenden und ob dieser kompiliert und verknüpft wurde.


 REP-1416:  '<Programmblockname>': User Exit '<User Exit-Name>'. <Untermeldung>.

Ursache:	In einem User Exit ist ein Fehler aufgetreten. Mögliche Ursachen: eine Referenz auf eine unbekannte Spalte, ein abgeschnittener Spaltenwert, eine PL/SQL-Quelle, die nicht abgerufen werden kann, oder der User Exit konnte nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Debuggen Sie den User Exit aufgrund der Untermeldung. Stellen Sie sicher, daß Sie gültige Spalten referenzieren und daß auf den PL/SQL-Code und den User Exit zugegriffen werden kann. Verknüpfen Sie die entsprechenden Bibliotheken/User Exits, damit der Bericht im Standalone-Modus ausgeführt werden kann.


 REP-1417:  '<Programmblockname>': Ungültiges ganzzahliges Argument an <Prozedurname> übergeben.

Ursache:	Die vordefinierte Prozedur, die Sie referenziert haben, erwartet eine Ganzzahl für ein Argument, Sie haben jedoch keine Ganzzahl angegeben.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die PL/SQL, die die vordefinierte Prozedur referenziert, ordnungsgemäß eine Ganzzahl übergibt. Weitere Informationen über vordefinierte PL/SQL-Prozeduren finden Sie unter Report Builder PL/SQL-Prozedur: SRW.


 REP-1418:  '<Programmblockname>': Null Argumente wurden an <Prozedurname> übergeben.

Ursache:	Die Exception SRW.NULL_ARGUMENTS wurde ausgelöst, entweder von einem benutzerdefinierten PL/SQL-Unterprogramm oder weil einem vordefinierten Unterprogramm ein oder mehrere Null-Argumente übergeben wurden.
Maßnahme:	Prüfen Sie den PL/SQL-Code, der diese Exception auslösen könnte. Außerdem prüfen Sie die Argumentliste, die an das angegebene vordefinierte Unterprogramm übergeben wird.


 REP-1419:  '<Programmblockname>': PL/SQL-Programm wurde abgebrochen.

Ursache:	Ein PL/SQLKonstrukt führte zu einem Abbruchfehler und wurde abgebrochen.
Maßnahme:	Prüfen Sie die PL/SQL-Konstrukte auf Fehler.
Ursache:	REP-1419 'beforerep' -Fehler können durch beschädigte .RDF-Dateien verursacht werden.
Maßnahme:	Generieren Sie die .RDF-Datei neu.
Ursache:	Ein oder mehrere Felder in einem Bericht greifen auf Daten zu, die für diesen Bericht nicht verfügbar sind, d.h. auf ungültige PL/SQL-Referenzen.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß alle Tabellen/Spalten, die in dem Bericht abgefragt werden,  a) verfügbar sind und b) mit Daten gefüllt sind, die den in dem Bericht festgelegten Parametern entsprechen.


 REP-1420:  '<Programmblockname>': PL/SQL-Programm löst einen Programmfehler aus.

Ursache:	Die Exception SRW.PROGRAM_ERROR wurde ausgelöst, entweder von einem benutzerdefinierten PL/SQL-Unterprogramm oder wegen einer anormalen Bedingung.
Maßnahme:	Prüfen Sie den PL/SQL-Code, der diese Exception auslösen könnte. Wenn kein PL/SQL-Code die Exception ausgelöst hat, wird auf Anormale Bedingungen verwiesen.


 REP-1421:  '<Programmblockname>': Änderungsversuch bei einer Spalte mit falschem Spaltentyp in <Prozedurname>.

Ursache:	Der Datentyp der Spalte, deren Namen Sie an eine vordefinierte Prozedur übergeben haben, ist nicht der richtige Datentyp für die vordefinierte Prozedur (z.B. hat die vordefinierte Prozedur eine Spalte vom Datentyp Character erwartet, und Sie haben eine Spalte eines anderen Datentyps übergeben).
Maßnahme:	Debuggen Sie den PL/SQL-Code, der vordefinierte Prozeduren referenziert, und stellen Sie sicher, daß Sie der vordefinierten Prozedur den Namen einer Spalte mit dem richtigen Datentyp übergeben. Außerdem prüfen Sie die Syntax der vordefinierten Prozedur, um zu gewährleisten, daß Sie diese richtig referenzieren. Weitere Informationen über vordefinierte PL/SQL-Prozeduren finden Sie unter Report Builder PL/SQL-Prozedur: SRW.


 REP-1422:  Es ist bereits eine Prozedur mit diesem Namen vorhanden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine neue PL/SQL-Prozedur mit demselben Namen wie eine schon bestehende PL/SQL-Prozedur zu erstellen.
Maßnahme:	Ändern Sie den Namen der neuen oder bestehenden Prozedur.


 REP-1423:  '<Programmblockname>': Nach Beginn der Ausführung kann die maximale Zeilenzahl der Abfrage nicht eingestellt werden.

Ursache:	Sie haben die vordefinierte Prozedur SRW.SET_MAX_ROW benutzt, um die Anzahl von Zeilen zu reduzieren, die von einer Abfrage abgerufen werden. Sie haben jedoch SRW.SET_MAX_ROW aufgerufen, nachdem die Abfrage schon abgerufen wurde.
Maßnahme:	Verschieben Sie SRW.SET_MAX_ROW in den Before-Report-Trigger.


 REP-1424:  '<Programmblockname>': Bei der Ausführung von <Prozedurname> wurde ein interner Fehler festgestellt.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1425:  '<Programmblockname>': Fehler beim Ausführen von DO_SQL-Paket - '<eingebettete Meldung>' .

Ursache:	Ein Fehler ist aufgetreten, während Report Builder einen SRW.DO_SQL-Aufruf ausgeführt hat. In dieser Meldung ist eine Report Builder-Meldung eingebettet und möglicherweise eine ORACLE-Fehlermeldung, die den aufgetretenen Fehler genau beschreibt.
Maßnahme:	Fehler in SRW.DO_SQL sind meistens auf einen SQL-Fehler zurückzuführen. Prüfen Sie in Ihrem .ORACLE7 Server SQL Language Reference Manual, ob die SQL-Anweisung in dem SRW.DO_SQL-Aufruf korrekt ist.


 REP-1426:  '<Programmblockname>': <Prozedurname> wird von falschem Kontext aus ausgeführt.

Ursache:	Sie haben versucht, eine benannte vordefinierte Prozedur aus einem ungültigen Bereich aufzurufen. So kann z.B. SRW.SET_ATTR nicht aus einer Formel aufgerufen werden.
Maßnahme:	Ändern Sie den PL/SQL-Code so, daß er die vordefinierte Prozedur nicht aus diesem Kontext aufruft.


 REP-1427:  '<Programmblockname>': In <Prozedurname> wird ein nicht vorhandener Abfragename referenziert.

Ursache:	Sie haben einen Aufruf der Prozedur SRW.SET_MAXROW in einem Before-Report-Trigger aufgenommen, die in dem Prozeduraufruf referenzierte Abfrage ist jedoch nicht vorhanden.
Maßnahme:	Ändern Sie den Aufruf der Prozedur SRW.SET_MAXROW, so daß eine bestehende Abfrage in dem Bericht referenziert wird.


 REP-1428:  '<Programmblockname>': Fehler beim Ausführen von <Prozedurname>.

Ursache:	Die Exception SRW.RUN_REPORT_FAILURE wurde ausgelöst entweder von einem benutzerdefinierten PL/SQL-Unterprogramm oder wegen einer anormalen Bedingung nach dem Aufruf von SRW.RUN_REPORT.
Maßnahme:	Prüfen Sie den PL/SQL-Code, der diese Exception auslösen könnte. Wenn kein PL/SQL-Code die Exception ausgelöst hat, überprüfen Sie die Befehlszeilenfolge, die an SRW.RUN_REPORT übergeben wurde. Prüfen Sie, ob der angegebene Bericht vorhanden ist und ob alle Parameterwerte richtig sind. Außerdem beachten Sie, daß BATCH=NO nicht zulässig ist, wenn der Bericht, der Eigentümer des PL/SQL-Codes ist, von einer Befehlszeilenfolge aufgerufen wird, die BATCH=YES enthält. Weitere Informationen finden Sie unter SRW.RUN_REPORT.


 REP-1429:  '<Programmblockname>': <Prozedurname> kann nicht mit batch=no aufgerufen werden.

Ursache:	Sie haben einen Aufruf der Prozedur SRW.RUN_REPORT mit einer Befehlszeilenfolge aufgenommen, die BATCH=NO enthält. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie BATCH=NO aus der Befehlsfolge SRW.RUN_REPORT.


REP-1430:  REP-Datei '<Dateiname>' kann nicht erstellt werden. Kompilierungsfehler gefunden.
 REP-1430:  REP-Datei für Bericht '<Dateiname>' kann nicht erstellt werden. Kompilierungsfehler gefunden.

Ursache:	In dem PL/SQL-Code in dem Bericht, der konvertiert werden soll, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Öffnen Sie den Bericht, und debuggen Sie den PL/SQL-Code.


 REP-1433:  '<Programmblockname>': Fehler beim Ausführen von User Exit '<User Exit-Name>'.

Ursache:	Während der Ausführung des in der Meldung angegebenen User Exit ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Debuggen Sie den User Exit, und prüfen Sie, ob er verknüpft ist.


 REP-1434:  '<Programmblockname>': <Prozedurname> kann nicht mit einer Benutzerkennung aufgerufen werden.

Ursache:	Sie haben einen Aufruf der Prozedur SRW.RUN_REPORT mit einer Befehlszeilenfolge aufgenommen, die eine Benutzerkennung bzw. ein Kennwort enthält. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Benutzerkennung/das Kennwort aus der Befehlsfolge SRW.RUN_REPORT.


 REP-1435:  '<Programmblockname>': Wert der Spalte '<Spaltenname>' wurde abgeschnitten.

Ursache:	Einer Spalte (z.B. einem Platzhalter) wurde ein größerer Wert zugewiesen, als die Breite aufnehmen kann, so daß die Exception SRW.TRUNCATED_VALUE ausgelöst wurde. Die Exception, die diesen Fehler ausgelöst hat, wurde nicht behandelt.
Maßnahme:	Machen Sie die Spalte breit genug zur Aufnahme des zugewiesenen Wertes, oder behandeln Sie die Exception in der PL/SQL-Quelle.


REP-1436:  '<Programmblockname>': PL/SQL referenziert ein Objekt das nicht im Gültigkeitsbereich liegt.
 REP-1436:  '<Programmblockname>': PL/SQL referenziert ein Objekt, das nicht im Gültigkeitsbereich liegt.

Ursache:	Im Feld Validierungstrigger eines Parameters haben Sie eine PL/SQLQuelle eingegeben, die eine Berichtspalte referenziert. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Referenz auf die Berichtspalte aus dem Validierungstrigger des Parameters.


 REP-1437:  Fehler beim Ausführen in der PL/SQL-Entwicklungsumgebung (DE).

Ursache:	Dies ist wahrscheinlich eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Lesen Sie die begleitende Fehlermeldung der Entwicklungsumgebung für weitere Einzelheiten über das Problem. Wenn Sie das Problem selbst nicht lösen können, wird auf Anormale Bedingungen verwiesen.


 REP-1438:  '<Parametername>' der GETREF-Funktion muß vom Typ LONG, LONG RAW oder RAW sein.

Ursache:	Der zweite Parameter in einem CDE_MM.GET_REFAufruf gibt eine Spalte an, die nicht vom Typ LONG, LONG RAW oder RAW ist.
Maßnahme:	Ändern Sie den zweiten Parameter, um eine Spalte mit dem richtigen Typ anzugeben.


REP-1439: Programmblöcke können nicht kompiliert werden, weil dies ein Laufzeit-Bericht ist.
 REP-1439:  Programmblöcke können nicht kompiliert werden, weil dies ein Laufzeit-Bericht ist

Ursache:	Die Programmblöcke stammen von einer fremden Plattform oder einer älteren Version von PL/SQL.
Maßnahme:	Benutzen Sie die .rdf-Datei anstelle der .rep-Datei, oder generieren Sie die .rep-Datei neu.


 REP-1508:  Kreuzprodukt: Berechnungswert nicht gefunden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1510:  Gruppenmanager: Spalte '<Spaltenname>' kann nicht berechnet werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1517:  Spalte '<Spalte1-Name>' referenziert Spalte '<Spalte2-Name>' mit inkompatibler Wiederholungsebene.

Ursache:	Eine Spalte in Ihrem Datenmodell referenziert eine andere Spalte (z.B. im Formel-Feld) in Ihrem Datenmodell, die beiden Spalten sind jedoch inkompatiblen Gruppen zugewiesen. Wenn z.B. eine Formelspalte, für die bei Gruppe Bericht angegeben ist, eine Spalte mit einer Gruppe G_Emp referenziert, würde dieser Fehler ausgelöst.
Maßnahme:	Entfernen Sie die Spaltenreferenz, oder weisen Sie die referenzierende Spalte einer Gruppe zu, die mit der Gruppe der referenzierten Spalte kompatibel ist.


 REP-1518:  Gruppenmanager: Interner Fehler <<Oracle-Meldung>> beim Verarbeiten der Gruppe '<Gruppenname>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-1607:  Datensatzmanager: Spalte auf Berichtebene '<Spaltenname>' ist in rdcagt() nicht verfügbar.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1610:  Datensatzmanager: Eine Abfrage mit internen Joins hat 'Max. Zeilenzahl' gesetzt.

Ursache:	Wahrscheinlich haben Sie SRW.SET_MAXROW verwendet, um die maximale Anzahl von Zeilen bei der Zellabfrage eines Kreuzprodukts mit Mehrfachabfragen zu setzen.
Maßnahme:	Entfernen Sie den Aufruf von SRW.SET_MAXROW für die Zellabfrage.


 REP-1760:  Fehler-Dienstprogramm: Interner Fehler #1.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1761:  Interner Fehler <<Kontextinfo>> beim Verarbeiten von <Objektname> '<Objekttyp>'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1762:  Interner Fehler <<Kontextinfo>>.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1780:  Stack-Dienstprogramm: Fehler bei der Zuweisung.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1781:  Stack-Dienstprogramm: Fehler bei 'push'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1782:  Stack-Dienstprogramm: Fehler bei 'pop'.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1783:  Stack-Dienstprogramm: Es wurde versucht, 'pop' für leeren Stack durchzuführen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1800:  Formatiererfehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1801:  Unbekannter Dateityp für ein Feld 'Aus Datei lesen'.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Dateispalte zu erstellen, der eingegebene Dateityp ist jedoch ungültig.
Maßnahme:	Zeigen Sie die Werteliste an, und wählen Sie einen gültigen Dateityp aus.


 REP-1802:  Inhalt eines Feldes kann nicht aus einer Textdatei gelesen werden.

Ursache:	Sie haben Aus Datei lesen für eine Spalte ausgewählt, Report Builder konnte jedoch die Dateien nicht finden, auf die die Spalte zeigt. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Dateien sind nicht vorhanden.
	Fall 2:	Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung für den Zugriff auf die Dateien.
	Fall 3:	Aufgrund eines Systemfehlers konnten die Dateien nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Heben Sie die Auswahl von Aus Datei lesen auf, oder erstellen Sie die erforderlichen Dateien.
	Bei Fall 2:	Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Berechtigungen.
	Bei Fall 3:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


 REP-1803:  Zieldatei '<Dateiname>' kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Die Zieldatei, die Sie für den Bericht angegeben haben, konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


 REP-1804:  Druckerdefinitionsdatei '<Dateiname>' kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei für den angegebenen Drucker konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Betriebssystemdokumentation nach, oder fragen Sie den Systemadministrator.


 REP-1805:  Mail-Textdatei '<Dateiname>' kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Sie haben versucht, die Berichtausgabe an eine Mailnachricht zu verschicken, die Datei für die Nachricht konnte jedoch nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Oracle*Mail-Dokumentation nach, oder nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle aufnehmen.


 REP-1806:  Mail-Befehlsdatei '<Dateiname>' kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1807:  Befehl zum Abschicken des Berichts schlug fehl.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1808:  Druckbefehlsdatei kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1809:  Befehl zum Drucken des Berichts schlug fehl.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1810:  Wechsel zu ASCII-Treiber von Report Builder zum Ausdrucken von Bericht im Zeichenmodus.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht im Zeichenmodus mit einem Drucker oder in eine Datei zu drucken, wobei entweder ein Postscript-Treiber oder der allgemeine Microsoft Windows Texttreiber benutzt wurde.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-1811:  Fehler beim Generieren eines Diagramms.

Ursache:	Report Builder hat die ausführbare Laufzeitdatei aufgerufen, um ein Diagramm zu generieren, es wurde jedoch kein Diagramm erstellt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob das benannte Diagrammdokument vorhanden ist und ausgeführt werden kann.


 REP-1812:  Zu viele formatierte Seiten. Die Berichtdefinition enthält entweder zu viele Daten oder einen Definitionsfehler.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben einen benutzerdefinierten Grenzwert erreicht, der festgelegt wurde, um zu viele Daten abzufangen.
	Fall 2:	Sie haben einen Fehler in der Berichtdefinition erreicht.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Brechen Sie die Programmausführung ab. Prüfen Sie den Wert von PAGE_LIMIT in der Tabelle PRODUCT_PROFILE. Vergewissern Sie sich, daß der Wert '0' ist, d.h. der Benutzer kann eine unbegrenzte Anzahl von Seiten formatieren, oder ein beliebiger anderer Wert, der groß genug ist, damit der Benutzer den Bericht formatieren kann.
	Bei Fall 2:	Debuggen Sie den Bericht im Designer.


 REP-1813:  Objekt '<Objektname>' ist zu groß für die Matrixzelle.

Ursache:	Die in eine Matrixzelle abgerufenen Daten überschreiten die Kapazität der Zelle - die Zelle kann z.B. ein variables Feld enthalten, und die Daten sind länger als erwartet.
Maßnahme:	Vergrößern Sie die Matrixzellen, bis diese die abgerufenen Daten aufnehmen können, oder definieren Sie die Daten neu.


 REP-1814:  Bericht kann nicht formatiert werden. Objekt '<Objektname>' paßt nicht in '<Ort>'.

Ursache:	Das referenzierte Objekt führt dazu, daß die als letztes formatierte Seite mit genau demselben Status wie die vorherige Seite beginnt. Die Formatierung geht somit in eine Endlosschleife, bis sie anormal beendet wird. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Ein Objekt, bei dem für Druckbedingung Alle angegeben wurde, läuft auf die nächste Seite über.
	Fall 2:	Ein Objekt, bei dem für Skalierung Variabel oder Erweitern angegeben wurde, reicht scheinbar nicht über die Seitengrenzen im Layoutmodell-Editor hinaus. Nachdem der Bericht formatiert wurde, werden die Seitengrenzen jedoch überschritten.
	Fall 3:	Ein Wiederholungsrahmen reicht im Layoutmodell-Editor scheinbar nicht über die Seitengrenzen hinaus. Nachdem der Bericht jedoch formatiert wurde, werden die Seitengrenzen überschritten.
Maßnahme:	Anhand des referenzierten Objekts als Richtlinie überprüfen Sie das Berichtlayout nach Objekten, die möglicherweise über die Seitengrenzen hinausgehen. Hinweis: Das in der Meldung referenzierte Objekt ist das Objekt, das über die Seitengrenzen hinausgeht. Dieses Objekt wird möglicherweise von einem anderen Objekt über die Seitengrenzen hinausgeschoben, und dieses zweite Objekt muß möglicherweise geändert werden.


 REP-1815:  Fehlerhafte Oracle-Zahl wurde festgestellt.

Ursache:	Bei einer Formel, die den Wert für eine Spalte liefert, wurde kein Wert angegeben.
Maßnahme:	Debuggen Sie die Formeln in Ihren Berichtspalten, und stellen Sie sicher, daß jede Formel, wenn erforderlich, einen Wert angibt.


 REP-1816:  Kein Wert für Kopien angegeben. Keine Seiten ausgegeben.

Ursache:	In der Laufzeit-Parametermaske oder dem Dialogfeld Job drucken haben Sie null Kopien angegeben.
Maßnahme:	Geben Sie eine oder mehrere Kopien an.


 REP-1817:  Anfangsseite nach Endseite. Keine Seiten ausgegeben.

Ursache:	Sie haben im Dialogfeld Job drucken eine Anfangsseitennummer angegeben, die größer ist als die Endseitennummer.
Maßnahme:	Ändern Sie die Anfangsseitennummer oder Endseitennummer so, daß die Anfangsnummer kleiner ist als die Endnummer.


 REP-1818:  Daten im Bildformat können nicht gelesen werden.

Ursache:	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben versucht, eine Datei oder Datenbankspalte so zu lesen, als enthielte sie ein Bild, der Inhalt der Datei oder der Spalte weist jedoch das falsche Format auf.
	Fall 2:	Die Breite der angegebenen Report BuilderSpalte schneidet das Bild möglicherweise ab, da sie zu klein ist.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob Sie eine Datei oder Spalte mit einem Bild in einem gültigen Format angegeben haben.
	Bei Fall 2:	Ändern Sie die Breite der Report BuilderSpalte, damit sie groß genug zur Anzeige des Bildes ist.


 REP-1819:  Dateiname '<Dateiname>' ist länger als der Plattform-Höchstwert von <Zahl> Zeichen.

Ursache:	Sie haben einen Namen für Ihre Datei angegeben, der länger ist als der bei dieser Plattform unterstützte Höchstwert. Wahrscheinlich tritt dieser Fehler auf, wenn Sie eine Datei mit Aus Datei lesen öffnen und der Dateiname in der Datenbank zu lang ist.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Datenbank beschädigt ist, und/oder führen Sie den Bericht auf einer Plattform aus, die Dateinamen der angegebenen Länge akzeptiert.


 REP-1820:  Bitmap-Bericht kann nicht mit ASCII-Treiber von Report Builder ausgeführt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bitmap-Bericht auszudrucken, während als Standarddrucker der ASCII-Treiber von Report Builder angegeben war. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Wählen Sie einen anderen Drucker, und drucken Sie dann den Bericht aus.


 REP-1825:  Before-Report-Trigger meldete FALSE.

Ursache:	Ihr Bericht enthält einen Before-Report-Trigger, der einen Wert FALSE anstelle von TRUE zurückgegeben hat. Wenn ein Trigger einen Wert FALSE zurückgibt, wird die Berichtformatierung gestoppt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Berichttrigger einen Wert FALSE zurückgeben soll.


 REP-1826:  Between-Page-Trigger meldete FALSE.

Ursache:	Ihr Bericht enthält einen Between-Page-Trigger, der einen Wert FALSE anstelle von TRUE zurückgegeben hat. Wenn ein Trigger einen Wert FALSE zurückgibt, wird die Berichtformatierung gestoppt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Bericht-Trigger einen Wert FALSE zurückgeben soll.


 REP-1827:  Bitte die Klammern in der Formatmaske überprüfen.

Ursache:	Die Klammern in Ihrer Formatmaske stimmen nicht überein.
Maßnahme:	Ändern Sie die Formatmaske, und fügen Sie die erforderlichen Klammern ein.


 REP-1828:  Die Formatmaske darf höchstens ein Klammernpaar enthalten.

Ursache:	Sie haben mehr als ein Klammernpaar in Ihrer Formatmaske benutzt.
Maßnahme:	Benutzen Sie nur ein Klammernpaar in der Formatmaske.


 REP-1829:  In der Formatmaske muß öffnende Klammer vor schließender Klammer stehen.

Ursache:	Sie haben die Reihenfolge der Klammern in der Formatmaske umgekehrt - d.h. Sie haben eine schließende Klammer vor einer öffnenden Klammer benutzt.
Maßnahme:	Ändern Sie die Formatmaske, und benutzen Sie die richtige Reihenfolge für Klammern.


 REP-1830:  Das Exponent-Feld einer Formatmaske muß den Buchstaben E genau viermal enthalten.

Ursache:	Bei der Angabe der Exponentialschreibweise für das Feld haben Sie zu viele oder zu wenig E angegeben. Geben Sie genau vier E ein.
Maßnahme:	Geben Sie die Formatmaske mit vier E ein. Wenn zusätzliche E in der Ausgabe stehen sollen, setzen Sie diese in Anführungszeichen (").


 REP-1831:  In der Formatmaske fehlt das abschließende Anführungszeichen.

Ursache:	Sie haben ein öffnendes Anführungszeichen (") vor der Zeichenfolge in der Formatmaske eingegeben, jedoch kein abschließendes. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben das schließende Anführungszeichen hinter der Zeichenfolge vergessen.
	Fall 2:	Sie haben ein Anführungszeichen innerhalb der Anführungszeichen angegeben, die den Anfang und das Ende der Zeichenfolge markieren.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Fügen Sie ein abschließendes Anführungszeichen nach der Zeichenfolge ein.
	Bei Fall 2:	Geben Sie ein weiteres Anführungszeichen neben dem Anführungszeichen innerhalb der Zeichenfolge ein.


REP-1832:  Ungültiges Zeichen '<Zeichen>' in der Formatmaske.
 REP-1832:  Unzulässiges Zeichen '<Zeichen>' in der Formatmaske.

Ursache:	Sie haben ein Zeichen in einer Formatmaske eingegeben, das für Formatmasken nicht zulässig ist.
Maßnahme:	Löschen Sie das unzulässige Zeichen. Weitere Informationen finden Sie unter Formatmaske.


 REP-1833:  Eine Formatmaske muß mindestens eine Ziffer enthalten.

Ursache:	Die eingegebene Formatmaske enthält keine Ziffern. Sie müssen mindestens ein Element in Ihrer Maske eingeben, das eine Ziffer darstellt.
Maßnahme:	Geben Sie ein Element in die Formatmaske ein, das eine Ziffer darstellt. Die Elemente, die Ziffern darstellen, sind 0, 9, * und S.  Weitere Informationen finden Sie unter Formatmaske.


 REP-1834:  Eine Formatmaske darf das Zeichen '<' höchstens einmal enthalten.

Ursache:	Sie haben zwei linke spitze Klammern (<<) in der Formatmaske angegeben. Entweder haben Sie die zusätzliche linke spitze Klammer versehentlich eingegeben, oder Sie wollten zusätzliche spitze Klammern als Bestandteil einer Zeichenfolge eingeben. Hinweis: Die spitzen Klammern müssen nicht nacheinander eingegeben werden, um diesen Fehler zu verursachen.
Maßnahme:	Löschen Sie die zusätzlichen linken spitzen Klammern, oder setzen Sie sie in Anführungszeichen ("), wenn sie Bestandteil einer Zeichenfolge sein sollen.


 REP-1835:  Eine Formatmaske darf das Zeichen '>' höchstens einmal enthalten.

Ursache:	Sie haben zwei rechte spitze Klammern (>>) in die Formatmaske eingegeben. Entweder haben Sie versehentlich eine zusätzliche rechte spitze Klammer eingegeben, oder Sie wollten zusätzliche spitze Klammern als Bestandteil einer Zeichenfolge eingeben. Hinweis: Die spitzen Klammern müssen nicht nacheinander eingegeben werden, um diesen Fehler zu verursachen.
Maßnahme:	Löschen Sie die zusätzlichen rechten spitzen Klammern, oder setzen Sie sie in Anführungszeichen ("), wenn sie Bestandteil einer Zeichenfolge sein sollen.


 REP-1836:  '<' muß in einer Formatmaske vor '>' stehen.

Ursache:	Die linke spitze Klammer (<) muß vor der rechten spitzen Klammer (>) in einer Formatmaske stehen.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß alle spitzen Klammern, die in der Ausgabe stehen sollen, in Anführungszeichen (") stehen. Bei spitzen Klammern, die den Anfang und das Ende des Dezimalbereichs markieren, muß die linke spitze Klammer unbedingt vor der rechten spitzen Klammer in der Formatmaske stehen.


 REP-1837:  Eine Formatmaske darf höchstens ein Dezimalzeichen enthalten.

Ursache:	Sie haben eine Formatmaske mit mehreren Dezimalzeichen angegeben.
Maßnahme:	Setzen Sie zusätzliche Dezimalzeichen, die in der Ausgabe angezeigt werden sollen, in Anführungszeichen ("). Entfernen Sie zusätzliche Dezimalzeichen, die nicht in Anführungszeichen stehen.


 REP-1838:  Eine Formatmaske darf höchstens ein Skalierungszeichen enthalten.

Ursache:	Sie haben das Zeichen V mehr als einmal innerhalb der Formatmaske eingegeben.
Maßnahme:	Wenn die zusätzlichen V in der Ausgabe angezeigt werden sollen, setzen Sie sie in Anführungszeichen ("). Sonst löschen Sie die V, bis auf ein V in der Formatmaske.


 REP-1839:  ',' darf in einer Formatmaske nicht vor der ersten Ziffer stehen.

Ursache:	Sie haben vor die erste Ziffer in der Formatmaske ein Komma gesetzt. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Wenn ein Komma vor den Ziffern in der Ausgabe stehen soll, setzen Sie es als eine Zeichenfolge in Anführungszeichen ("). Sonst löschen Sie das Komma.


 REP-1840:  ',' darf in einer Formatmaske nicht nach der letzten Ziffer stehen.

Ursache:	Sie haben ein Komma hinter die letzte Ziffer in der Formatmaske gesetzt. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Wenn ein Komma hinter den Ziffern in der Ausgabe angezeigt werden soll, setzen Sie es als eine Zeichenfolge in Anführungszeichen ("). Sonst löschen Sie das Komma.


 REP-1841:  ',' darf in einer Formatmaske nicht hinter dem Dezimalzeichen stehen.

Ursache:	Sie haben in der Formatmaske ein Komma hinter das Dezimalzeichen gesetzt.
Maßnahme:	Wenn ein Komma hinter dem Dezimalzeichen in der Ausgabe stehen soll, setzen Sie es als eine Zeichenfolge in Anführungszeichen ("). Sonst löschen Sie das Komma.


 REP-1842:  Eine Formatmaske darf höchstens ein Exponent-Feld enthalten.

Ursache:	Sie haben das Token EEEE mehr als einmal in die Formatmaske eingegeben. Dieses Token darf nur einmal pro Formatmaske eingegeben werden.
Maßnahme:	Wenn die zusätzlichen E in der Ausgabe angezeigt werden sollen, setzen Sie sie in Anführungszeichen ("). Sonst löschen Sie die zusätzlichen EEEE-Zeichen, bis auf eines in der Formatmaske.


 REP-1843:  In Formatmasken mit Exponent-Feldern muß genau eine Stelle vor dem Dezimalzeichen stehen.

Ursache:	Sie haben eine Formatmaske in der Exponentialschreibweise eingegeben, links neben dem Dezimalzeichen standen jedoch keine Ziffern bzw. mehr als eine Ziffer.
Maßnahme:	Wenn mehr als eine Ziffer links neben dem Dezimalzeichen steht, löschen Sie die Ziffern bis auf eine. Wenn gar keine Ziffern links vom Dezimalzeichen standen, fügen Sie eine Ziffer hinzu.


 REP-1844:  Interner Fehler: Fehlerhafter Index in einem flexiblen Array.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1845:  In einer Formatmaske muß das Dezimalzeichen zwischen '<' und '>' stehen.

Ursache:	Sie haben ein Dezimalzeichen außerhalb der linken und rechten spitzen Klammern (< und >) der Formatmaske eingegeben.
Maßnahme:	Ändern Sie die Formatmaske, indem Sie entweder das Dezimalzeichen entfernen oder in spitze Klammern setzen.


 REP-1846:  Formatmaske für römische Zahlen ist "RN" oder "rn".

Ursache:	Wenn Sie das Zeichen für römische Zahlen in der Formatmaske angeben (RN oder rn), können Sie keine weiteren Formatmasken-Zeichen angeben.
Maßnahme:	Wenn die Werte als römische Zahlen formatiert werden sollen, entfernen Sie alle Formatmasken-Zeichen mit Ausnahme von RN oder rn aus der Formatmaske. Sonst benutzen Sie das Zeichen RN oder rn nicht.


 REP-1847:  Fehler beim Versuch, den Drucker einzurichten.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszudrucken. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben in der Laufzeit-Parametermaske oder auf der Befehlszeile Drucker für DESTYPE angegeben, haben jedoch für DESNAME einen ungültigen Druckernamen angegeben.
	Fall 2:	Sie führen einen Bericht mit SRW.RUN_REPORT aus, der einen zweiten Bericht ausführt. DESTYPE für beide Berichte ist auf Datei oder Drucker gesetzt, der erste Bericht muß jedoch auf dem Bildschirm ausgeführt werden.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Wiederholen Sie den Vorgang, und geben Sie einen gültigen Druckernamen für DESNAME an.
	Bei Fall 2:	Ändern Sie den DESTYPE für den ersten Bericht in Bildschirm oder Vorschau, und führen Sie den Bericht erneut aus.


 REP-1848:  Fehler beim Starten des Druckvorgangs.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1849:  Fehler beim Drucken.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1850:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Dateiende in der angegebenen Zeichenfolge erreicht.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält eine Zeichenfolge in Anführungszeichen, die vor dem Ende der Datei nicht mit einem Anführungszeichen abgeschlossen wurde.
Maßnahme:	Ermitteln Sie den Fehler anhand des in der Fehlermeldung angegebenen Speicherorts, und fügen Sie die abschließenden Anführungszeichen zu der Zeichenfolge in Anführungszeichen in Ihrer Druckerdefinitionsdatei hinzu.


 REP-1851:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zeichenfolge ist länger als <Zahl> Zeichen.

Ursache:	Eine Zeichenfolge in Ihrer Druckerdefinitionsdatei ist länger als die maximale Anzahl zulässiger Zeichen.
Maßnahme:	Verkürzen Sie die Zeichenfolge.


 REP-1852:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Unbekanntes Schlüsselwort "<Schlüsselwort>...".

Ursache:	In Ihrer Druckerdefinitionsdatei ist ein falsches Schlüsselwort enthalten.
Maßnahme:	Weitere Informationen über gültige Schlüsselwörter finden Sie unter Syntax der Druckerdefinitionsdatei.


 REP-1853:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Unbekanntes Schlüsselwort "<Schlüsselwort>".

Ursache:	In Ihrer Druckerdefinitionsdatei ist ein ungültiges Schlüsselwort enthalten.
Maßnahme:	Informationen über gültige Schlüsselwörter finden Sie unter Syntax der Druckerdefinitionsdatei.


 REP-1854:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Ungültiges Steuerzeichen "<Zeichen>".

Ursache:	In Ihrer Druckerdefinitionsdatei ist ein ungültiges Steuerzeichen enthalten.
Maßnahme:	Ersetzen oder entfernen Sie das ungültige Steuerzeichen in Ihrer Druckerdefinitionsdatei.


 REP-1855:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Unbekanntes Zeichen "<Zeichen>".

Ursache:	In Ihrer Druckerdefinitionsdatei ist ein unbekanntes Zeichen enthalten.
Maßnahme:	Ersetzen oder entfernen Sie das unbekannte Zeichen in Ihrer Druckerdefinitionsdatei.


 REP-1856:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: <Zeichen> ist kein gültiges ASCII-Zeichen.

Ursache:	In Ihrer Druckerdefinitionsdatei steht ein ungültiges ASCII-Zeichen.
Maßnahme:	Ersetzen oder entfernen Sie das ungültige ASCII-Zeichen in Ihrer Druckerdefinitionsdatei


 REP-1857:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: ")" nach <Zeichen> erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält ein ungültiges Klammernpaar.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie die fehlende Klammer ein.


 REP-1858:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: octal(<Oktalzahl>) ist kein gültiges ASCII-Zeichen.

Ursache:	Der Oktalcode für ein ASCII-Zeichen in Ihrer Druckerdefinitionsdatei ist falsch.
Maßnahme:	Ändern Sie Ihre Druckerdefinitionsdatei, und korrigieren Sie den Code für das ASCII-Zeichen.


 REP-1859:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: hex(<Zeichen>) ist kein gültiges ASCII-Zeichen.

Ursache:	Der Hexadezimalcode für ein ASCII-Zeichen in Ihrer Druckerdefinitionsdatei ist falsch.
Maßnahme:	Ändern Sie Ihre Druckerdefinitionsdatei, und korrigieren Sie den Code für das ASCII-Zeichen.


 REP-1860:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "left", "center" oder "right" nach "<Zeichen>" erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält eine unvollständige Codefolge.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und vervollständigen Sie die Codefolge mit dem entsprechenden Wort.


 REP-1861:  Spalte <Zahl> Zeile <Zahl> der Datei <Dateiname>: "horizontal", "vertical", "top", "center" oder "bottom" nach "box" erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält eine unvollständige "box"-Codefolge.
Maßnahme:	Ändern Sie Ihre Druckerdefinitionsdatei, und vervollständigen Sie die "box"-Codefolge mit dem entsprechenden Wort.


 REP-1862:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Erwartetes Schlüsselwort "printer".

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält den erforderlichen Code "printer" nicht.
Maßnahme:	Ändern Sie Ihre Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie den erforderlichen Code "printer" gefolgt vom Namen des Druckers in einer Zeichenfolge in Anführungszeichen hinzu, wenn möglich auf der ersten Zeile der Druckerdefinitionsdatei.


 REP-1863:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Druckername in Anführungszeichen erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält den Namen des Druckers im Anschluß an den Code "printer", der Name steht jedoch nicht in Anführungszeichen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und setzen Sie den Namen des Druckers hinter dem Code "printer" in Anführungszeichen (").


 REP-1864:  Spalte <Zahl> Zeile <Zahl> in Datei <Dateiname>: Erwartet "width, height, return, linefeed, before report, after page, after report oder code".

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält keines der Codewörter, die in einer Druckerdefinitionsdatei erwartet werden.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie die fehlenden Codewörter hinzu.


 REP-1865:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zahl nach "width"erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält den Code "width", hinter dem Code wird jedoch keine Zahl angegeben, die die Breite des Berichts angibt.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie nach dem Code "width" eine Zahl ein, mit der die Breite des Berichts angegeben wird.


 REP-1866:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zahl nach "height" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält den Code "height", nach dem Code wird jedoch keine Zahl zur Angabe der Höhe des Berichts angezeigt.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie eine Zahl nach dem Code "height" ein, mit dem die Höhe des Berichts angegeben wird.


 REP-1867:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "report" nach "before" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält das Wort "before", jedoch nicht das zugehörige Wort "report".
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, damit diese den vollständigen Eintrag "before report" enthält.


 REP-1868:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "pages" nach "between" erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält das Wort "between", jedoch nicht das zugehörige Wort "pages".
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, so daß sie den vollständigen Eintrag "between pages" enthält.


 REP-1869:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "report" oder "page" nach "after" erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei (für einen mehrseitigen Bericht) enthält das Codewort "after", jedoch nicht das zugehörige Wort "report".
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, so daß sie den vollständigen Eintrag "after report" enthält.


 REP-1870:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Codename in Anführungszeichen erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält den Code "code" mit einer benutzerdefinierten Zeichenfolge, die Zeichenfolge steht jedoch nicht in Anführungszeichen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und setzen Sie die benutzerdefinierte Zeichenfolge "code" in Anführungszeichen.


 REP-1871:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "(" nach "dec" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält eine allgemeine Zeichenfolge, die "dec" benutzt, auf "dec" folgt jedoch keine öffnende Klammer.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und setzen Sie den Wert im Anschluß an "dec" in Klammern.


 REP-1872:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zahl nach "(" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält eine allgemeine Folge (z.B. dec, octal), auf die öffnende Klammer folgt jedoch kein Wert.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie einen Wert zwischen den Klammern in der allgemeinen Zeichenfolge ein.


 REP-1873:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "(" nach "octal" erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält eine allgemeine Zeichenfolge, die "octal" verwendet, auf "octal" folgt jedoch keine öffnende Klammer.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und setzen Sie den Wert im Anschluß an "octal" in Klammern.


 REP-1874:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zahl nach "(" erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält eine allgemeine Zeichenfolge (z.B. dec, octal), auf die öffnende Klammer folgt jedoch kein Wert.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie einen Wert zwischen den Klammern in der allgemeinen Zeichenfolge hinzu.


 REP-1875:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "(" nach "hex" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält eine allgemeine Zeichenfolge, die "hex" verwendet, auf "hex" folgt jedoch keine öffnende Klammer.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und setzen Sie den Wert im Anschluß an "hex" in Klammern.


 REP-1876:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zahl nach "(" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält eine allgemeine Zeichenfolge (z.B. dec, octal), auf die öffnende Klammer folgt jedoch kein Wert.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und setzen Sie einen Wert zwischen die Klammern in der allgemeinen Zeichenfolge.


 REP-1877:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Steuerzeichen nach "^" erwartet.

Ursache:	Ihre Druckerdefinitionsdatei enthält eine allgemeine Zeichenfolge, die "^" verwendet, auf das "^" folgt jedoch kein Steuerzeichen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie nach "^" ein Steuerzeichen hinzu.


 REP-1878:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: "(" nach "control" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält ein Schlüsselwort und eine allgemeine Zeichenfolge (z.B. after report, before report), auf das Wort "control" folgt jedoch keine öffnende Klammer.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie eine öffnende Klammer nach dem Wort "control" hinzu.


 REP-1879:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Steuerzeichen nach "(" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält ein Schlüsselwort und eine allgemeine Zeichenfolge (z.B. after report, before report), auf die öffnende Klammer folgt jedoch kein Steuerzeichen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie ein Steuerzeichen zwischen den Klammern nach dem Wort "control" hinzu.


 REP-1880:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zeichenfolge für Kästchen muß genau 1 Zeichen lang sein.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält die Codefolge "box", die in Anführungszeichen angegebene Zeichenfolge umfaßt jedoch mehr als ein Zeichen.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, wobei als Zeichenfolge nur ein einziges Zeichen angegeben werden darf.


 REP-1881:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Zeichenfolge für Zeichnen des Kästchens erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält die Codefolge "box", es wird jedoch keine Zeichenfolge für das Zeichnen angegeben.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und geben Sie eine Zeichenfolge für das Zeichnen ein.


 REP-1882:  Spalte <Zahl> Zeile <Zahl> der Datei <Dateiname>: "horizontal","vertical","top","center"oder "bottom" nach "box" erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält die Codefolge "box", das nachfolgende obligatorische Wort (z.B. "horizontal", "vertical", "top", "center" oder "bottom") wird jedoch nicht angegeben.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie das entsprechende obligatorische Wort hinzu.


 REP-1883:  Unerwartetes Ende der Druckerdefinitionsdatei.

Ursache:	Report Builder konnte die Druckerdefinitionsdatei öffnen, beim Lesen der Datei ist jedoch ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Druckerdefinitionsdatei angegeben haben. Außerdem prüfen Sie den Inhalt der Druckerdefinitionsdatei. Ändern Sie die Datei gegebenenfalls.


REP-1884 Beim Senden der Ausgabe aufgehängt
REP-1884:  Beim Senden der Ausgabe aufgehängt

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-1885:  Ausgabe kann nicht an den Drucker geschickt werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-1886:  Es wird "I" nach "M" erwartet.

Ursache:	Auf das M, das Sie in einer Formatmaske eingegeben haben, folgte kein I. Das einzige Symbol, das mit einem M beginnt, ist das Symbol MI.
Maßnahme:	Wenn Sie das Symbol MI benutzen wollen, geben Sie ein I nach dem M ein. Wenn das Zeichen M in Ihrer Ausgabe angezeigt werden soll, setzen Sie es in Anführungszeichen ("). Sonst löschen Sie das M aus der Formatmaske.


 REP-1887:  Es wird "R" nach "P" erwartet.

Ursache:	Auf das P, das Sie in eine Formatmaske eingegeben haben, folgte kein R. Das einzige Symbol, das mit einem P beginnt, ist das Symbol PR.
Maßnahme:	Wenn Sie das Symbol PR benutzen wollten, geben Sie ein R im Anschluß an P ein. Wenn das Zeichen P in der Ausgabe angezeigt werden soll, müssen Sie es in Anführungszeichen (") setzen. Sonst löschen Sie das P aus der Formatmaske.


 REP-1888:  Nur ein Vorzeichen erlaubt.

Ursache:	Sie haben mehr als ein Vorzeichensymbol in einer Formatmaske eingegeben.
Maßnahme:	Löschen Sie alle Vorzeichensymbole, mit Ausnahme von einem, aus der Formatmaske.


 REP-1889:  Nachgestellte Vorzeichen müssen ganz am Ende stehen.

Ursache:	Sie haben ein Vorzeichen nicht ganz an das Ende der Formatmaske gesetzt.
Maßnahme:	Setzen Sie das Vorzeichensymbol (z.B. MI, PR, DB und CR) an das Ende der Formatmaske


 REP-1890:  "S" muß am Anfang oder Ende stehen.

Ursache:	Sie haben das Symbol S nicht an den Anfang oder das Ende der Formatmaske gesetzt.
Maßnahme:	Setzen Sie das Symbol S an den Anfang oder das Ende der Formatmaske, oder löschen Sie es.


 REP-1891:  Die Klammernzeichen müssen alle anderen Symbole einschließen.

Ursache:	Die Klammernzeichen müssen alle anderen Symbole in der Formatmaske einschließen. Die Klammern schließen die anderen Symbole im vorliegenden Fall nicht ein.
Maßnahme:	Setzen Sie alle anderen Symbole in der Formatmaske in Klammern.


 REP-1892:  Der angegebene Zieltyp wird bei pdf oder html nicht unterstützt.

Ursache:	Sie haben einen Zieltyp eingegeben, der für die PDF- oder HTML-Ausgabe ungültig ist.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Vorgang, wobei Sie einen gültigen Zieltyp eingeben müssen.


 REP-1893:  Der angegebene Zieltyp wird auf dieser Plattform nicht unterstützt.

Ursache:	Sie haben einen Zieltyp eingegeben, der für Ihr Betriebssystem ungültig ist (z.B. Sysout bei Microsoft Windows).
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Vorgang, wobei Sie einen gültigen Zieltyp eingeben müssen.


 REP-1894:  Die Definition des Berichts wurde im letzten Lauf verändert. Es werden keine neuen Seiten generiert.

Ursache:	Bei der Vorschau eines Berichts (mit RWBLD60) haben Sie die Berichtdefinition geändert (z.B. eine Abfrage geändert, Objekte hinzugefügt oder gelöscht usw.), sind wieder in die Vorschau zurückgegangen und haben versucht, weitere Seiten anzuzeigen.
Maßnahme:	Dies ist nicht zulässig. Report Builder kann nicht garantieren, daß alle zur Laufzeit benutzten Informationen noch vorhanden sind, so daß die Formatierung angehalten wird.


 REP-1895:  Formatierungsfehler des Datums beim Verarbeiten von <Feldname>.

Ursache:	Report Builder konnte das angegebene Datumsfeld nicht formatieren.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Formatmaske des angegebenen Datumsfeldes.


 REP-1896:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: 'backspace' oder 'overstrike' sollten nach 'hilight' folgen.

Ursache:	Die angegebene Druckerdefinitionsdatei enthält die Einstellung 'hilight', die Einstellung wurde jedoch nicht korrekt abgeschlossen.
Maßnahme:	Fügen Sie 'overstrike' oder 'backspace <Sequenz>' im Anschluß an 'hilight' hinzu.


 REP-1897:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Nicht-numerische Zeichen werden hier nicht unterstützt.

Ursache:	Die angegebene Druckerdefinitionsdatei enthält einen benutzerdefinierten Druckercode, bei dem es sich nicht um eine Zahl handelt.
Maßnahme:	Ändern Sie den benutzerdefinierten Druckercode in eine Zahl.


 REP-1898:  Fehler in Spalte <Zahl> der Zeile <Zahl> der Druckerdefinitionsdatei <Dateiname>: Markierungen können nur einmal definiert werden.

Ursache:	Die angegebene Druckerdefinitionsdatei enthält mehr als eine Markierung.
Maßnahme:	Entfernen Sie alle Markierungen bis auf eine aus der Druckerdefinitionsdatei.


 REP-1899:  Graphics-Anwendung oder -Symbol kann nicht in .gif-Format konvertiert werden - Bild übersprungen.

Ursache:	Report Builder konnte eine eingebettete grafische Anwendung bzw. ein eingebettetes grafisches Symbol nicht in ein GIF-Format konvertieren, um es in einem HTML-Dokument anzuzeigen. Dieser Fehler tritt nur auf, wenn Report Builder nicht auf ein Fenstersystem zugreifen kann, um das Bild zu zeichnen.
Maßnahme:	Führen Sie den Bericht mit der ausführbaren Bitmap-Datei unter einem Fenstersystem aus, damit Report Builder auf die grafische Anwendung zugreifen kann.


 REP-1920:  Zeichenmodus-Laufzeitversion nicht kompatibel mit DESFORMAT von PDF, HTML, HTMLCSS oder RTF.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht mit einem Zielnamen von PDF oder HTML auszuführen. Die PDF- und HTML-Ausgabe ist nur verfügbar, wenn der Bericht in einer Bitmap-Umgebung ausgeführt und eine Bitmap-Ausgabe erzeugt wird.
Maßnahme:	Führen Sie den Bericht erneut mit einer ausführbaren Bitmap-Datei aus, oder setzen Sie MODE=BITMAP, wenn schon mit einer ausführbaren Bitmap-Datei gearbeitet wird.


REP-1940:  Spalte <Zahl> in Zeile <Zahl> der Datei <Dateiname>: visualorder, logicalorder, contextualshaping erwartet. . .

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält die Codefolge nls, das erforderliche Wort wurde jedoch nicht angegeben.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und fügen Sie das obligatorische Wort (visualorder, logicalorder, contextualshaping, contextuallayout, multibyte oder pcharset) hinzu.


REP-1941:  Spalte <Zahl> in Zeile <Zahl> der Datei <Dateiname>: Yes oder No erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält eine der folgenden Angaben: visualorder, logicalorder, contextualshaping, contextuallayout, multibyte oder pcharset. Es fehlt jedoch die Angabe Yes oder No.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und geben Sie Yes oder No an.


REP-1942:  Spalte <Zahl> in Zeile <Zahl> der Datei <Dateiname>: Name des Zeichensatzes nach pcharset erwartet.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei enthält pcharset, der Name des Zeichensatzes wird jedoch nicht angegeben.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, und geben Sie den Namen des Zeichensatzes an.


REP-1943:  Spalte <Zahl> in Zeile <Zahl> der Datei <Dateiname>: Definierter Druckerzeichensatz wird nicht unterstützt.

Ursache:	Die Druckerdefinitionsdatei referenziert einen nicht unterstützten Zeichensatz.
Maßnahme:	Ändern Sie die Druckerdefinitionsdatei, wobei Sie einen korrekten Zeichensatznamen angeben müssen.


 REP-1950:  Ungültige Quelle angegeben.

Ursache:	Die Quelle, die Sie für RWCON60 angegeben haben, ist nicht gültig.
Maßnahme:	Vergewissern Sie sich, daß Sie das richtige Objekt bzw. die richtige Datei angeben und daß der STYPE für diese Datei bzw. dieses Objekt korrekt ist.


 REP-1951:  Ungültiges Ziel angegeben.

Ursache:	Das Ziel, das Sie für RWCON60 angegeben haben, ist kein gültiges Ziel.
Maßnahme:	Vergewissern Sie sich, daß Sie das richtige Objekt bzw. die richtige Datei angegeben haben und daß der DTYPE für diese Datei bzw. dieses Objekt korrekt ist.


 REP-1952:  Anzahl der Zielobjekte muß 0 sein oder der Anzahl der Quellobjekte entsprechen.

Ursache:	Sie haben im Dialogfeld Konvertieren oder bei der Benutzung von RWCON60 eine Liste mit Zielobjekten angegeben, die Anzahl von angegebenen Objekten ist jedoch größer als null und entspricht nicht der Anzahl angegebener Quellobjekte.
Maßnahme:	Damit Report Builder die Zielnamen von den angegebenen Quellnamen ableitet, machen Sie keine Angabe bei Ziel. Sonst muß die Anzahl von angegebenen Zielnamen der Anzahl von angegebenen Quellnamen entsprechen. Hinweis: Wenn Sie Stellvertreterzeichen in der Quellangabe verwenden, muß die Anzahl von Zielnamen der Anzahl von Quellobjekten in der erweiterten Liste mit Stellvertreterzeichen entsprechen.


 REP-2000:  User Exit-Fehler.

Ursache:	Beim User Exit ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Wenn Sie den User Exit erstellt haben, debuggen Sie den Code. Sonst nehmen Sie Verbindung mit dem DBA auf.


 REP-2001:  IAF GET: Unbekannte Spalte '<Spaltenname>'.

Ursache:	Sie haben einen unbekannten Spaltennamen in der IAF GET Anweisung des User Exit angegeben.
Maßnahme:	Vergewissern Sie sich, daß Sie den Namen einer gültigen Spalte in der IAF GET Anweisung angegeben haben.


 REP-2002:  IAF PUT: Unbekannte Spalte '<Spaltenname>'.

Ursache:	Sie haben einen unbekannten Spaltennamen in der IAF PUT-Anweisung des User Exit angegeben.
Maßnahme:	Vergewissern Sie sich, daß Sie den Namen einer gültigen Spalte in der IAF PUT-Anweisung angegeben haben.


 REP-2003:  User Exit nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder konnte den User Exit nicht finden, der an dieser Stelle ausgeführt werden sollte. Wahrscheinlich wurden der Name und/oder Speicherort des User Exit-Codes nicht richtig angegeben.
Maßnahme:	Wenn Sie den User Exit erstellt haben, prüfen Sie, ob Sie den Namen und Speicherort des Codes bei der Installation richtig angegeben haben. Sonst nehmen Sie Verbindung mit dem DBA auf.


 REP-2004:  Warnung: PL/SQL-Quellcode von '<Objektname>' nicht abrufbar.

Ursache:	Sie haben Datei [image] Verwaltung [image] Bericht-Dokumentation ausgewählt, um einen oder mehrere Bericht zu dokumentieren, der RWEPLS User Exit konnte jedoch den PL/SQL-Quellcode eines Objekts nicht abrufen. Dies ist wahrscheinlich eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Prüfen Sie den PL/SQL-Quellcode in dem benannten Objekt. Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-2005:  IAF PUT: Der Wert der Spalte '<Spaltenname>' wurde abgeschnitten.

Ursache:	Ihre IAF PUT-Anweisung hat der benannten Spalte einen Wert zugewiesen, die Spalte war jedoch nicht breit genug zur Aufnahme des ganzen Wertes, so daß der Wert abgeschnitten wurde.
Maßnahme:	Verbreitern Sie die Spalte, so daß der ganze Wert aufgenommen werden kann.


 REP-2100:  Fehler des Berechnungsmanagers.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-2101:  Berechnungsmanager: Quellspalte kann segmentierten Speicher nicht verwenden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-2102:  Berechnungsmanager: Berechnete Spalte kann segmentierten Speicher nicht verwenden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-2103:  Spalte '<Spaltenname>' : PL/SQL-Formel gab einen ungültigen oder gar keinen Wert zurück.

Ursache:	Sie haben eine SRW.DO_SQL-Anweisung eingegeben, die zur Ausgabe der ORACLE-Meldung führte.
Maßnahme:	Ändern Sie die SRW.DO_SQL-Anweisung. Weitere Informationen über die ORACLE-Meldung finden Sie in ORACLE8 Server Messages and Codes Manual.


 REP-2300:  <Oracle-Meldung>

Ursache:	Sie haben eine SRW.DO_SQL-Anweisung eingegeben, die die ORACLE-Meldung verursacht hat.
Maßnahme:	Ändern Sie die SRW.DO_SQL-Anweisung. Weitere Informationen über die ORACLE-Meldung finden Sie in ORACLE8 Server Messages and Codes Manual.


 REP-2301:  Fehler beim Zuweisen des SQLDA-Deskriptors. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-2302:  Fehler beim Analysieren der SQL-Anweisung. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist bei der Analyse der SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum die SQL-Anweisung nicht analysiert werden konnte.


 REP-2303:  Fehler beim Beschreiben der Bindevariablen. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist bei der Beschreibung der Bindevariablen in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum die Bindevariable nicht beschrieben werden konnte.


 REP-2304:  Fehler bei Öffnen des SQL-Cursors. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist beim Öffnen eines Cursors in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum der Cursor nicht geöffnet werden konnte.


 REP-2305:  Fehler beim Beschreiben der SELECT-Liste. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist bei der Beschreibung der SELECT-Liste in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum die SELECT-Liste nicht beschrieben werden konnte.


 REP-2306:  Fehler beim Abrufen der Bindevariablen. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist beim Abrufen der Bindevariablen in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum die Bindevariable nicht abgerufen werden konnte.


 REP-2307:  Fehler beim Abrufen des Datensatzes. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist beim Abrufen eines Datensatzes in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum der Datensatz nicht abgerufen werden konnte.


 REP-2308:  Fehler beim Verarbeiten der SELECT-Liste. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist bei der Verarbeitung der SELECT-Liste in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum die SELECT-Liste ungültig ist.


 REP-2309:  Fehler beim Formatieren des Datumsfeldes. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist beim Formatieren eines Datumsfeldes in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum das Datumsfeld nicht formatiert werden konnte.


 REP-2310:  Fehler beim Einsetzen des Wertes in die Spalte. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist bei dem Versuch, einen Wert in eine Spalte in einer SRW.DO_SQL-Anweisung einzufügen, auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum der Wert nicht zugewiesen werden konnte.


 REP-2311:  Fehler beim Speichern. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist beim Speichern in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum der Speichervorgang nicht erfolgreich war.


 REP-2312:  Fehler bei der Zuweisung eines Datensatzes. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist beim Zuweisen eines Datensatzes in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum der Datensatz nicht zugewiesen werden konnte.


 REP-2313:  Fehler beim Analysieren der SELECT-Liste. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist bei der Analyse der SELECT-Liste in einer SRW.DO_SQL-Anweisung auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum die SELECT-Liste nicht analysiert werden konnte.


 REP-2314:  Fehler beim Schließen des SQL-Cursors. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Report Builder ist bei dem Versuch, einen SQL-Cursor in einer SRW.DO_SQL-Anweisung zu schließen, auf einen Fehler gestoßen.
Maßnahme:	Lesen Sie in der ORACLE-Meldung nach, warum der Cursor nicht geschlossen werden konnte.


 REP-2315:  Fehler beim Freigeben des Datensatzes. <Oracle-Meldung>

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-2316:  Unbekannte Spalte '<Spaltenname>'.

Ursache:	Eine Spalte, die in einer SRW.DO_SQL-Anweisung referenziert wird, kann nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Debuggen Sie PL/SQL, und stellen Sie sicher, daß die SRW.DO_SQL-Anweisung den richtigen Spaltennamen enthält.


 REP-2317:  Der Wert der Spalte '<Spaltenname>' wurde abgeschnitten.

Ursache:	Ein über eine SRW.DO_SQL-Anweisung abgerufener Spaltenwert wurde abgeschnitten.
Maßnahme:	Vergrößern Sie die Breite in der Attributpalette für die Spalte. Sie können auch die Größe des Wertes reduzieren, den die SRW.DO_SQL-Anweisung in die Spalte setzt.


 REP-2400:  DEBUG : internal error 0

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-2500  Fehler <Fehlernummer> aufgetreten. Weitere Informationen über diesen Fehler finden Sie in den Versionshinweisen (relnotes).

Ursache:	Als der Berichtassistent versucht hat, das Layout zum Standardlayout zu machen, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.


 REP-3000:  Interner Fehler beim Starten von Oracle Toolkit.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3001:  Interner Fehler beim Initialisieren des Datei-Dialogfeldes.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3002:  Interner Fehler beim Initialisieren des Druckers. Ist ein Drucker installiert?

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3020:  Interner Fehler beim Starten von Oracle Resource Manager.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3021:  Interner Fehler beim Verarbeiten der Menüressource.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3022:  Interner Fehler beim Verarbeiten der Fensterressource.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3023:  Resource-Datei nicht gefunden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3040:  Interner Fehler beim Starten von Oracle Observer Model.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3060:  Interner Fehler beim Initialisieren der Farbtabelle. Eventuell VGS-Ressourcen überprüfen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3080:  Interner Fehler beim Initialisieren von Oracle Image.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3081:  Fehler beim Ausführen von ImageViewer.

Ursache:	Sie haben eine Schaltfläche Vorschau ausgewählt, die definitionsgemäß ein Bild anzeigt, ImageViewer ist jedoch nicht verfügbar. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Das Bild, das als Quelle angegeben wird, hat ein falsches Format.
	Fall 2:	Sie haben keinen Speicherplatz mehr.
	Fall 3:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Bilddatei, die als Quelle für die Schaltflächenaktion angegeben wird, ein anzeigbares Format hat.
	Bei Fall 2:	Stellen Sie mehr Speicherplatz bereit, wenn möglich, oder bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.
	Bei Fall 3:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


REP-3082:  Fehler beim Ausführen des Klang-Dialogfeldes.
 REP-3082:  Fehler beim Ausführen des Klang-Dialogfeldês.

Ursache:	Sie haben eine Schaltfläche Vorschau ausgewählt, die definitionsgemäß einen Klang wiedergibt, das Klang-Dialogfeld kann jedoch nicht aufgerufen werden. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die als Quelle angegebene Klangdatei hat ein falsches Format.
	Fall 2:	Sie haben keinen Speicherplatz mehr.
	Fall 3:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Klangdatei, die als Quelle für die Schaltflächenaktion angegeben wird, ein wiedergebbares Format hat.
	Bei Fall 2:	Stellen Sie, wenn möglich, mehr Speicherplatz bereit, oder bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.
	Bei Fall 3:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3083:  Fehler beim Ausführen des Video-Players.

Ursache:	Sie haben eine Schaltfläche Vorschau ausgewählt, die definitionsgemäß ein Video wiedergibt, der Video-Player ist jedoch nicht verfügbar. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die als Quelle angegebene Video-Datei hat nicht das richtige Format.
	Fall 2:	Sie haben keinen Speicherplatz mehr.
	Fall 3:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die als Quelle für die Schaltflächenaktion angegebene VideoDatei ein wiedergebbares Format hat.
	Bei Fall 2:	Stellen Sie, wenn möglich, mehr Speicherplatz bereit, oder bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.
	Bei Fall 3:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3085:  Multimedia-Quelldatei '<Dateiname>' nicht gefunden.

Ursache:	Sie haben die Schaltfläche in der Vorschau aktiviert, die Quelle für die Aktion der Schaltfläche (Klang, Bild oder Video) kann jedoch nicht gefunden werden oder ist beschädigt.
Maßnahme:	Öffnen Sie die Attributpalette für die betreffende Schaltfläche, und prüfen Sie auf Vorhandensein, Format und Pfadinformationen der angegebenen Quelldatei.


 REP-3086:  Fehlerhafte Multimedia-Quelldatei.

Ursache:	Sie haben die Schaltfläche in der Vorschau aktiviert, die Quelle für die Aktion der Schaltfläche (Klang, Bild oder Video) wurde jedoch beschädigt.
Maßnahme:	Öffnen Sie die Attributpalette für die betreffende Schaltfläche, und prüfen Sie auf Vorhandensein, Format und Pfadinformationen für die angegebene Quelldatei. Wenn diese korrekt sind, prüfen Sie die Datei selbst.


 REP-3087:  ImageViewer wird bei dieser Konfiguration nicht unterstützt.

Ursache:	Ihre Plattform und/oder Konfiguration unterstützen das Anzeigen von Bildern über ImageViewer nicht.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-3088:  Klang wird bei dieser Konfiguration nicht unterstützt.

Ursache:	Ihre Plattform und/oder Konfiguration unterstützen die Wiedergabe von Klangdateien nicht.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-3089:  Video wird bei dieser Konfiguration nicht unterstützt.

Ursache:	Ihre Plattform und/oder Konfiguration unterstützen die Wiedergabe von Video-Dateien nicht.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-3100:  Matrix muß mindestens 1 vertikalen und 1 horizontalen Wiederholungsrahmen umfassen.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Matrix (mit Anordnen [image] Matrix erstellen) zu erstellen, ohne die entsprechenden Objekte im Layoutmodell-Editor auszuwählen. Für ein Matrixlayout muß mindestens eine Gruppe eine Wiederholungsrichtung von Vertikal und eine Gruppe eine Wiederholungsrichtung von Horizontal haben.
Maßnahme:	Wählen Sie zwei sich überlagernde Wiederholungsrahmen - einmal Vertikal, einmal Horizontal - und wählen Sie dann Anordnen [image] Matrix erstellen.


 REP-3101:  Alle ausgewählten vertikalen und horizontalen Wiederholungsrahmen müssen verschachtelt sein.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Matrix (mit Anordnen [image] Matrix erstellen) zu erstellen, während sich die Vertikalen und Horizontalen Wiederholungsrahmen nicht richtig überlagern und nicht richtig verschachtelt sind.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die Vertikalen und Horizontalen Wiederholungsrahmen sich richtig überlagern und richtig verschachtelt sind, bevor Sie die Matrix erstellen.


 REP-3102:  Anker, Matrizen und Ränder können nicht zu Gruppen zusammengefaßt werden.

Ursache:	Sie haben Anordnen [image] Gruppieren ausgewählt, und mindestens eines der ausgewählten Objekte war ein Anker, eine Matrix oder ein Rand.
Maßnahme:	Heben Sie die Auswahl aller Anker, Matrizen und Ränder auf, bevor Sie Objekte gruppieren.


 REP-3103:  Nur Text und grafischer Boilerplate können gedreht werden.

Ursache:	Sie haben versucht, Rahmen, Felder, Ränder, Anker, Matrixobjekte, einen Teil eines Linkdatei-Boilerplates, Diagramme, OLE2-Objekte oder Schaltflächen zu drehen. Keines dieser Objekte kann gedreht werden.
Maßnahme:	Sie können Boilerplate-Objekte mit Ausnahme von Bildern und Linkdatei-Boilerplate drehen. Je nach Betriebssystem können Sie den gedrehten Boilerplate-Text sehen oder auch nicht.


 REP-3104:  Anker und Matrizen können nicht von zugeordneten Objekten getrennt skaliert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, eines der oben aufgeführten Layoutobjekt zu skalieren, ohne auch das zugehörige Objekt zu skalieren. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Wählen Sie mindestens ein zugehöriges Objekt (Verankerungsobjekt bei Ankern, Wiederholungsrahmen bei Matrizen), und wiederholen Sie den Skalierungsversuch.


 REP-3105:  Diagrammspalte muß für Diagrammabfrage ausgewählt sein.

Ursache:	Sie haben einen Namen für die Diagrammabfrage eingegeben, haben jedoch keine Diagrammspalten ausgewählt. Wenn Sie eine Diagrammabfrage angeben, müssen Sie auch Diagrammspalten angeben.
Maßnahme:	Geben Sie Diagrammspalten an, oder entfernen Sie den Wert aus der Diagrammabfrage.


 REP-3106:  Warnung: Diagrammspalte ohne Diagrammabfragename ausgewählt. Die ausgewählte Diagrammspalte wird ignoriert.

Ursache:	Sie haben eine Quell- oder Diagrammspalte ausgewählt, haben jedoch den Namen einer Diagrammabfrage nicht eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie den Namen der Diagrammabfrage ein, an die die Daten übergeben werden sollen.


 REP-3107:  Objekt <Objektname> kann nicht vor untergeordnetes Objekt <Objektname> verschoben werden. Vorgang unzulässig.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Layoutobjekt vor ein oder mehrere untergeordnete Objekte zu verschieben.
Maßnahme:	Wenn das Layoutobjekt immer noch verschoben werden soll, schalten Sie den Gefangen-Modus aus, und verschieben Sie das Objekt dann. Sonst ist keine Maßnahme erforderlich.


 REP-3108:  Objekt <Objektname> kann nicht hinter seinen Container <Objektname> geschoben werden. Vorgang unzulässig.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Layoutobjekt hinter eines oder mehrere der übergeordneten Objekte zu verschieben.
Maßnahme:	Wenn Sie das Layoutobjekt immer noch verschieben möchten, schalten Sie den Gefangen-Modus aus, und verschieben Sie es dann. Sonst ist keine Maßnahme erforderlich.


 REP-3109:  Warnung: Ausrichtung scheiterte wegen Container-Integritätsregeln. Machen Sie Änderungen rückgängig.

Ursache:	Sie haben versucht, mehrere Layoutobjekte auszurichten. Das Ergebnis eines derartigen Vorgangs hätte jedoch Container-Integritätsregeln verletzt (d.h. ein Feld aus dem umschließenden Rahmen herausbewegt).
Maßnahme:	Wählen Sie Bearbeiten [image] Rückgängig, um sicherzustellen, daß das Layout wieder denselben Zustand wie vor dem versuchten Vorgang hat. Danach können Sie den betreffenden Container entweder skalieren oder an eine andere Stelle versetzen, um den Vorgang zu ermöglichen. Sie können aber auch nichts tun.


 REP-3110:  Warnung: Größenanpassung scheiterte wegen Container-Integritätsregeln. Machen Sie die Änderungen rückgängig.

Ursache:	Sie haben versucht, ein oder mehrere Layoutobjekte auf dieselbe Größe zu ändern. Das Ergebnis eines derartigen Vorgangs hätte jedoch Container-Integritätsregeln verletzt (z.B. ein Feld über den umschließenden Rahmen hinaus vergrößert).
Maßnahme:	Wählen Sie Bearbeiten [image] Rückgängig, um das Layout wieder in dem Zustand herzustellen, das es vor dem versuchten Vorgang hatte. Danach können Sie den betreffenden Container skalieren oder an eine andere Stelle verschieben, damit Sie den Vorgang durchführen können. Sie können aber auch nichts tun.


 REP-3111:  Wenn die Begrenzungsbreite von <Objektname> verändert wird, werden die Integritätsregeln des Modus verletzt. Nicht zulässig.

Ursache:	Sie haben versucht, die Begrenzungsbreite eines Objektes zu ändern, so daß der Vorgang die Container-Integritätsregeln verletzt hätte (d.h. der Rand eines Boilerplate-Objekts wäre so verbreitert worden, daß dieses über den umschließenden Rahmen hinausgeht).
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


REP-3112. Objekte können nicht auf der Rumpfebene in Vorlagenlayout erstellt werden.
REP 3112.  Objekte können nicht auf der Rumpfebene in Vorlagenlayout erstellt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Objekt auf der Rumpfebene in einem Vorlagenlayout  zu erstellen. Sie können nur Objekte im Rand, auf den Titelseiten und Schlußseiten einer Vorlagen erstellen.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-3130:  Parametermaskenfelder und -bilder können nicht gedreht werden.

Ursache:	Sie haben versucht, eines der oben aufgeführten Parametermaskenobjekte zu drehen. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Sie können Boilerplate-Objekte, mit Ausnahme von Bildern, im Parametermasken-Editor drehen. Je nach Betriebssystem können Sie den gedrehten Boilerplate-Text sehen oder nicht.


 REP-3131:  Boilerplate-Text der Parametermaske paßt nicht auf die Seite.

Ursache:	Sie haben Text in das Feld Titel, Hinweis, Status oder Beschriftung im Parametermasken-Builder eingegeben, der zu lang für die Seite ist.
Maßnahme:	Verringern Sie die Länge des entsprechenden Textfeldes.


 REP-3140:  Interner Fehler bei Programmblock-Editor. Dokument-Handle konnte nicht abgerufen werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3150:  Für jeden Bericht muß ein Editor geöffnet bleiben.

Ursache:	Sie haben versucht, alle drei Editoren für einen Bericht (Datenmodell, Layoutmodell und Parametermaske) zu schließen. Mindestens ein Editor muß geöffnet bleiben.
Maßnahme:	Lassen Sie einen Editor für jeden Bericht geöffnet.


 REP-3151:  Ungültige Breite der Spalte '<Spaltenname>' kann nicht markiert werden, da Gruppe '<Gruppenname>' nicht ausgewählt wurde.

Ursache:	Ein ungültiger Wert wurde für die Breite einer Spalte im Bericht-Assistenten eingegeben. Da die Gruppe, zu der die Spalte gehört, nicht ausgewählt ist, wird die Spalte nicht aufgeführt.
Maßnahme:	Wählen Sie die Gruppe aus, der die Spalte gehört. Führen Sie einen Bildlauf durch die Spalte durch, und geben Sie einen gültigen Wert für Breite ein.


 REP-3152:  Link-, Anker- oder Polygonerstellung muß vor dieser Aktion beendet sein.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Aktion auszuführen (z.B. den Bericht zu schließen), bevor das Erstellen eines Datenlinks im Datenmodell-Editor, das Erstellen eines Ankers im Layoutmodell-Editor oder das Erstellen eines Polygons im Layoutmodell-Editor bzw. Parametermasken-Editor abgeschlossen war.
Maßnahme:	Schließen Sie das unvollständige Objekt ab, bevor Sie fortfahren.


 REP-3153:  Die Ressourcen reichen nicht aus, um das Fenster zu erstellen.

Ursache:	Es waren nicht genügend Ressourcen vorhanden, um das geforderte Fenster zu erstellen.
Maßnahme:	Stellen Sie mehr Ressourcen bereit, indem Sie Fenster oder andere Anwendungen schließen.


 REP-3154:  Die Ressourcen reichen nicht aus, um das Dokument zu erstellen.

Ursache:	Es waren nicht genügend Ressourcen vorhanden, um das angeforderte Modul zu erstellen (Bericht, externe Abfrage, PL/SQL-Bibliothek). Wahrscheinlich haben Sie Datei [image] Neu, Datei [image] Öffnen oder Datei [image] Wiederherstellen ausgewählt.
Maßnahme:	Stellen Sie mehr Ressourcen bereit, indem Sie Fenster oder andere Anwendungen schließen


 REP-3200:  Gleichzeitige Vorschau-Aktionen sind nicht zulässig.

Ursache:	Sie haben versucht, mehr als eine Schaltfläche gleichzeitig in derselben oder in mehreren Vorschauen zu aktivieren. Möglicherweise haben Sie versucht, sowohl einen Klang wiederzugeben als auch gleichzeitig ein Video anzuzeigen. Dies ist nicht zulässig.
Maßnahme:	Aktivieren Sie nur eine Schaltfläche gleichzeitig.


 REP-3300:  Abbruchfehler <zusätzliche Meldungen>.

Dies ist eine anormale Bedingung. Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.

Tip 1: Prüfen Sie, ob in Ihrem Verzeichnis ORACLE_HOME\REPORTS60\ TMP genügend Platz vorhanden ist, um die Datei zu erstellen, und ob Sie die Schreibberechtigung für dieses Verzeichnis haben.

Tip 2: Prüfen Sie, welchen Druckertreiber Ihr System benutzt. Versuchen Sie, ob das Problem mit einem anderen Druckertreiber behoben wird.

Ursache:	Sie haben eine Server-Migration vorgenommen und versucht, alte Berichte über den neuen Server auszuführen.
Maßnahme:	Installieren Sie mit dem Installer alle alten Oracle Server .DLLs in dem Verzeichnis oracle_home/bin, in dem Reports-, Oracle Server- und Oracle-Datenbanken gespeichert sind.
Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszuführen, der nicht installierte Schriftarten erfordert.
Maßnahme:	Laden Sie die erforderlichen Schriftarten herunter, und installieren Sie diese.


 REP-3301:  Fehler <zusätzliche Meldungen>.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3302:  Abbruchfehler bei Beenden aufgetreten. Report Builder wird beendet.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3335:  Unbehandelter interner CA-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3350:  Unbehandelter interner UI-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3351:  Undefinierter Fehler in UI.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3352:  Unerwarteter Fehler in UI.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3353:  Erstellungsversuch mit einem Attribut, das nicht erstellbar ist.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3354:  Einstellungsversuch mit einem Attribut, das nicht einstellbar ist.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3355:  Einstellungsversuch mit einem Attribut, das nicht abrufbar ist.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3356:  Es wurde versucht, ein unbekanntes Attribut zu setzen/abzurufen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3357:  Es wurde versucht, nicht zusammenpassende Attributwerte zu setzen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3358:  Es wurde versucht, ein Attribut auf einen zu großen oder zu kleinen Wert zu setzen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3359:  Dieser Funktionsaufruf hat keinen Kontext.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3360:  Diese Ansichtklasse kann nicht als Bildlaufleiste benutzt werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3361:  Dieser Funktionsaufruf verursacht eine unzulässige Rekursion.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3362:  Das interne api-Speicherzuordnungsprogramm schlug fehl.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3363:  Die vom Client gelieferte Speicherzuweisung schlug fehl.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3364:  Es wurde versucht, eine nicht unterstützte Funktion zu verwenden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3365:  Es wurde versucht, außerhalb des Kontexts liegende Attribute zu setzen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3366:  Versuch, einen unzulässigen Vorgang für eine Hauptansicht durchzuführen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3367:  Einer der Parameter für die Funktionen liegt außerhalb des Gültigkeitsbereichs.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3368:  Die Verbindung zum Fenstersystem schlug fehl.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3369:  Die Verbindung zum Fenstersystem wurde unterbrochen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3370:  Das Fenstersystem schlug fehl.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3371:  uiER_CL_FORMAT_UNAVAILABLE

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3372:  uiER_CL_FORMAT_UNREGISTERED

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


 REP-3373:  Zeitspanne für Vorgang überschritten.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3374:  uiER_NOT_FOUND

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3375:  uiER_ILLEGAL_TOPITEM

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3376:  uiER_SE_BAD_FORMAT

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3377:  Die Ansichtklasse unterstützt die Bildlaufleistenschnittstelle nicht.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3378:  Versuch, eine gemeinsam genutzte Farbe aus einer Palette zu löschen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3379:  Fenster kann nicht erstellt werden.

Ursache:	Report Builder konnte ein Fenster nicht erstellen. Möglicherweise sind zu viele Berichte oder Fenster geöffnet, und Sie haben nicht mehr genügend Speicherkapazität.
Maßnahme:	Schließen Sie einige Berichte und Fenster.


REP-3380:  Ansicht kann nicht erstellt werden werden.
 REP-3380:  Ansicht kann nicht erstellt werden.

Ursache:	Report Builder konnte eine Ansicht nicht erstellen. Möglicherweise sind zu viele Berichte oder Fenster geöffnet, und Sie haben nicht mehr genügend Speicherkapazität.
Maßnahme:	Schließen Sie einige Berichte und Fenster.


 REP-3381:  Farbpalette kann nicht erstellt werden.

Ursache:	Report Builder konnte eine Farbpalette nicht erstellen. Möglicherweise sind zu viele Berichte oder Fenster geöffnet, und Sie haben nicht mehr genügend Speicherkapazität.
Maßnahme:	Schließen Sie einige Berichte und Fenster.


 REP-3400:  Fehler beim Initialisieren von DE. Eventuell DE-Ressourcen überprüfen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3420:  Interner Fehler in Report Builder.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3430:  Unbehandelter interner HH-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3431:  Ungültiger Attributwert.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3432:  Ungültiger Kontext.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3433:  Angegebenes Wort nicht gefunden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3434:  Link zu externem Dokument.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


 REP-3435:  Hilfesitzung ist nicht initialisiert.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3436:  Das Dokument ist kein Hilfedokument.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3437:  Die Dokumentversion ist neuer als die Hilfetextversion.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3438:  Das angegebene Attribut ist nicht einstellbar.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3439:  Das angegebene Attribut ist nicht abrufbar.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3440:  Ungültiger Link.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3441:  Logische Attribute fehlen oder sind fehlerhaft.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3442:  NLS-Sprachzeichenfolge fehlt oder ist fehlerhaft.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3443:  Es wurde keine Suchzeichenfolge angegeben.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3444:  Zeichenfolge beginnt mit Prozentzeichen.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3445:  Unbekannter Toolkit-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen


 REP-3446:  Unbekannter Objektspeicherfehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3447:  Speicherkapazität ist erschöpft.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3448:  Unbekannter Resource Manager-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3480:  Unbehandelter interner REM-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3485:  Unbehandelter interner VGS-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3500:  Unbehandelter interner UT-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3510:  Unbehandelter interner ZOM-Fehler.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3600:  Sowohl Dokument- als auch Nicht-Dokument-Knoten ausgewählt. Bitte wählen Sie nur Knoten aus einem dieser Knotentypen.

Ursache:	Sie haben Navigator [image] Löschen ausgewählt, es sind jedoch sowohl Objekt- als auch Dokumentknoten ausgewählt. Sie können in derselben Aktion keine Dokumente schließen und löschen.
Maßnahme:	Wenn Sie Objekte löschen möchten, heben Sie die Auswahl aller Dokumentknoten auf. Wenn Sie Dokumente schließen möchten, heben Sie die Auswahl aller Objektknoten auf. Danach wählen Sie Navigator [image] Löschen erneut.


 REP-3601:  Bei diesem Berichtstil ist nur ein Abschnitt zulässig.

Ursache:	Bei den Berichtstilen Tabellarisch, Serienbrief und Adreßetikett ist jeweils nur ein Abschnitt zulässig.
Maßnahme:	Sie dürfen nur einen Abschnitt für jeden Berichtstil angeben.


REP 3602.  Mindestanzahl von Ebenen kann nicht gelöscht werden.

Ursache:	Die Berichtstile Tabellarisch, Serienbrief und Adreßetikett verfügen über jeweils einen Abschnitt. Die Berichtstile Gruppieren oben und Gruppieren links haben jeweils zwei Abschnitte. Matrix und Matrixgruppen haben einen Abschnitt unter jedem normalen, horizontalen, vertikalen und Zellenabschnitt.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3700:  Selection Observer konnte nicht initialisiert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-3701:  Fehler in Selection Observer beim Herunterfahren.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-4001:  Fehler in OLE-Subsystem.

Ursache:	Ein unbekannter Fehler ist bei der Initialisierung aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE-Fehlermeldung. Außerdem kann dieser Fehler folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Der OLE2-Server arbeitet nicht einwandfrei.
	Fall 2:	Bei der Installation von Report Builder ist ein Fehler aufgetreten, und die OLE2-Funktionalität wurde nicht korrekt installiert.
	Fall 3:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	In der OLE2-Server-Dokumentation finden Sie weitere Informationen.
	Bei Fall 2:	Installieren Sie Report Builder neu.
	Bei Fall 3:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-4002:  Initialisierungsfehler in OLE-Subsystem.

Ursache:	Bei der Initialisierung von OLE2Bibliotheken ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLEFehlermeldung. Außerdem kann dieser Fehler folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Der OLE2-Server arbeitet nicht einwandfrei.
	Fall 2:	Bei der Installation von Report Builder ist ein Fehler aufgetreten, und die OLE2-Funktionalität wurde nicht korrekt installiert.
	Fall 3:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Weitere Informationen finden Sie in der OLE2-Server-Dokumentation.
	Bei Fall 2:	Installieren Sie Report Builder neu.
	Bei Fall 3:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-4003:  Fehler beim Erstellen eines OLE-Objekts.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt zu erstellen, als ein OLE-Fehler aufgetreten ist.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE2-Fehlermeldung.


 REP-4004:  Fehler bei Wiederherstellung eines OLE-Objekts.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt wiederherzustellen, als ein OLE-Fehler aufgetreten ist.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE2-Fehlermeldung.


 REP-4005:  Fehler beim Speichern eines OLE-Objekts.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt zu speichern, als ein OLE-Fehler aufgetreten ist.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE2-Fehlermeldung.


 REP-4006:  Fehler beim Ausschneiden/Einfügen. OLE-Objekt wurde nicht in die Zwischenablage gestellt.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-bjekt auszuschneiden oder zu kopieren, als ein OLE-ehler aufgetreten ist.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE2-Fehlermeldung.


 REP-4007:  Fehler beim Einfügen des OLE-Objekts aus der Zwischenablage.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-bjekt aus der Zwischenablage einzufügen, als ein OLE-ehler aufgetreten ist.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE2-Fehlermeldung.


 REP-4008:  Fehler bei Ausführung des vom OLE-Objekt verlangten Vorgangs.

Ursache:	Sie haben versucht, eine Aktion auszuführen, die normalerweise vom OLE2-erver unterstützt wird, als ein OLE-ehler aufgetreten ist.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE-Fehlermeldung.


 REP-4009:  Fehler beim Versuch, OLE-Objekt zu aktivieren.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt zu aktivieren (z.B. haben Sie in der Vorschau auf das Objekt doppelgeklickt), als ein OLE-Fehler aufgetreten ist.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden OLE2-Fehlermeldung.


 REP-4020:  OLE-Objekt konnte nicht konvertiert werden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt, das in einem Boilerplate-Teil enthalten war, in ein OLE2-Objekt eines anderen Typs zu konvertieren, als ein OLE-Fehler aufgetreten ist. Dies weist auf ein Problem mit dem OLE2-Server.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob das Objekt richtig installiert ist, und installieren Sie es gegebenenfalls neu.


 REP-4021:  Microsoft Object Linking and Embedding wird auf dieser Plattform nicht unterstützt.

Ursache:	Sie führen einen Bericht aus, der auf einer Plattform erstellt wurde, die OLE2 unterstützt, wobei der Bericht mit OLE2-Objekten erstellt wurde, führen den Bericht jetzt jedoch auf einer Plattform aus, die OLE2 nicht unterstützt. Sie versuchen, auf die visuelle Darstellung dessen zuzugreifen, was vorher ein OLE2-Objekt war.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich. Entfernen Sie gegebenenfalls das Objekt.


 REP-4022:  Falsche Version von OLE-Bibliotheken. OLE-Funktionalität deaktiviert.

Ursache:	Die auf Ihrem Rechner installierten OLE2-Bibliotheken sind mit den Bibliotheken nicht kompatibel, die von Ihrer Report Builder-Version unterstützt werden. Da Report Builder nicht garantieren kann, daß die OLE2-Unterstützung einwandfrei funktioniert, wird die OLE2-Funktionalität deaktiviert.
Maßnahme:	Installieren Sie die richtigen Bibliotheken.


 REP-4023:  Nicht genügend Speicher zum Durchführen dieses Vorgangs.

Ursache:	Es ist nicht mehr genügend Speicher in Ihrem System vorhanden, um den gewünschten Vorgang auszuführen.
Maßnahme:	Beenden Sie nicht mehr benötigte Anwendungen, die noch laufen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, lesen Sie in der Microsoft-Dokumentation nach, wie Sie die Nutzung des Speicherplatzes optimieren können.


 REP-4024:  DOS SHARE-Dienste werden für diesen Vorgang benötigt. SHARE läuft nicht.

Ursache:	Das DOS SHARE-Dienstprogramm ist erforderlich, SHARE läuft jedoch nicht.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß SHARE läuft.


 REP-4025:  Lesefehler.

Ursache:	Daten können nicht von dem angegebenen Gerät gelesen werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob das Gerät eine Fehlfunktion hat. Wenn ja, lesen Sie in der Gerätedokumentation nach, wie dieser Fehler behoben wird.


 REP-4026:  Schreibfehler.

Ursache:	Daten können nicht in das angegebene Gerät geschrieben werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob es sich bei dem Gerät um ein schreibgeschütztes Gerät handelt. Wenn nicht, lesen Sie in der Gerätedokumentation nach, wie dieser Fehler behoben werden kann.


 REP-4027:  Zu viele Dateien geöffnet. Nicht genügend Ressourcen, um eine andere Datei zu öffnen.

Ursache:	Sie haben versucht, mehr Dateien zu öffnen, als von Windows unterstützt.
Maßnahme:	Schließen Sie einige Anwendungen. Außerdem prüfen Sie Ihre config.sys-Datei, und stellen Sie sicher, daß für FILES mindestens ein Wert von 20 festgelegt ist. Hinweis: Denken Sie daran, daß OLE2-Boilerplate-Objekte zwei oder drei File-Handles pro Objekt reservieren, so daß möglicherweise mehr Dateien geöffnet sind, als Sie meinen.


 REP-4028:  Kein Speicherplatz mehr vorhanden.

Ursache:	Das angegebene Gerät ist voll.
Maßnahme:	Löschen Sie nicht benötigte Daten, oder schreiben Sie auf ein anderes Gerät.


 REP-4029:  OLE-Objekt konnte nicht dargestellt werden. OLE-Objekt kann nicht übertragen werden.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt in einem Bericht anzuzeigen, die von dem OLE2-Server angegebenen Anzeigeaspekte waren jedoch nicht verfügbar.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob das OLE2-Objekt beschädigt ist und ob der Server richtig installiert  ist. Gegebenenfalls installieren Sie ihn neu.


 REP-4030:  Original-Anzeigeattribute des OLE-Objekts konnten nicht wiederhergestellt werden. Inhalt des Objekts wird verwendet.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt in einem Bericht anzuzeigen, die von dem OLE2-Server definierten Anzeigeattribute waren jedoch beschädigt oder in der Datenbank gespeichert und konnten nicht wiederhergestellt werden. Report Builder zeigt das Objekt mit den Standardattributen an.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der OLE2-Server richtig installiert ist. Installieren Sie ihn gegebenenfalls neu.


 REP-4031:  Server-Anwendung nicht gefunden. Vergewissern Sie sich, daß die Anwendung korrekt installiert und registriert ist.

Ursache:	Sie haben versucht, über ein OLE2-Objekt auf einen OLE2-Server zuzugreifen. Auf den Server kann im Augenblick jedoch nicht zugegriffen werden. Möglicherweise wurde der Server gelöscht, umbenannt oder manuell in einem anderen Pfad neu installiert.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Installation des Servers, und installieren Sie ihn gegebenenfalls neu.


 REP-4032:  Anmeldung bei verknüpfter OLE-Objektquelle nicht möglich. Kontrollieren Sie bitte die Linkquelle.

Ursache:	Report Builder versucht, die Verbindung zu der angegebenen Quelle des OLE2-Objekt-Boilerplates herzustellen, dies ist jedoch nicht möglich.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die OLE2-Objektquelle verschoben oder gelöscht und der Dateiname geändert wurde.


 REP-4033:  Anmeldung bei verknüpfter OLE-Objektquelle nicht möglich, da sie auf einem nicht verbundenen Netzwerk liegt.

Ursache:	Sie haben versucht, die Verbindung zu einem OLE2-Objekt herzustellen, das in einem Gerät gespeichert ist, zu dem gerade keine Netzwerkverbindung besteht.
Maßnahme:	Stellen Sie die Verbindung zu dem entsprechenden Gerät her.


 REP-4034:  Datei nicht gefunden oder OLE-Objekt verwendet ungültigen Dateinamen.

Ursache:	Ein OLE2-Objekt versucht, auf eine Datei zuzugreifen, die nicht gefunden werden kann.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Datei beschädigt, verschoben oder umbenannt wurde.


 REP-4035:  Problem bei gemeinsamer Benutzung während eines Vorgangs mit OLE-Objekt.

Ursache:	Mögliche Ursachen: Sie haben versucht, über mehrere OLE2-Objekte eine Verbindung zu derselben Datei herzustellen oder haben versucht, über verschiedene Anwendungen auf dieselbe temporäre Datei zuzugreifen.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß nicht mehrere OLE2-Objekte gleichzeitig versuchen, auf dieselbe Datei zuzugreifen. Außerdem prüfen Sie die Installation des OLE2-Servers.


 REP-4036:  Zugriff bei Vorgang mit OLE-Objekt abgelehnt.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2-Objekt zu aktualisieren, für das Sie keinen Schreibzugriff haben.
Maßnahme:	Beschaffen Sie sich die erforderliche Berechtigung für die Datei, bevor Sie versuchen, diese zu aktualisieren.


 REP-4037:  Dateivorgang bei OLE-Objekt gescheitert, da die Platte schreibgeschützt ist.

Ursache:	Sie haben versucht, ein OLE2Objekt in einer Datei zu speichern, dies war jedoch nicht möglich, weil die Platte schreibgeschützt ist.
Maßnahme:	Speichern Sie das Objekt auf einer Platte, für die Sie, wenn möglich, die Schreibberechtigung haben. Sonst ist keine Maßnahme erforderlich.


 REP-4038:  Unerwarteter Fehler im Dateisystem während eines Vorgangs mit OLE-Objekt.

Ursache:	Ein nicht spezifischer Dateifehler, wie z.B. eine Beschädigung der Festplatte, ist aufgetreten.
Maßnahme:	In Ihrer Betriebssystemdokumentation finden Sie weitere Informationen.


 REP-4039:  Unerwarteter Fehler von OLE zurückgegeben.

Ursache:	Ein nicht spezifischer OLE-Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	In Ihrer Microsoft-Dokumentation finden Sie weitere Informationen.


 REP-4040:  Zerstörte oder inkorrekte Daten von OLE-Objekt. OLE-Objekt kann nicht wiederhergestellt werden.

Ursache:	Die vom OLEServer zur Wiederherstellung des OLE2Objekts in Ihrem Bericht benutzten Informationen sind nicht korrekt oder beschädigt. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Bei einem Boilerplate wurde die Datei beschädigt.
	Fall 2:	Bei einem Feld wurde entweder die Datenbank beschädigt, oder die referenzierte LONG RAW-Spalte enthält keine OLE2-Objekte.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob das Objekt einwandfrei funktioniert, indem Sie es mit einer anderen Anwendung in einen Container einbetten.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie mit SQLPlus die Tabelle in der Datenbank, und kontrollieren Sie den Inhalt der Spalte.


 REP-4041:  Kein Vorgang für dieses Objekt definiert oder Objekt ist statisch.

Ursache:	Sie haben versucht, einige Aktionen mit einem OLE2-Objekt auszuführen, es wurden jedoch keine Aktionen für das Objekt definiert. Wahrscheinlich wurde das Objekt in ein statisches Bitmap konvertiert.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-4042:  Angeforderte Aktion für OLE-Objekt ist gültig, kann jedoch zur Zeit nicht durchgeführt werden. Server eventuell belegt.

Ursache:	Sie haben versucht, eine gültige Aktion mit einem OLE2-Objekt auszuführen, konnten dies jedoch wegen fehlender Server-Ressourcen nicht durchführen. Wahrscheinlich haben Sie versucht, eine zweite Instanz einer Einfachinstanz-Anwendung aufzurufen.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Systemressourcen (Speicher usw.), und erhöhen Sie diese, wenn möglich, oder wiederholen Sie den Versuch zu einem späteren Zeitpunkt.


 REP-4043:  Vorgang ist ungültig und kann nicht durchgeführt werden. Ist die Anwendung korrekt installiert?

Ursache:	Die Aktion, die Sie mit einem OLE2-Objekt durchführen wollten, ist nicht als gültige Aktion anerkannt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die richtige Version des OLE-Servers korrekt installiert ist. Installieren Sie ihn gegebenenfalls neu.


 REP-4044:  Kein Zugang zu Systemregister. Haben Sie genügend Systemressourcen und ist Ihr Register nicht fehlerhaft?

Ursache:	Ein Lese- oder Schreibvorgang in der Systemregistrierung war nicht erfolgreich.
Maßnahme:	Schlagen Sie in der Microsoft-Dokumentation nach.


 REP-4045:  Problem im Systemregister. Ist Ihr Objektserver korrekt installiert?

Ursache:	Einige Informationen über den Server fehlen im Register.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der OLE-Server richtig installiert ist. Installieren Sie ihn gegebenenfalls neu.


 REP-4200:  Fehler in Mail-Untersystem aufgetreten.

Ursache:	Ein unspezifizierter Fehler ist während einem der MailVorgänge aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden Fehlermeldung. Dieser Fehler kann außerdem folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	MAPI ist nicht richtig installiert.
	Fall 2:	Der Diensteanbieter für Windows-Mail ist nicht richtig installiert.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Wenn Sie andere Anwendungen haben, die MAPI verwenden, prüfen Sie, ob diese einwandfrei funktionieren. Wenn nicht, versuchen Sie, MAPI neu zu installieren.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob der Diensteanbieter für Windows-Mail installiert ist und ob Sie ein Account in dem System haben. Gegebenenfalls bitten Sie den Mail-Administrator um Hilfe.


 REP-4201:  Fehler bei der Initialisierung des Mail-Untersystems.

Ursache:	Report Builder hat versucht, MAPI zu initialisieren, und dies war nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden Fehlermeldung. Außerdem kann dieser Fehler folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	MAPI ist nicht installiert, die MAPI DLL ist veraltet oder der Eintrag Mail in Ihrer WIN.INIDatei oder im Systemregister zeigt auf den falschen Pfad.
	Fall 2:	Es ist nicht genügend Speicherplatz zur Ausführung dieses Vorgangs vorhanden.
	Fall 3:	Beim Anmelden haben Sie einen falschen Diensteprofilnamen, Benutzernamen oder ein falsches Kennwort eingegeben.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Installieren Sie MAPI neu, oder korrigieren Sie den Eintrag Mail in Ihrer WIN.INI-Datei oder dem Systemregister.
	Bei Fall 2:	Beenden Sie unnötige Anwendungen, die noch laufen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, schlagen Sie in der Microsoft-Dokumentation nach, wie Sie die Nutzung des Speicherplatzes optimieren können.
	Bei Fall 3:	Prüfen Sie, ob die Anmeldeinformationen korrekt sind, und wiederholen Sie den Versuch. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, prüfen Sie Ihre Account-Informationen mit Ihrem Mail-Administrator.


 REP-4202:  Fehler beim Einloggen in das Mail-Untersystem.

Ursache:	Sie haben versucht, sich bei dem Mail-Untersystem anzumelden, und dabei ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden Fehlermeldung. Dieser Fehler kann außerdem folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Sie haben einen ungültigen Diensteprofilnamen, Benutzernamen oder ein ungültiges Kennwort eingegeben.
	Fall 2:	Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Anmeldeinformationen korrekt sind, und wiederholen Sie den Versuch. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, prüfen Sie Ihre Account-Informationen mit Ihrem MailAdministrator.
	Bei Fall 2:	Beenden Sie unnötige Anwendungen, die noch laufen. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, schlagen Sie in der Microsoft-Dokumentation nach, wie die Nutzung des Speicherplatzes optimiert werden kann.


 REP-4203:  Fehler beim Verschicken einer E-Mail.

Ursache:	Als Sie versucht haben, eine Mailnachricht zu erstellen oder zu verschicken, ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden Fehlermeldung. Außerdem kann dieser Fehler folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Auf der Festplatte ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.
	Fall 2:	Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Geben Sie Platz auf der Festplatte frei.
	Bei Fall 2:	Beenden Sie unnötige Anwendungen, die noch ausgeführt werden. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, schlagen Sie in der Microsoft-Dokumentation nach, wie die Nutzung des Speicherplatzes optimiert werden kann.


 REP-4204:  Fehler bei Prüfung von Empfängernamen/-adresse.

Ursache:	Report Builder hat versucht, die Ziel-Mailadresse zu validieren. Dabei ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Empfänger ein gültiges Mail-Account hat, oder bitten Sie den Mail-Administrator um Hilfe. Weitere Informationen finden Sie in der begleitenden Fehlermeldung.


 REP-4220:  Probleme mit dem Mail-Untersystem.

Ursache:	Bei einem der Mail-Vorgänge ist ein unspezifizierter Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Versuchen Sie, Platz auf der Festplatte freizugeben, oder beenden Sie nicht benötigte Anwendungen, die noch laufen. Wenn andere Anwendungen ebenfalls MAPI verwenden, prüfen Sie, ob diese einwandfrei funktionieren. Wenn nicht, installieren Sie MAPI neu.


 REP-4221:  Auf angehängte Datei kann nicht zugegriffen werden.

Ursache:	Beim Zugriff auf einen Anhang ist ein Fehler aufgetreten. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Der Anhang wurde nicht gefunden.
	Fall 2:	Der Anhang konnte nicht geöffnet werden, oder beim Lesen bzw. Schreiben des Anhangs ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Beenden Sie nicht benötigte Anwendungen, die noch laufen. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, schlagen Sie in der MicrosoftDokumentation nach, wie die Nutzung des Speicherplatzes optimiert werden kann.
	Bei Fall 2:	Geben Sie Platz auf der Festplatte frei.


 REP-4222:  Nicht genügend Speicher für Beenden des Vorgangs.

Ursache:	Der Mail-organg kann nicht abgeschlossen werden, weil nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.
Maßnahme:	Beenden Sie nicht benötigte Anwendungen, die noch laufen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, schlagen Sie in der Microsoft-Dokumentation nach, wie die Nutzung des Speicherplatzes optimiert werden kann.


 REP-4223:  Kein Platz mehr auf Gerät vorhanden.

Ursache:	Der Mail-organg kann nicht abgeschlossen werden, da nicht genügend Platz auf der Festplatte vorhanden ist.
Maßnahme:	Geben Sie Platz auf der Festplatte frei.


 REP-4224:  Ungültiger Benutzername, Kennwort oder Name des Dienstprofils.

Ursache:	Die eingegebenen Anmeldeinformationen sind ungültig.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Anmeldeinformationen korrekt sind, und wiederholen Sie den Versuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, prüfen Sie Ihre Account-Informationen mit dem Mail-Administrator.


 REP-4225:  Vorgang kann nicht beendet werden, da Benutzer nicht angemeldet ist.

Ursache:	Der Mail-Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden.
Maßnahme:	Melden Sie sich bei dem Mail-Untersystem an, und wiederholen Sie den Versuch.


 REP-4226:  Ein Kennwort ist erforderlich.

Ursache:	Sie haben versucht, sich bei dem Mail-Untersystem anzumelden, ohne ein Kennwort anzugeben.
Maßnahme:	Geben Sie ein gültiges Kennwort an, und wiederholen Sie den Versuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, nehmen Sie Verbindung mit dem Mail-Administrator auf.


 REP-4227:  Ungültige Dienstekonfiguration.

Ursache:	Das Mail-Untersystem ist nicht richtig konfiguriert.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Mail-Administrator auf.


 REP-4228:  MAPI unterstützt den vom Report Builder angeforderten Dienst nicht.

Ursache:	Die vorliegende Implementierung von MAPI verfügt nur über eine begrenzte Funktionalität.
Maßnahme:	Möglicherweise müssen Sie den Diensteanbieter für Windows-Mail auf eine höhere Version umstellen. Nehmen Sie Verbindung mit dem Mail-Administrator auf.


 REP-4229:  Der gewünschte Zeichensatz wird nicht unterstützt.

Ursache:	Der Standardzeichensatz wird von MAPI nicht unterstützt.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Mail-Administrator auf.


 REP-4230:  Der übergebene Text ist zu lang.

Ursache:	Sie haben eine Textfolge übergeben, die für die vorliegende Implementierung von MAPI zu lang ist.
Maßnahme:	Kürzen Sie die Zeichenfolge, und wiederholen Sie den Versuch.


 REP-4232:  Zu viele geöffnete Dateien.

Ursache:	Die vorliegende Implementierung von MAPI unterstützt die Anzahl von geöffneten Dateien nicht.
Maßnahme:	Schließen Sie alle nicht benötigten Dokumente.
.


REP-05000:  Die Benachrichtigungs-Vorlagendatei ist nicht für erfolgreiche Jobs eingestellt.

Ursache:	In der Konfigurationsdatei von Reports Server ist kein Parameter SUCCNOTEFILE für die Benachrichtigungs-Vorlagendatei für die Benachrichtigung über die erfolgreiche Ausführung eines Jobs vorhanden.
Maßnahme:	Fügen Sie den Parameter SUCCNOTEFILE zu der Konfigurationsdatei des Reports Server hinzu, wobei dieser auf die Benachrichtigungs-Vorlagendatei für erfolgreich ausgeführte Jobs zeigen muß. Bitten Sie den Systemadministrator um weitere Informationen.


REP-05001:  Die Benachrichtigungs-Vorlagendatei ist nicht für nicht erfolgreiche Jobs eingestellt.

Ursache:	Es ist kein Parameter FAILNOTEFILE in der Konfigurationsdatei des Reports Server für die Benachrichtigungs-Vorlagendatei für die Benachrichtigung bei nicht erfolgreich ausgeführten Jobs vorhanden.
Maßnahme:	Fügen Sie den Parameter FAILNOTEFILE zu der Konfigurationsdatei des Reports Server hinzu, wobei dieser auf die Benachrichtigungs-Vorlagendatei für nicht erfolgreich ausgeführte Jobs zeigen muß. Bitten Sie den Systemadministrator um weitere Informationen.


REP-05002:  Benachrichtigungs-Vorlagendatei kann nicht gefunden werden.

Ursache:	Die mit SUCCNOTEFILE oder FAILNOTEFILE in der Konfigurationsdatei von Reports Server angegebene Datei ist nicht vorhanden.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die Parameter SUCCNOTEFILE oder FAILNOTEFILE auf eine gültige Benachrichtigungs-Vorlagendatei zeigen. Bitten Sie den Systemadministrator um weitere Informationen.


REP-05003: Benachrichtigungs-Vorlagendatei kann nicht geöffnet werden.

Ursache:	Die mit den Parametern SUCCNOTEFILE oder FAILNOTEFILE in der Konfigurationsdatei des Reports Server angegebene Benachrichtigungs-Vorlagendatei kann nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die Parameter SUCCNOTEFILE oder FAILNOTEFILE auf eine gültige Benachrichtigungs-Vorlagendatei zeigen. Stellen Sie sicher, daß die Benachrichtigungs-Vorlagendatei gelesen werden kann. Bitten Sie den Systemadministrator um weitere Informationen.


REP-05004:  Benachrichtigungs-Vorlagendatei kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Die mit SUCCNOTEFILE oder FAILNOTEFILE in der Konfigurationsdatei des Reports Server angegebene Benachrichtigungs-Vorlagendatei kann nicht gelesen werden.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die Parameter SUCCNOTEFILE oder FAILNOTEFILE auf eine gültige Benachrichtigungs-Vorlagendatei zeigen. Stellen Sie sicher, daß die Benachrichtigungs-Vorlagendatei gelesen werden kann. Bitten Sie den Systemadministrator um weitere Informationen.


REP-06000:  Abfrage für Dialogfeld Express Query konnte nicht erstellt werden.

Ursache:	Die Abfrage ist so groß, daß sie zu viel Speicherplatz belegt.
Maßnahme:	Vereinfachen Sie die Abfrage.


REP-06001:  Dialogfeld Express Query konnte nicht aufgerufen werden.

Ursache:	Die Abfrage ist so groß, daß sie zu viel Speicherplatz belegt.
Maßnahme:	Vereinfachen Sie die Abfrage.


REP-06002:  Nicht genügend Speicherplatz zur Durchführung des Vorgangs.

Ursache:	Der Rechner hat keinen Speicherplatz mehr.
Maßnahme:	Erhöhen Sie den Speicherplatz, indem Sie Anwendungen schließen. Eine längerfristige Lösung besteht darin, die Swap-Datei zu vergrößern oder die Speicherkapazität des Rechners zu erweitern.


REP-06003:  Express-Serversitzung konnte nicht gestartet werden.

Ursache:	Express-Server wird nicht ausgeführt, oder SNAPI ist nicht installiert.
Maßnahme:	Starten Sie Express-Server, wenn dieser nicht ausgeführt wird, und stellen Sie sicher, daß SNAPI installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls mit dem Datenbankadministrator von Express-Server Verbindung auf.


REP-06004:  Anmeldung bei Express-Server nicht erfolgreich.

Ursache:	Express-Server wird nicht ausgeführt, das System hat nicht genügend Speicherplatz oder SNAPI ist nicht installiert bzw. funktioniert nicht einwandfrei.
Maßnahme:	Starten Sie Express-Server, wenn dieser nicht ausgeführt wird. Erhöhen Sie den Speicherplatz, indem Sie Anwendungen schließen. Eine längerfristige Lösung besteht darin, die Swap-Datei zu vergrößern oder die Speicherkapazität des Rechners zu erweitern. Prüfen Sie, ob SNAPI installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls Verbindung mit dem Datenbankadministrator von Express-Server auf.


REP-06005:  Das Dialogfeld Express Query konnte basierend auf dem angegebenen SNAPI-Handle nicht initialisiert werden.

Ursache:	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie das Produkt neu, und leiten Sie die Abfrage erneut weiter.


REP-06006:  Express-Initialisierungsdatei XPDATA.INI ist nicht vorhanden.

Ursache:	Die Datei XPDATA.INI konnte nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob XPDATA.INI vorhanden ist und ob der Pfad richtig angegeben wurde.


REP-06007:  Eintrag für Express-Anmeldungsdatei (XCF) im Abschnitt [Install] der Express-Initialisierungsdatei XPDATA.INI nicht gefunden.

Ursache:	In der Datei XPDATA.INI fehlt ein Eintrag.
Maßnahme:	Fügen Sie einen XCF-Eintrag zu der Datei XPDATA.INI hinzu, oder ersetzen Sie die .INI-Datei durch eine gültige XPDATA.INI.


REP-06008:  ORACLE_HOME nicht gefunden.

Ursache:	Das ORACLE_HOME-Verzeichnis konnte nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Einstellung ORACLE_HOME korrekt ist. In den Installationsanweisungen für den Express-Server finden Sie weitere Informationen.


REP-06009:  Eintrag Oracle SNAPI (OSN) im Abschnitt [Install] der Express-Initialisierungsdatei XPDATA.INI nicht gefunden.

Ursache:	In der Datei XPDATA.INI fehlt ein Eintrag.
Maßnahme:	Fügen Sie einen OSN-Eintrag zu XPDATA.INI hinzu, oder ersetzen Sie die .INI-Datei durch eine gültige XPDATA.INI.


REP-06010:  Die Express-Serverbeschreibung kann in keiner der Express-Anmeldungsdateien gefunden werden (XCFs).

Ursache:	In den XCF-Dateien fehlen einige Informationen.
Maßnahme:	Prüfen Sie die XCF-Dateien, oder erstellen Sie sie neu.


REP-06011:  Die generierte SQL Select-Anweisung ist größer als 64 K.

Ursache:	Die SQL-Anweisung ist zu groß.
Maßnahme:	Ändern Sie die Abfrage, und verkleinern Sie die SQL-Anweisung.


REP-06012:  Die temporäre Express-Abfrage konnte nicht entfernt werden.

Ursache:	Eine temporäre Abfrage kann nicht entfernt werden.
Maßnahme:	Melden Sie sich bei Express ab, melden Sie sich erneut an, und leiten Sie die Abfrage erneut weiter bzw. erstellen Sie sie neu.


REP-06013:  Abfrage konnte nicht ausgeführt werden. Dialogfeld Express Query wurde mit Maßen/Dimensionen aus früherer Abfrage aufgerufen.

Ursache:	Die Maße oder Dimensionen sind nicht gültig, oder die Abfrage ist beschädigt.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Datenbank verfügbar ist, und überprüfen Sie die Maße und Dimensionen in der Abfrage neu.


REP-06014:  Backend XPFetch[N]() mit undefinierter Bericht-ID aufgerufen.

Ursache:	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie das Produkt neu, und leiten Sie die Abfrage erneut weiter.


REP-06015:  Backend XPPrepare() mit doppelter Bericht-ID aufgerufen.

Ursache:	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie das Produkt neu, und leiten Sie die Abfrage erneut weiter.


REP-06016:  Fehler bei dem Versuch, nächste Datenzelle aus SNAPI einzulesen.

Ursache:	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie das Produkt neu, und leiten Sie die Abfrage erneut weiter.


REP-06017:  Die gespeicherte Abfrage enthält falsche Informationen oder Informationen fehlen.

Ursache:	Die Abfrage ist nicht gültig.
Maßnahme:	Geben Sie die Abfrage erneut an.


REP-06018:  Interne Express-Systemdatenbanken konnten nicht zugeordnet werden.

Ursache:	Die Express-Systemdatenbanken können nicht zugeordnet werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Express-Server ausgeführt wird, ob die Systemdatenbanken an der richtigen Stelle stehen und ob die Einstellung von ExpressServerDBPath richtig ist.


REP-06019:  In der gespeicherten Abfrage angegebene Express-Datenbank konnte nicht zugeordnet werden.

Ursache:	Die Express-Systemdatenbanken können nicht zugeordnet werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Express-Server ausgeführt wird, ob die Systemdatenbanken an der richtigen Stelle stehen und ob die Einstellung von ExpressServerDBPath richtig ist.


REP-06020:  Express-Abfrage konnte nicht analysiert werden.

Ursache:	Die Select-Anweisung ist beschädigt.
Maßnahme:	Geben Sie die Abfrage erneut an.


REP-06021:  Unterstützung von Oracle Express nicht installiert.

Ursache:	Die unterstützenden Dateien zur Ausführung mit Express sind nicht installiert.
Maßnahme:	Installieren Sie die unterstützenden Dateien für Express. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Installation.


REP-06022:  Express-Server konnte nicht gestartet werden.

Ursache:	Express-Server ist nicht hochgefahren.
Maßnahme:	Starten Sie Express-Server, wenn dieser nicht hochgefahren ist. Nehmen Sie gegebenenfalls Verbindung mit dem Datenbankadministrator von Express-Server auf.


REP-06023:  Unerwartetes Zeilenende bei der Analyse der Express-Abfrage.
REP-06023:  Unerwartetes Zeilenende bei Analyse der Express-Abfrage.

Ursache:	Ein Express-Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Express-Abfrage auf einen fehlenden umgekehrten Schrägstrich am Zeilenende.


REP-06024:  Express-Ausführenvorgang nicht erfolgreich.

Ursache:	Ein Express-Fehler ist aufgetreten
Maßnahme:	Starten Sie Express-Server, wenn dieser nicht hochgefahren ist. Nehmen Sie gegebenenfalls Verbindung mit dem Datenbankadministrator von Express-Server auf.


REP-06025:  Express-Fetch-Vorgang nicht erfolgreich.

Ursache:	Ein Express-Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie Express-Server, wenn dieser nicht hochgefahren ist. Nehmen Sie gegebenenfalls Verbindung mit dem Datenbankadministrator des Express-Servers auf.


REP-06026:  Doppelte Bericht-ID erkannt.

Ursache:	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie das Produkt neu, und leiten Sie die Abfrage erneut weiter.


REP-06027:  Undefinierte Bericht-ID erkannt.

Ursache:	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie das Produkt neu, und leiten Sie die Abfrage erneut weiter.


REP-06028:  Unbekannter Back-end-Fehler bei Express-Unterstützung.

Ursache:	Ein Express-Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Starten Sie Express-Server, wenn dieser nicht hochgefahren ist. Nehmen Sie gegebenenfalls Verbindung mit dem Datenbankadministrator des Express-Servers auf.


REP-6029:  Express-Fehler.

Ursache:	Ein Express-Fehler ist aufgetreten.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie in der Express-Dokumentation.


REP-6030: Fehlende oder ungültige xconnect.ini.

Ursache:	Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß xconnect.ini fehlt.  Wenn der Abschnitt [General] in xconnect.ini ungültig ist, wird dieser Fehler ebenfalls ausgegeben.
Maßnahme:	Suchen Sie in Oracle_Home/olap/ecf620 nach xconnect.ini. Stellen Sie sicher, daß xconnect.ini über einen Abschnitt [General] verfügt.


REP-6101: Java Virtual Machine konnte nicht gestartet werden. Bitte prüfen Sie die Einrichtung der Java Runtime Environment.

Ursache:	Dieser Fehler wird im allgemeinen durch einen falschen Wert der Umgebungsvariablen REPORTS60_CLASSPATH oder durch eine ungültige Einrichtung der Java-Laufzeitumgebung verursacht.
Maßnahme:	Bitte prüfen Sie die Installation der Java-Laufzeitumgebung. Stellen Sie sicher, daß die Umgebungsvariable REPORTS60_CLASSPATH eine gültige Spezifikation von classes.zip oder rt.jar je nach Plattform enthält. Gegebenenfalls installieren Sie Reports Runtime oder Report Builder neu, um die Java-Laufzeitumgebung und die Einrichtung der Umgebungsvariablen REPORTS60_CLASSPATH abzugleichen.


REP-6102: XML-Syntaxparser konnte nicht gestartet werden.

Ursache:	Der Oracle XML-Syntaxparser konnte wegen einer falschen Einrichtung nicht gestartet werden. Dies wird im allgemeinen durch einen falschen Wert von REPORTS60_CLASSPATH verursacht.
Maßnahme:	Bitte stellen Sie sicher, daß REPORTS60_CLASSPATH eine gültige Spezifikation des Oracle XML-Syntaxparsers und der .jar-Dateien des Produkts enthält. Gegebenenfalls installieren Sie Reports Runtime oder Report Builder neu, um die Einrichtung der Umgebungsvariablen REPORTS60_CLASSPATH abzugleichen..


REP-6103: Fehler bei Einrichtung der Java Runtime Environment.

Ursache:	Die Einrichtung der Java Runtime Environment ist nicht korrekt oder fehlt.
Maßnahme:	Bitte installieren Sie Reports Runtime oder Report Builder neu.


REP-6104: Ungültige XML-Berichtdefinition.

Ursache:	Ungültige oder fehlende XML-Berichtdefinition.
Maßnahme:	Bitte geben Sie eine gültige XML-Berichtdefiniton an, oder beheben Sie das Problem, das in der Berichtdefinition aufgeführt wird.


REP-6106: Fehler in der XML-Berichtdefinition in Zeile <Zeilennummer> in <url>

Ursache:	Bei der aufgeführten Zeilennummer liegt ein Problem mit der angegebenen XML-Berichtdefinition vor.
Maßnahme:	Bitte beheben Sie den aufgeführten Fehler für die XML-Berichtdefinition bei der angegebenen Zeilennummer.


REP 16500.  Dieses Programm kann nur als ausführbare CGI-Datei aufgerufen werden.
REP-16500.  Dieses Programm kann nur als ausführbare CGI-Datei aufgerufen werden.

Ursache:	Die ausführbare Web-CGI-Datei wurde außerhalb des Web Server-Kontextes aufgerufen.
Maßnahme:	Die ausführbare CGI-Datei muß von einem Web Server aufgerufen werden, damit sie einwandfrei ausgeführt werden kann.


REP 16501.  Tastenzuordnungsdatei von Reports Web Agent kann nicht richtig eingerichtet werden.
REP-16501.  Tastenzuordnungsdatei von Reports Web Agent kann nicht richtig eingerichtet werden.

Ursache:	Die Tastenzuordnungsdatei konnte bei dem angegebenen Speicherort nicht gefunden werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie den Speicherort der Datei.


REP 16504.  Meldungssubsystem kann nicht initialisiert werden. Prüfen Sie, ob die Meldungsdatei richtig installiert ist.
REP-16504:  Meldungssubsystem kann nicht initialisiert werden. Prüfen Sie, ob die Meldungsdatei richtig installiert ist.

Ursache:	Die Meldungsdatei kann nicht gefunden/geöffnert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Installation.


REP 16505.  Allgemeiner Fehler bei der Initialisierung. Prüfen Sie die Installation.
REP-16505.  Allgemeiner Fehler bei der Initialisierung. Prüfen Sie die Installation.

Ursache:	Allgemeiner Fehler.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Installation und die Verfügbarkeit der Systemressourcen.


REP 16506.  URL enthält fehlerhafte Escape-Folgen.
REP-16506.  URL enthält fehlerhafte Escape-Folgen.

Ursache:	Der weitergereichte URL hat das falsche Format.
Maßnahme:	Hierzu wird auf die URL-Regeln in der Dokumentation zu dem Web Agent verwiesen.


REP 16507.  Taste wird nicht erkannt.
REP-16507.  Taste wird nicht erkannt.

Ursache:	Die Tastenzuordnungskonfiguration ist aktiv, die in dem URL angegebene Taste wird jedoch nicht erkannt - Befehlszeile kann nicht generiert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie den Tastenwert und die Einrichtung bzw. den Inhalt der Tastenzuordnungsdatei.


REP 16508.  Taste \"%s\" nicht erkannt. Mögliche Ursachen: fehlerhafte URL-Syntax; Taste in URL-Tastenzuordnungsdatei nicht gefunden.
REP-16508.  Taste \"%s\" nicht erkannt. Mögliche Ursachen: fehlerhafte URL-Syntax; Taste in URL-Tastenzuordnungsdatei nicht gefunden.

Ursache:	Die Tastenzuordnungskonfiguration ist aktiv, die in dem URL angegebene Taste wird jedoch nicht erkannt - Befehlszeile kann nicht generiert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie den Tastenwert und die Einrichtung bzw. den Inhalt der Tastenzuordnungsdatei.


REP 16509.  Syntaxfehler in Tastenzuordnungsdatei. Bitte prüfen Sie eine Definition der Taste.
REP-16509.  Syntaxfehler in Tastenzuordnungsdatei. Bitte prüfen Sie eine Definition der Taste.

Ursache:	Syntaxfehler in der Tastenzuordnungsdatei.
Maßnahme:	Prüfen Sie den Inhalt der Tastenzuordnungsdatei (die Regeln finden Sie in der Dokumentation zu dem Web Agent).


REP 16510.  Falsche Benutzung.
REP-16510.  Falsche Benutzung.

Ursache:	Allgemeiner Fehler bei Ausführung ohne Ausgabe mit Zwischeninformationen.
Maßnahme:	Aktivieren Sie die Ausgabe mit Zwischeninformationen, und überprüfen Sie die eigentliche Meldung.


REP 16511.  URL enthält zu viele Parameter.
REP-16511.  URL enthält zu viele Parameter.

Ursache:	URL enthält zu viele Parameter (ist zu lang).
Maßnahme:	Benutzen Sie einen kürzeren URL und/oder eine Tastenzuordnungsdatei, um URL zu kürzen.


REP 16512.  Kein Speicherplatz mehr.
REP-16512.  Kein Speicherplatz mehr.

Ursache:	Nicht genügend Speicherplatz.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob ausreichend Systemressourcen verfügbar sind.


REP 16513.  Kommunikation mit Reports Server nicht möglich.
REP-16513.  Kommunikation mit Reports Server nicht möglich.

Ursache:	Der Reports Server reagiert nicht.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Reports Server hochgefahren ist und ob die Netzwerk-Einrichtung von TNSNAMES.ORA den richtigen Eintrag für den Reports Server enthält.


REP 16514.  Der Bericht kann nicht ausgeführt werden.
REP-16514.  Der Bericht kann nicht ausgeführt werden.

Ursache:	Allgemeiner Fehler bei der Berichtausführung.
Maßnahme:	Überprüfen Sie die detaillierte Fehlermeldung aus dem Reports Server zusammen mit dieser Fehlermeldung.


REP 16515.  Auf die Berichtausgabe kann nicht zugegriffen werden.
REP-16515.  Auf die Berichtausgabe kann nicht zugegriffen werden.

Ursache:	Der Web Agent kann nicht auf die Ausgabe von Reports Server zugreifen.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Einrichtung des Web Agent (insbesondere die Variable WEBLOC).


REP 16516.  Reports Server wird heruntergefahren.
REP-16516.  Reports Server wird heruntergefahren.

Ursache:	Warnung - Der Reports Server wird heruntergefahren.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Versuch zu einem späteren Zeitpunkt.


REP 16517.  Berichtjob wurde auf Anforderung des Benutzers abgebrochen.
REP-16517.  Berichtjob wurde auf Anforderung des Benutzers abgebrochen.

Ursache:	Der Job wurde von Ihnen oder dem Reports Server-Administrator abgebrochen.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Versuch, falls erforderlich.


REP 16518.  Reports Server Engine wurde anormal beendet.
REP-16518.  Reports Server Engine wurde anormal beendet.

Ursache:	Die Reports Server Engine hat ein Problem mit Ihrem Bericht.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf.


REP 16519.  Berichtjob wurde mit Fehler beendet.
REP-16519.  Berichtjob wurde mit Fehler beendet.

Ursache:	Allgemeine Fehlermeldung bei einem Fehler bei der Berichtausführung.
Maßnahme:	Hierzu wird auf die zugehörige detaillierte Meldung verwiesen.


REP 16520.  Als der Job in die Warteschlange von Reports Server gestellt wurde, ist ein Fehler aufgetreten.
REP-16520.  Als der Job in die Warteschlange von Reports Server gestellt wurde, ist ein Fehler aufgetreten.

Ursache:	Als der Job in die Warteschlange von Reports Server gestellt wurde, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Versuch zu einem späteren Zeitpunkt.


REP 16521.  Bei der Analyse der Befehlszeile von Reports Server ist ein Fehler aufgetreten.
REP-16521.  Bei der Analyse der Befehlszeile von Reports Server ist ein Fehler aufgetreten.

Ursache:	Bei dem Versuch, den Bericht auszuführen und die Befehlszeile zu verarbeiten, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf.


REP 16522.  Name von Reports Server nicht angegeben.
REP-16522.  Name von Reports Server nicht angegeben.

Ursache:	Bei dem Versuch, den Bericht auszuführen und die Befehlszeile zu verarbeiten, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf.


REP 16523.  Berichtname nicht angegeben.
REP-16523.  Berichtname nicht angegeben.

Ursache:	Bei dem Versuch, einen Bericht auszuführen und die Befehlszeile zu verarbeiten, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf. Prüfen Sie cmdline auf den Berichtnamen.


REP 16524.  Datenbankanmeldung nicht angegeben.
REP-16524.  Datenbankanmeldung nicht angegeben.

Ursache:	Bei dem Versuch, einen Bericht auszuführen und die Befehlszeile zu verarbeiten, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf. Prüfen Sie cmdline auf die Datenbankanmeldung.


REP 16525.  Befehl zur Ausführungsplanung kann nicht interpretiert werden.
REP-16525.  Befehl zur Ausführungsplanung kann nicht interpretiert werden.

Ursache:	Bei dem Versuch, den Bericht auszuführen und die Befehlszeile zu verarbeiten, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf. Prüfen Sie den Parameter SCHEDULE.


REP 16526.  Zeittoleranz kann nicht interpretiert werden.
REP-16526.  Zeittoleranz kann nicht interpretiert werden.

Ursache:	Bei dem Versuch, den Bericht auszuführen und die Befehlszeile zu verarbeiten, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf. Prüfen Sie den Parameter TOLERANCE.


REP 16527.  Parametermaskentyp ist ungültig.
REP-16527.  Parametermaskentyp ist ungültig.

Ursache:	Bei dem Versuch, den Bericht auszuführen und die Befehlszeile zu verarbeiten, ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Nehmen Sie Verbindung mit dem Reports Server-Administrator auf. Prüfen Sie den Parameter PARAMFORM.


REP 16528.  Bei der Kommunikation mit dem Reports Server ist ein Fehler aufgetreten.
REP-16528.  Bei der Kommunikation mit dem Reports Server ist ein Fehler aufgetreten.

Ursache:	Kommunikationsproblem.
Maßnahme:	Wiederholen Sie den Versuch zu einem späteren Zeitpunkt.


REP 16529.  Der Job kann nicht abgebrochen werden:
REP-16529.  Der Job kann nicht abgebrochen werden:

Ursache:	Allgemeine Meldung für das Abbrechen eines Jobs.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Fehlerursache.


REP 16530.  Ungültige Job-ID.
REP-16530.  Ungültige Job-ID.

Ursache:	Ungültige ID des Reports Server-Jobs, für den eine Aktion ausgeführt werden soll.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die ID gültig ist.


REP 16531.  Job ist schon beendet.
REP-16531.  Job ist schon beendet.

Ursache:	Ungültige ID des Reports Server-Jobs, für den eine Aktion ausgeführt werden soll.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die ID gültig ist.


REP 16532.  Job ist noch nicht abgeschlossen. Später erneut versuchen.
REP-16532.  Job ist noch nicht abgeschlossen. Später erneut versuchen.

Ursache:	Ungültige ID des Reports Server-Jobs, für den eine Aktion ausgeführt werden soll.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die ID gültig ist.


REP 16533  Keine ausreichende Berechtigung zur Durchführung der angeforderten Aktion.
REP-16533.  Keine ausreichende Berechtigung zur Durchführung der angeforderten Aktion.

Ursache:	Ungültige ID des Reports Server-Jobs, für den eine Aktion ausgeführt werden soll.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die ID korrekt ist und Sie die ausreichenden Berechtigungen haben.


REP 16534.  Kein Zugriff auf Berichtsausgabe. Prüfen Sie Ihren Setup (Umgebung REPORTS60_WEBLOC
REP-16534.  Kein Zugriff auf Berichtausgabe. Prüfen Sie Ihren Setup (Umgebung REPORTS60_WEBLOC

Ursache:	Auf das Verzeichnis mit der Ausgabe kann nicht zugegriffen werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Verzeichnisangabe.


REP 16535.  oder REPORTS60_WEBLOC_TRANSLATED ist wahrscheinlich ungültig.)
REP-16535:  oder REPORTS60_WEBLOC_TRANSLATED ist wahrscheinlich ungültig.)

Ursache:	Auf das Verzeichnis mit der Ausgabe kann nicht zugegriffen werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Verzeichnisangabe.


REP 16537.  (Umgebung REPORTS60_WEBLOC_TRANSLATED zeigt wahrscheinlich auf denselben Speicherort wie ein Reports Server-Cache.)
REP-16537:  (Umgebung REPORTS60_WEBLOC_TRANSLATED zeigt wahrscheinlich auf denselben Speicherort wie ein Reports Server-Cache.)

Ursache:	Die Ausgabe mit dem angegebenen Namen ist wahrscheinlich im Web-Verzeichnis schon vorhanden.
Maßnahme:	Prüfen Sie den Setup des Web Agent.


REP 16538.  Berichtausgabe wurde erfolgreich ausgedruckt.
REP-16538:  Berichtausgabe wurde erfolgreich ausgedruckt.

Ursache:	Der Bericht wurde erfolgreich auf dem Drucker ausgedruckt.
Maßnahme:	Keine.


REP 16539  Berichtausgabe wurde erfolgreich über Mail verschickt.
REP-16539:  Berichtausgabe wurde erfolgreich über Mail verschickt.

Ursache:	Die Berichtausgabe wurde erfolgreich über Mail verschickt.
Maßnahme:	Keine.


REP 16540  Berichtausgabe wurde erfolgreich in gefordertes Ziel geschrieben.
REP-16540:  Berichtausgabe wurde erfolgreich in gefordertes Ziel geschrieben.

Ursache:	Die Berichtausgabe wurde erfolgreich in das geforderte Ziel geschrieben.
Maßnahme:	Keine.


REP-16541  "Sie müssen sich anmelden, bevor Sie den Bericht ausführen."
REP-16541:  "Sie müssen sich anmelden, bevor Sie den Bericht ausführen."

Ursache:	Sie haben sich vor der Ausführung des Berichts nicht angemeldet.
Maßnahme:	Melden Sie sich an, bevor Sie den Bericht ausführen.


REP-16542  Berichtausgabe wurde erfolgreich in InterOffice-Repository geschrieben.
REP-16542:  Berichtausgabe wurde erfolgreich in InterOffice-Repository geschrieben.

Ursache:	Der Bericht wurde erfolgreich in das InterOffice-Repository geschrieben.
Maßnahme:	Keine.


REP-16543  Umgebung REPORTS60_PHYSICAL_MAP und REPORTS60_SHARED_CACHE ist wahrscheinlich ungültig.
REP-16543:  Umgebung REPORTS60_PHYSICAL_MAP und REPORTS60_SHARED_CACHE ist wahrscheinlich ungültig.

Ursache:	Auf das Verzeichnis für die Ausgabe kann nicht zugegrifffen werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Verzeichnisangabe.


REP-20091  Möchten Sie das aktuelle Dokument vor der Abmeldung bei der Datenbank speichern?
 REP-20091:  Möchten Sie das aktuelle Dokument vor der Abmeldung bei der Datenbank speichern?

Ursache:	Sie haben ein Modul geöffnet, das in der Datenbank gespeichert ist. Wenn Sie sich bei der Datenbank abmelden, können Sie die Änderungen nicht in der Datenbank speichern.
Maßnahme:	Wählen Sie Ja, um das Modul zu speichern, bevor Sie sich von der Datenbank abmelden. Das Modul bleibt geöffnet, so daß Sie sich gegebenenfalls wieder anmelden und das Modul wieder in der Datenbank speichern können. Wählen Sie Nein, wenn Sie sich bei der Datenbank abmelden möchten, ohne das Modul zu speichern. Das Modul bleibt geöffnet. Wählen Sie Abbrechen, um bei der Datenbank angemeldet zu bleiben, ohne das Modul zu speichern. Auch hier bleibt das Modul geöffnet.


REP-20099 Druckerwechsel bei Vorschau. Neuzuordnung von Schriften könnte zu Abschneiden führen. Druckvorgang fortsetzen?
 REP-20099:  Druckerwechsel bei Vorschau. Neuzuordnung von Schriften könnte zu Abschneiden führen. Druckvorgang fortsetzen?

Ursache:	In der Zeit zwischen der Ausführung des Berichts und der Auswahl von Drucken aus der Vorschau wurde der Standarddrucker gewechselt.
Maßnahme:	Wählen Sie Ja, um dennoch zu drucken. Wählen Sie Nein, um den Druckvorgang anzuhalten. Danach schließen Sie den Bericht und setzen entweder den Drucker zurück und führen den Bericht erneut aus, oder führen Sie den Bericht einfach erneut aus, um ihn für den aktuellen Drucker zu formatieren.


 REP-20128:  Warnung: Bericht wurde nicht mit DESTYPE=PREVIEW ausgeführt. Neuzuordnung von Bildschirmschrift könnte zu Abschneiden führen. Druckvorgang fortsetzen?

Ursache:	Sie haben Drucken aus der Vorschau ausgewählt, haben jedoch Bildschirm anstelle von Vorschau angegeben. Dabei würde Ihr Bericht so formatiert, als würden Druckerschriftarten benutzt, und Sie erhalten eine genauere Ansicht der gedruckten Ausgabe des Berichts.
Maßnahme:	Wählen Sie Ja, um dennoch zu drucken. Wählen Sie Nein, um den Druckvorgang anzuhalten. Danach schließen Sie den Bericht, und führen Sie ihn erneut aus, während Sie Vorschau angeben, um den Bericht für den Drucker zu formatieren.


 REP-20129:  Warnung: Ein mit einer neueren Version von Report Builder gespeicherter Bericht wird geöffnet. Funktionalität kann verloren gehen. Fortfahren?

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht mit einer Version von Report Builder zu öffnen, die älter ist als die Version, mit der der Bericht erstellt wurde. Wenn der Bericht eine Funktionalität verwendet, die in der älteren Version nicht verfügbar ist, wird diese Funktionalität aus dem Bericht entfernt.
Maßnahme:	Wenn der Verlust von Funktionalität ein Problem ist, öffnen Sie den Bericht erst, nachdem Sie ihn auf die neueste Version von Report Builder umgestellt haben.


 REP-20135:  Ausführung ohne Layout nicht möglich. Möchten Sie ein Standardlayout festlegen?

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht auszuführen, nachdem Sie ein Datenmodell erstellt haben, jedoch bevor Sie ein Layout erstellt haben.
Maßnahme:	Erstellen Sie ein Layout, und führen Sie den Bericht dann aus.


 REP-20136:  Der für Ihr Standardlayout gewählte Bereich ist zu klein. Ausweitung bis zu Seitengrenzen?

Ursache:	Sie haben das Werkzeug Zusätzliches Standardlayout aus der Werkzeugpalette benutzt, um einen Bereich für ein Layout zu zeichnen, der nicht groß genug zur Aufnahme der im Bericht-Assistenten angegebenen Einstellungen ist.
Maßnahme:	Wählen Sie Ja, damit Report Builder den möglichen Bereich des Layouts auf die Grenzen einer Berichtseite erweitert, oder wählen Sie Nein, und ändern Sie die Einstellungen im Bericht-Assistenten, um das Layout zu verkleinern.


 REP-20138:  Die Report Builder-Tabellen können nicht in der Datenbank eingerichtet werden.

Ursache:	Report Builder konnte nicht auf die Tabellen in der Datenbank zugreifen.
Maßnahme:	Informieren Sie den Datenbankadministrator, daß Report Builder-Tabellen nicht erfolgreich in der Datenbank installiert wurden.


 REP-20139:  Neues Layout der Parametermaske erfordert mehr Platz. Soll die Seitenzahl erhöht werden?

Ursache:	Die neue Parametermaske ist zu groß für die Anzahl von Seiten, die für die Parametermaske im Dialogfeld Berichtattribute angegeben wurde.
Maßnahme:	Wählen Sie Ja, damit Report Builder die Anzahl von Seiten in der Parametermaske erhöht, oder wählen Sie Nein, und ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld Berichtattribute, um die Parametermaske zu vergrößern.


 REP-20140:  Warnung: Dadurch werden der Rahmen und alle von ihm eingeschlossenen Objekte gelöscht. Fortfahren?


 REP-20141:  Warnung: Dadurch wird die ganze Matrix zerstört. Fortfahren?


 REP-20142:  Warnung: Der Berichtmodus wurde in CHARACTER geändert. Der Bericht wird in einem separaten Fenster ausgeführt.


 REP-20143:  Warnung: Einige Objekte stehen möglicherweise nicht mehr auf der Seite, so daß der Bericht unter Umständen nicht formatiert werden kann.


 REP-20144:  Mit einer neueren Version von Report Builder gespeicherter Bericht wird geöffnet. Funktionalität kann verloren gehen.

Ursache:	Sie haben versucht, einen Bericht mit einer älteren Report Builder-Version zu öffnen, als der Version, mit der der Bericht erstellt wurde. Wenn der Bericht eine Funktionalität verwendet, die in der älteren Version nicht verfügbar ist, wird diese Funktionalität aus dem Bericht entfernt.
Maßnahme:	Wenn der Verlust von Funktionalität ein Problem darstellt, öffnen Sie den Bericht erst, nachdem Sie auf die neuere Version von Report Builder umgestellt haben.


REP-20146: Diese Aktion kann Referenzen auf Spalten im referenzierten Objekt ungültig machen

Ursache:	Das Ausblenden einer Spalte Datenbank-Ref, Verschachtelte Datenbanktabelle oder Datenbank-Varray macht die externe Benutzung der referenzierten Spalten ungültig (z.B. in PL/SQL-Programmblöcken oder Summenspalten).
Maßnahme:	Um die referenzierten Spalten benutzen zu können, blenden Sie die Spalten Datenbank-Ref, Verschachtelte Datenbanktabelle oder Datenbank-Varray, die diese referenzieren, nicht aus.


REP-20147: Spalten-Link kann für diese SQL-Detailabfrage nicht implementiert werden. In Gruppen-Link konvertieren.

Ursache:	Daten-Links zwischen einer beliebigen Abfrage und einer Objekt-Detail-Abfrage werden nicht unterstützt.
Maßnahme:	Wenn Sie auf Ja klicken, erstellen Sie einen Link zwischen den übergeordneten Gruppen der beiden Abfragen. Wenn Sie auf Abbrechen klicken, erstellen Sie keinen Link, Sie können den Link jedoch manuell mit SQL in der Detail-Abfrage erstellen.


Warnung: Bericht wird auf mehreren Zielen ausgeführt. Fortfahren?

Ursache:	Für den ausgeführten Bericht ist ein Attribut Verteilung definiert, das die Ausgabe an mehr als ein Ziel sendet.
Maßnahme:	Wenn Sie auf Weiter klicken, wird der Bericht ausgeführt und die Ausgabe wird an alle definierten Ziele gesendet. Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Bericht nicht ausgeführt.


 REP-20150:  Warnung: Seitenbreite von Bericht '<Berichtname>' wurde wegen Schriftzuordnung entsprechend der Schriftart für eine Zeicheneinheit geändert.

Ursache:	In einem geöffneten Bericht wurde anstelle einer Bitmap-Schriftart eine Zeichen-Schriftart verwendet, und die Seitenbreite wurde entsprechend geändert. Eine mögliche Ursache: Ein Bitmap-Bericht wird in einer Zeichenmodus-Laufzeitumgebung geöffnet.
Maßnahme:	Wenn die Schriftart einer bestimmten Schriftart zugeordnet werden soll, ändern Sie die Schriftartaliasdatei (uifont.ali oder Oracle Font Aliases, je nach Plattform), so daß die Schriftarten entsprechend dargestellt werden. Sonst ist keine Maßnahme erforderlich.


 REP-20151:  Warnung: Einige Schriftarten wurden entsprechend der Zuordnung in der Schriftaliasdatei geändert.

Ursache:	Ein oder mehrere Schriftarten, die mit dem Bericht gespeichert wurden, wurden aufgrund einer Änderung bei der Plattform, der grafischen Anwendung, dem Berichtziel oder dem Modus mit anderen Schriftarten dargestellt.
Maßnahme:	Wenn die Schriftart mit einer bestimmten Schrift dargestellt werden soll, ändern Sie die Schriftartaliasdatei (uifont.ali oder Oracle Font Aliases, je nach Plattform), damit die gewünschten Schriftarten dargestellt werden. Sonst ist keine Maßnahme erforderlich.


 REP-20190:  'Beenden' beendet den aktuellen Bericht und andere, noch geöffnete Berichte.

Ursache:	Sie haben angegeben, daß Sie Reports Server oder Reports Background Engine beenden möchten, während noch einige Berichte ausgeführt werden oder auf Ausführung warten.
Maßnahme:	Wenn die Berichte bis zum Ende ausgeführt werden sollen, brechen Sie den Vorgang ab. Sonst akzeptieren Sie das Warnfenster.


 REP-20191:  Windows kann nicht heruntergefahren werden, während dieses Programm läuft. Schließen Sie Reports Background Engine, und beenden Sie Windows.

Ursache:	Reports Background Engine setzt Windows voraus, Sie haben jedoch angegeben, daß Sie Windows beenden möchten, während Reports Background Engine noch ausgeführt wird.
Maßnahme:	Beenden Sie Reports Background Engine, bevor Sie Windows beenden.


REP-25204: Konvertierung erfolgreich
REP-25204:  Konvertierung erfolgreich.

Ursache:	Die angeforderte Konvertierung wurde erfolgreich ausgeführt.
Maßnahme:	Keine.


 REP-25206:  Konvertierung von '<Quellname>' nach '<Zielname>' gescheitert.

Ursache:	Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß Sie einen falschen Quelltyp angegeben haben.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß die Quelldatei dem angegebenen Quelltyp entspricht.


 REP-25207:  Ungültige Konvertierung: stype und dtype haben nicht denselben Dokumenttyp.

Ursache:	Sie haben versucht, ein Dokument eines Typs in ein Dokument eines anderen Typs zu konvertieren - d.h. Sie haben versucht, eine der möglichen Berichtdateien in eine PL/SQL-Datei zu konvertieren oder umgekehrt.
Maßnahme:	Stellen Sie sicher, daß Quelle und Ziel der Konvertierung denselben Dokumenttyp haben.


 REP-25401:  Kann '<User Exit .DLL-Datei>' nicht finden.

Ursache:	Der Bericht hat versucht, einen User Exit auszuführen, die .DLL-Datei für den User Exit konnte jedoch nicht gefunden werden. Diese Datei ist normalerweise in folgenden Ordnern gespeichert:
	•	im aktuellen Ordner
	•	im Windows-Ordner (typischerweise WINDOWS)
	•	im Windows-Systemordner (typischerweise \WINDOWS\SYSTEM)
	•	in dem Ordner, der die ausführbare Datei für die laufende Task enthält
	•	in den Ordnern, die in der PATH-Umgebungsvariablen aufgeführt werden
	•	in der Liste mit Ordnern, die in einem Netzwerk zugeordnet sind
Maßnahme:	Suchen Sie die angegebene .DLL- Datei, und speichern Sie sie in einem der oben aufgeführten Ordner.


 REP-25402:  Interner Fehler - Kann '<User Exit .DLL-Datei>' innerhalb von '<Dateiname>' nicht finden.

Ursache:	Der Bericht hat versucht, einen User Exit auszuführen, bestimmte Funktionen, mit denen User Exits gefunden und ausgeführt werden können, konnten jedoch in der .DLL-Datei für den User Exit nicht gefunden werden. Dies bedeutet, daß die .DLL für den User Exit nicht richtig erstellt wurde, da diese Funktionen in einer .OBJ-Datei gespeichert sind, die mit Report Builder geliefert wird, die immer mit der .DLL für den User Exit verknüpft sein muß.
Maßnahme:	Erstellen Sie die angegebene .DLL für den User Exit korrekt.


 REP-31681.  Warnung: Wenn Sie sich jetzt bei einer anderen Datenbank anmelden, kann das bestehende Datenmodell ungültig werden.

Ursache:	Sie können nur bei einer Datenbank gleichzeitig angemeldet sein. Wenn Sie sich weiter bei einer anderen Datenbank anmelden, ist das bestehende Datenmodell danach möglicherweise nicht gültig.
Maßnahme:	Damit das bestehende Datenmodel gültig bleibt, melden Sie sich nur dann bei einer anderen Datenbank an, wenn Sie sicher sind, daß die Abfragen mit der neuen Datenbankanmeldung kompatibel sind.


REP-31700. Die Berichtdefinition ist unvollständig, oder die Abfrage hat keine Kontrollgruppen. Web-Assistent kann nicht ausgeführt werden.
REP-31700:  Die Berichtdefinition ist unvollständig, oder die Abfrage hat keine Kontrollgruppen. Web-Assistent kann nicht ausgeführt werden.

Ursache:	Sie müssen die Berichtdefinition abschließen, bevor Sie den Web-Assistenten ausführen. Um den Web-Assistenten auszuführen, muß die Berichtdefinition ein Datenmodell mit mehreren Gruppen und ein gültiges Layoutmodell umfassen.
Maßnahme:	Erstellen Sie mindestens eine Abfrage mit mehreren Gruppen, und machen Sie das Layout mit dem Bericht-Assistenten zum Standardlayout.


 REP-31800:  Bilddatei <Dateiname> nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder konnte eine der Bilddateien nicht finden. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Bilddatei ist nicht vorhanden.
	Fall 2:	Die Bilddatei ist an der falschen Stelle gespeichert.
	Fall 3:	Die Umgebung ist nicht richtig konfiguriert.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Bilddatei vorhanden ist.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob die Bilddatei im richtigen Ordner gespeichert ist.
	Bei Fall 3:	Prüfen Sie, ob die Umgebung richtig eingerichtet ist. Bei Unix stellen Sie sicher, daß die richtige Umgebungsvariable gesetzt ist, und bei MS Windows prüfen Sie die Datei oracle.ini


 REP-31801:  In Vorlage angegebenes Bild <Dateiname> nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder konnte das Bild nicht finden, das der ausgewählten Vorlage entspricht. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Bilddatei ist nicht vorhanden.
	Fall 2:	Die Bilddatei ist nicht an der richtigen Stelle gespeichert.
	Fall 3:	Die Umgebung ist nicht richtig konfiguriert.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Bilddatei vorhanden ist.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob die Bilddatei im richtigen Ordner gespeichert ist.
	Bei Fall 3:	Prüfen Sie, ob die Umgebungsvariable richtig gesetzt ist. Bei Unix stellen Sie sicher, daß die richtige Umgebungsvariable gesetzt ist, und bei MS Windows prüfen Sie die Datei oracle.ini.


 REP-31802:  Auf dieser Seite müssen Sie eine SQL-Anweisung eingeben.

Ursache:	Damit der Bericht-Assistent den Bericht erstellen kann, muß ein gültiger SQL-Text vorliegen.
Maßnahme:	Geben Sie eine SQL-Anweisung ein.


 REP-31803:  Sie müssen bei einer Datenbank angemeldet sein, damit der SQL-Text geprüft werden kann.

Ursache:	Der Bericht-Assistent benötigt eine Verbindung zu einer Datenbank, um den SQL-Text prüfen zu können.
Maßnahme:	Sie können sich bei einer Datenbank anmelden, indem Sie Ihre DB-Adresse eingeben, wenn das Dialogfeld Anmelden angezeigt wird. Sie werden nur aufgefordert, die Verbindung zu einer Datenbank herzustellen, wenn dies erforderlich ist. Wenn Sie Probleme bei der Anmeldung bei einer Datenbank haben, prüfen Sie Ihre Anmeldeinformationen mit dem Datenbankadministrator (DBA).


 REP-31804:  Ihre SQL ist OK.

Ursache:	Der BerichtAssistent hat den SQL-Text mit der Datenbank verglichen und bestätigt, daß dieser in Ordnung ist.
Maßnahme:	Für den SQL-Text sind keine Änderungen erforderlich.


 REP-31805:  Gruppenwechselebene <Gruppenwechselebene-Nummer> hat keine gültigen Kontrollspalten.

Ursache:	Jede Gruppenwechselebene muß mindestens eine gültige Kontrollspalte aufweisen. Eine Kontrollspalte darf keine Summen- oder Platzhalterspalte sein. Außerdem darf sie nicht vom Datentyp Raw, Long raw oder Long sein.
Maßnahme:	Geben Sie mindestens eine gültige Kontrollspalte für die Gruppenwechselebene an, oder verschieben Sie alle Spalten, die momentan auf dieser Gruppenwechselebene vorhanden sind, auf eine andere Ebene mit einer gültigen Kontrollspalte.


 REP-31806:  Sie können nicht alle Felder als Gruppenwechselfelder angeben.

Ursache:	Sie haben alle Ihre Felder als Gruppenwechselfelder angegeben. Jedes Gruppenwechselfeld, das Sie angegeben haben, gruppiert die Daten der Felder, bei denen es sich nicht um Gruppenwechselfelder handelt. Da Sie keine Nicht-Gruppenwechselfelder haben, ist diese Situation ungültig.
Maßnahme:	Benennen Sie mindestens ein Feld als Nicht-Gruppenwechselfeld. Es wird empfohlen, daß Sie alle Gruppenwechselfelder von der höchsten numerierten Gruppenwechselebene entfernen (d.h. vom unteren Ende der Liste mit Gruppenwechselfeldern).


 REP-31807:  Vorlagendatei '<Dateiname>' nicht gefunden.

Ursache:	Report Builder konnte die Vorlagendatei mit dem angegebenen Namen nicht finden. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	Fall 1:	Die Bilddatei ist nicht vorhanden.
	Fall 2:	Die Bilddatei ist an der falschen Stelle gespeichert.
	Fall 3:	Die Umgebung ist nicht richtig konfiguriert.
Maßnahme:	Dieser Fehler kann wie folgt behoben werden:
	Bei Fall 1:	Prüfen Sie, ob die Bilddatei vorhanden ist.
	Bei Fall 2:	Prüfen Sie, ob die Bilddatei im richtigen Ordner gespeichert ist.
	Bei Fall 3:	Prüfen Sie, ob die Umgebung richtig eingerichtet ist. Bei Unix stellen Sie sicher, ob die richtige Umgebungsvariable gesetzt ist, und bei MS Windows prüfen Sie die Datei oracle.ini.


 REP-31808:  Sie müssen eine SQL-Anweisung eingeben.

Ursache:	Sie müssen eine SQL-Anweisung eingeben, damit der Bericht-Assistent einen Bericht generieren kann.
Maßnahme:	Benutzen Sie den Bericht-Assistenten, um eine SQL-Anweisung einzugeben.


 REP-31809:  Sie müssen mindestens ein Feld zur Anzeige auswählen.

Ursache:	Es wurde kein Feld zur Anzeige ausgewählt.
Maßnahme:	Wählen Sie einige Felder zur Anzeige aus.


 REP-31810:  Sie müssen mindestens eine Kontrollgruppe angeben.

Ursache:	Für den aktuellen Berichtstil sind Kontrollgruppen erforderlich.
Maßnahme:	Erstellen Sie einige Kontrollgruppen.


 REP-31811:  Sie müssen mindestens eine Matrixzeile auswählen.

Ursache:	Es wurden keine Matrixzeilen ausgewählt.
Maßnahme:	Wählen Sie einige Spalten als Matrixzeilen aus.


 REP-31812:  Sie müssen mindestens eine Matrixspalte auswählen.

Ursache:	Es wurden keine Matrixspalten ausgewählt.
Maßnahme:	Wählen Sie einige Spalten als Matrixspalten aus.


 REP-31813:  Sie müssen mindestens eine Matrixzelle auswählen.

Ursache:	Es wurden keine Matrixzellen ausgewählt.
Maßnahme:	Wählen Sie einige Spalten als Matrixzellen aus.


 REP-31814:  Sie müssen mindestens einen Matrixgruppenwechsel wählen.

Ursache:	Es wurde kein Matrixgruppenwechsel ausgewählt.
Maßnahme:	Wählen Sie einige Spalten als Matrixgruppenwechsel aus.


 REP-31815:  Sie müssen ein Feld pro Gruppe anzeigen.

Cause:	Es wurden keine Matrixgruppenwechsel ausgewählt. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	1) Sie haben dieses Feld als Gruppenfeld ausgewählt.
	2) Sie wollten die Gruppe dieses Feldes zum Standard machen, und dieses Feld ist das einzige Feld, das als "Standardfeld" in der zugehörigen Gruppe markiert wurde.
Action:	1) Wenn Sie dieses Feld als Gruppenfeld ausgewählt haben, können Sie die Auswahl des Feldes auf der Gruppenseite rückgängig machen.
	2) Wenn Sie die Gruppe dieser Spalte zum Standard machen wollten, können Sie die Auswahl dieser Gruppe auf der Gruppenseite rückgängig machen


 REP-31816:  Sie müssen Gruppen als Standardgruppen auswählen.

Ursache:	Es wurde keine Gruppe als Standardgruppe ausgewählt.
Maßnahme:	Wählen Sie Gruppen als Standardgruppen aus.


 REP-31817:  Dies ist der Anfang der Gruppe. Kann nicht nach oben gehen.

Ursache:	Diese Spalte steht am Anfang der zugehörigen Gruppe.
Maßnahme:	Versuchen Sie nicht, diese Spalte nach oben zu verschieben.


 REP-31818:  Dies ist das Ende der Gruppe. Kann nicht nach unten gehen.

Ursache:	Diese Spalte steht am Ende der Gruppe.
Maßnahme:	Versuchen Sie nicht, diese Spalte nach unten zu verschieben.


 REP-31819:  Hier können Spalten auf Berichtebene nicht neu angeordnet werden.

Ursache:	Spalten auf Berichtebene haben das Attribut POS nicht.
Maßnahme:	Bestimmen Sie im Layoutmodell-Editor, wo die Spalten auf Berichtebene angezeigt werden sollen.


 REP-31820:  In den ausgewählten Gruppen stehen keine Spalten.

Ursache:	In den ausgewählten Gruppen stehen keine Spalten. In diesem Fall kann kein Bericht generiert werden.
Maßnahme:	Wählen Sie einige andere Gruppen aus.


 REP-31821:  Im Texteditor ist kein Text angegeben.

Ursache:	Der Text für einen Bericht in Form eines Adreßetiketts oder eines Serienbriefs ist leer.
Maßnahme:	Geben Sie Text in den Texteditor ein.


 REP-31822:  Sie müssen zuerst eine Gruppe auswählen.

Ursache:	Es wurde keine Gruppe ausgewählt.
Maßnahme:	Gehen Sie zu der Gruppenseite, und wählen Sie eine Gruppe aus.


 REP-31823:  Sie dürfen nur eine einzige Gruppe auswählen.

Ursache:	Sie haben mehr als eine Gruppe ausgewählt.
Maßnahme:	Wählen Sie nur eine einzige Gruppe aus.


 REP-31824:  Wählen Sie eine andere Gruppe aus, da in der ausgewählten Gruppe keine Spalten sind.

Ursache:	In der ausgewählten Gruppe sind keine Spalten vorhanden.
Maßnahme:	Wählen Sie eine andere Gruppe aus, die Spalten enthält.


 REP-31825:  Brechen Sie den Assistenten ab, und beheben Sie das Problem in den Berichteditoren.

Ursache:	Das Datenmodell ist ungültig, oder der Standardbereich ist zu klein.
Maßnahme:	Beheben Sie das Problem im Datenmodell-Editor oder im Layoutmodell-Editor.


REP-31827.  Ungültige Druckrichtung oder Summenspalte auf Seitenebene als Standardwert nicht gültig.

Ursache:	Die Druckrichtung für eine oder mehrere Gruppen ist für den angeforderten Standardstil ungültig, oder eine Summenspalte auf Seitenebene wurde als Standardwert ausgewählt (Summen auf Seitenebene sind nicht als Standardwerte zulässig).
Maßnahme:	Fordern Sie den Benutzer auf, die Druckrichtung für die Gruppe oder den Standardstil zu ändern, bzw. Die Auswahl aller Summen auf Seitenebene rückgängig zu machen.


 REP-31950:  Fehler in der Diagrammfunktion von Report Builder aufgetreten.

Ursache:	Bei der Initialisierung des Diagramm-Assistenten ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob alle Komponenten richtig installiert sind. Starten Sie das Produkt neu.


 REP-31951:  Diagramm-Assistent kann nicht initialisiert werden. Prüfen Sie, ob er richtig installiert wurde.

Ursache:	Die Bibliothek des Diagramm-Assistenten konnte nicht initialisiert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob der Diagramm-Assistent und die ausführbare Laufzeitdatei richtig installiert sind und ob genügend Systemressourcen verfügbar sind.


 REP-31952:  Diagramm-Assistent kann nicht initialisiert werden. Falsche Bibliotheksversion.

Ursache:	Die Bibliothek des Diagramm-Assistenten konnte nicht initialisiert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Bibliotheken des Diagramm-Assistenten richtig installiert sind und ob genügend Systemressourcen verfügbar sind.


REP-31953:  Fehler im Diagramm-Assistenten von Report Builder aufgetreten.

Ursache:	Die Bibliothek des Diagramm-Assistenten konnte nicht initialisiert werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Bibliotheken des Diagramm-Assistenten richtig installiert sind und ob genügend Systemressourcen verfügbar sind.


REP-31954:  Fehler in der Benutzerschnittstelle des Diagramm-Assistenten von Report Builder.

Ursache:	Der Diagramm-Assistent wurde nicht richtig geladen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Bibliotheken des Diagramm-Assistenten richtig installiert sind und ob genügend Systemressourcen verfügbar sind.


 REP-31955:  Fehler in der ausführbaren Diagramm-Laufzeitroutine beim Erstellen eines Diagramms.

Ursache:	Der Diagramm-Assistent konnte das Diagramm nicht erstellen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Bibliotheken des Diagramm-Assistenten richtig installiert sind und ob genügend Systemressourcen verfügbar sind.


 REP-31980:  Falsche Feldzuordnung angegeben. Das Diagramm wird nicht generiert.

Ursache:	Sie haben keine Felder für die Kategorie- und Werteachse im Diagramm-Assistenten angegeben.
Maßnahme:	Rufen Sie den Diagramm-Assistenten erneut auf, und geben Sie Felder für die Kategorie- und Werteachsen an.


 REP-31981:  Bericht-Datenmodell ist leer oder ungültig - keine Daten zur grafischen Darstellung. Erstellen Sie ein Datenmodell, und wiederholen Sie den Versuch.

Ursache:	Der Benutzer hat versucht, den DiagrammAssistenten bei einem leeren Bericht aufzurufen.
Maßnahme:	Erstellen Sie einen Bericht (mindestens ein Datenmodell), und wiederholen Sie den Versuch.


 REP-32600:  Unerwarteter Fehler. Abbruch.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-32601:  Bericht ist bereits in NX-Datei vorhanden.

Ursache:	Sie haben versucht, eine bestehende Übersetzungsdatei zu überschreiben.
Maßnahme:	Wählen Sie einen anderen Namen für die Übersetzungsdatei.


 REP-32602:  Report Builder kann nicht initialisiert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-32603:  VGS-System kann nicht initialisiert werden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-32604:  Abbruchfehler beim Laden des Berichts '<Berichtname>'. Bitte Version prüfen.

Ursache:	Der angegebene Bericht kann nicht geladen werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Berichtversion geöffnet haben.


 REP-32605:  Berichtdatei kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Die Berichtdatei kann nicht gelesen werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Leseberechtigung der Berichtdatei.


 REP-32606:  Datei '<Übersetzungsdatei>' kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Die angegebene Datei kann nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Datei vorhanden und lesbar ist.


 REP-32607:  Der Translation Builder-Baum ist nicht vorhanden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-32608:  Für diese Sprache sind keine Übersetzungen vorhanden.

Ursache:	Der Translation Manager kann nicht in die angegebene Zielsprache übersetzen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Zielsprache unterstützt wird.


 REP-32609:  Dies ist kein gültiger Report Builder-Baum.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-32610:  Keine Übereinstimmung bei Quelldatendatei ('<Dateiname>').

Ursache:	Die Übersetzungsdatei, die Sie in den Bericht mischen, wurde nicht aus dem ausgewählten Bericht erstellt.
Maßnahme:	Mischen Sie die Übersetzungsdatei in den Originalbericht.


 REP-32612:  Bei Basissprache kann nicht gemischt werden.

Ursache:	Sie haben versucht, nicht übersetzte Zeichenfolgen wieder in den Originalbericht zu mischen.
Maßnahme:	Übersetzen Sie die Zeichenfolgen in der Übersetzungsdatei, und wiederholen Sie den Versuch.


 REP-32613:  In NX-Datei wurde keine passende VGS-Zeichenfolge gefunden.

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-32614:  Zeichenfolgen für Sprache '<Sprachname>' erfolgreich gemischt.

Ursache:	Der Vorgang wurde fehlerfrei abgeschlossen.
Maßnahme:	Keine Maßnahme erforderlich.


 REP-32615:  Mischen fehlgeschlagen.

Ursache:	Bei dem Mischenvorgang sind Fehler aufgetreten.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Protokolldatei auf weitere Informationen.


 REP-32616:  In NX-Datei wurden keine Übersetzungen gefunden.

Ursache:	Die Übersetzungsdatei enthält keine übersetzten Zeichenfolgen.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Übersetzungsdatei für den angegebenen Bericht benutzen.


 REP-32617:  NX-Datei ist beschädigt!

Ursache:	Dies ist eine anormale Bedingung.
Maßnahme:	Weitere Informationen finden Sie unter Anormale Bedingungen.


 REP-32618:  NX-Datei kann nicht gelesen werden.

Ursache:	Die Übersetzungsdatei kann nicht geöffnet werden.
Maßnahme:	Prüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist und gelesen werden kann.


 REP-32750:  Daten des Bildes '<Bildname>' konnten nicht entpackt werden. Bild wurde entfernt.

Ursache:	Die Bilddaten sind beschädigt.
Maßnahme:	Importieren Sie das Bild erneut.


 REP-32751:  Warnung: Es fehlen einige Textsegmente.

Ursache:	Bei einigen Boilerplate-Texten konnten keine Textsegmente gefunden werden. Möglicherweise ist der Bericht beschädigt.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Boilerplate-Textobjekte in dem Bericht. Entfernen Sie eventuell beschädigte Textobjekte, und erstellen Sie Ersatzobjekte.


REP-34300: Keine Verteilerliste verfügbar

Ursache:	Es ist kein Verteilungsziel vorhanden.
Maßnahme:	Weisen Sie ein Verteilungsziel zu.


REP-34300: Ungültiger Wert für das Feld.
REP-34301: Ungültiger Wert für das Feld.

Ursache:	Kein Wert wurde eingegeben.
Maßnahme:	Geben Sie einen Wert ein.


REP-34302: Zielformat ist mit dem Laufzeitmodus nicht kompatibel.

Ursache:	Das Format ist mit dem Modus nicht kompatibel (der Bericht ist z.B. ein Bitmap und das Verteilungsziel ist auf den Zeichenmodus eingestellt.
Maßnahme:	Prüfen Sie das Format auf dem Ziel.


REP-34303: Verteilung erfolgreich!

Ursache:	Die Verteilung wurde erfolgreich ausgeführt.
Maßnahme:	Keine.


REP-34304: Verteilung nicht erfolgreich! Prüfen Sie Ihre Verteilerliste!

Ursache:	Die Verteilung war nicht erfolgreich.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Verteilerliste.


REP-34305: Falsche Schlüsselwort-Einstellung für destid= '$0'
REP-34305: Falsche Schlüsselwort-Einstellung für destid= '$0'.

Ursache:	Die Schlüsselworteinstellung  (z.B. DESNAME) in der Verteilungsdatei sind nicht korrekt.
Maßnahme:	Prüfen Sie die Schlüsselworteinstellungen, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.


REP-34306: Keine Verteilungs-ID für das Ziel angegeben!

Ursache:	In der Verteilungsdatei fehlt die ID für das Ziel.
Maßnahme:	Fügen Sie eine eindeutige Verteilungs-ID zu der Verteilungsdatei hinzu.


REP-34307: Keine eindeutige Verteilungs-ID für das Ziel angegeben!

Ursache:	In der Verteilungsdatei ist die ID für das Ziel nicht eindeutig.
Maßnahme:	Fügen Sie eine eindeutige Verteilungs-ID zu der Verteilungsdatei hinzu.


Leider kein Hilfethema verfügbar

Das ausgewählte Hilfethema ist in diesem Hilfesystem leider nicht verfügbar. Wenn Report Builder in Ihrem System installiert ist, können Sie das Thema auch suchen, indem Sie den Index im Report Builder-Hilfesystem durchsuchen.


Meldungen

  Verwandte Themen

Klicken Sie auf einen Meldungsbereich, und blättern Sie dann mit den Durchsuchen-Schaltflächen zu der gewünschten Meldung.

REP-0001 bis REP-0089

REP-0090 bis REP-0159

REP-0160 bis REP-0249

REP-0250 bis REP-0499

REP-0500 bis REP-0539

REP-0540 bis REP-0589

REP-0590 bis REP-0659

REP-0660 bis REP-0719

REP-0720 bis REP-0779

REP-0780 bis REP-0899

REP-0900 bis REP-1059

REP-1060 bis REP-1209

REP-1210 bis REP-1259

REP-1260 bis REP-1299

REP-1300 bis REP-1339

REP-1340 bis REP-1429

REP-1430 bis REP-1819

REP-1820 bis REP-1869

REP-1870 bis REP-1999

REP-2000 bis REP-3079

REP-3080 bis REP-3349

REP-3350 bis REP-3439

REP-3440 bis REP-4039

REP-4040 bis REP-16519

REP-16520 bis REP-25339

REP-25400 bis REP-32599

REP-32600 bis REP-32307


Glossar

A

    Abfrage
    Abfragefilterfunktion
    Abgleichen
    Abhängige Daten
    Abhängigkeitsansicht
    Abhängigkeitsbaum
    Abschnitt
    Abtrennbares Menü
    Achsendiagramm
    ActiveX
    Ada
    Adreßetikettenlayout
    Aggregatfunktion
    Aktion
    Aktives Fenster/Aktive Ansicht
    Aktiviert
    Aktualisieren
    Alias
    Anhang
    Anker
    Ankerpunkt
    Anmelden
    Anonymer Block
    Ansicht
    Anweisung
    Anwendung
    Anzeigeobjekt
    Applet
    Argument
    Argument für ausführbares Programm
    ASCII
    Attribut
    Attribut
    Attributklasse
    Attributmaske
    Attributspalte
    Attributwert
    Aufgelöstes Objekt
    Aufgliedern
    Aufrufschnittstelle
    Aufrufstapel
    Ausdruck
    Ausführen
    Ausführung
    Ausrichtung
    Ausschneiden
    Ausschnitt
    Auswahl
    Auswahlskript
    Äußere Umrandung

 B

    Bedingung
    Beenden
    Befehlszeile
    Benutzerdefinierte Aktion
    Benutzerdefinierter Makro
    Benutzerdefiniertes Maß
    Benutzerdefinierter Typ
    Benutzerregistrierung
    Beschriftung
    Bibliothek
    Bild
    Bildschirmteiler
    Bindereferenz
    Bindevariable
    Blatt
    Block
    Boilerplate
    Break-Trigger
    Builder

C

    Cache (Speicher)
    cartridge
    CGI
    CGM
    CHAR-Datentyp
    Client
    Client-/Server-Architektur
    CMDFILE
    Collection-Typ
    Cursor

D

    Darstellungstyp
    Data Dictionary
    DATE
    Dateiknoten
    Datenbank
    Datenbank-Trigger
    Datenlink
    Datenmodell
    Datenquelle
    Datensatz
    Datensatzgruppe
    Datenstruktur-Knoten
    Datentyp
    Datumsachse
    DB-Adresse
    Deaktiviert
    Debug-Aktion
    Debuggen
    Debugger
    Debug-Trigger
    Designer
    Designer (Oracle)
    Detail-Abfrage
    Diagrammelement
    Diagrammobjekt
    Diagrammvorlage
    Dialogfeld
    DIANA
    Dimension
    Dimensionshierarchie
    Dimensionswert
    Dokumentvorlage
    Druckersteuercode
    Duplizieren
    Dynamisch gespeicherte Auswahl

E

    EBCDIC
    Ebene
    Editor
    Einfügen
    Einfügen-Modus
    Eingabeobjekt
    Element
    Elementtyp
    Entfernte Datenbank
    Ersetzen-Modus
    Exception
    Exportdatei
    Exportieren
    Externe Abfrage
    Externe PL/SQL-Bibliothek

F

    Familie
    Farbpalette
    Feld
    Feldvorlage
    Fenster
    Filter
    Firewall
    Flattened Object
    Flex-Modus
    Fokus
    Formatmaske
    Format-Trigger
    Formel
    Formelspalte
    Formlayout
    Fremdschlüssel
    Füllbereich
    Funktion

G

    Gefangen-Modus
    Geltungsbereich
    Generieren
    Generieren
    Gespeicherte Auswahl
    Gespeicherter Programmblock
    Gespeichertes Unterprogramm
    Gleichrangiges Objekt
    Gleichzeitigkeit
    Globale Registrierung
    Globale Variable
    Grafische Anwendung
    Gruppe
    Gruppenbaum
    Gruppenfilter
    Gruppenwechselbericht
    Gruppenwechseldiagramm
    Gültige XML
    GUI

H

    Handle
    Hauptknoten
    Hauptteil
    Hierarchie
    Hintergrundelement
    Hintergrundprozeß
    HTML
    HTTP
    Hyperlink
    Hypertext

I

    ICD
    Implizites Objekt
    Importieren
    Index
    Innere Umrandung
    Integritätsregel
    Internet
    Interpreter-Skript
    Intranet
    IP (Internet Protocol)-Adresse

J

    JAR
    Java
    Join
    Justierung

K

    Kaskadierende Dokumentvorlage
    Kategorie
    Kategorienachse
    Kategorienachse
    Klassifizierung
    Klausel
    Knoten
    Kommentar
    Kompilieren
    Komponente
    Konstrukt
    Kontextbereich
    Kontrollgruppe
    Kontrollkästchen
    Kontrollspalte
    Kontrollsumme
    Koordinaten (x, y)
    Koordinatenebene
    Koordinatensystem
    Korrelierte Unterabfrage
    Kopieren
    Kreuzprodukt
    Kreuztabelle

L

    Laufzeit
    Laufzeit-Parametermaske
    Launcher
    Layouteinheit
    Layout
    Leinwandausschnitt
    Leinwand
    Lesekonsistenz
    Lexikalische Referenz
    Link
    Link-Datei
    Listenfeld
    Listenobjekt
    Logische Operatoren
    Logische Seite
    Lokale Datenbank
    Lokale Registrierung
    Lokale Variable

M

    Makro
    Master-/Detail-Layout
    Maß
    Matrixbericht
    Matrixlayout
    Matrixzelle
    Megabyte (MB)
    Mehrzeilenfeld
    Meldungsfeld
    Methode
    Modales Fenster
    Modul
    Muster

N

    NA-Wert
    Nach unten erweiterbar
    Nicht im Cache vorhandene Spalte
    Nicht-modales Fenster
    NOCACHE
    NULL-Wert
    Numerische Operatoren

O

    Objekte auf Berichtebene
    Objekt
    Objekt
    Objektgruppe
    Objekt-Handle
    Objektknoten
    Objektnavigator
    Objektspalte
    Objekttabelle
    Objekttyp
    ODBC
    OLE
    OLE-Container
    OLE-Server
    Optionsgruppe
    Optionsschaltfläche
    Oracle-Datentyp
    Oracle Designer
    ORACLE_HOME
    Organisationsknoten

P

    Paket
    Paketrumpf
    Paketspezifikation
    Palette
    Parameter
    Parameterliste
    Pcode
    PDF
    Physikalische Seite
    Platzhalter-Benutzername
    PL/SQL
    pld-Datei
    pll-Datei
    pls-Datei
    plx-Datei
    Popup-Liste
    Port
    Primärschlüssel
    Programmblock
    Programmstop
    Projekt
    Projektansicht
    Projekt-Assistent
    Projektdatei
    Projektknoten
    Projektnavigator
    Projektobjekt
    Projektregistrierung
    Protokoll
    Prozedur
    prt-Datei
    Puffer

Q

    Qualifizierende Dimension
    Quelle

R

    Rahmen
    Rand/Auffüllen/Textanzeige
    Rand
    Rand
    Rand
    Rasterlinien
    RC4
    RDBMS
    rdf-Datei
    Referenzlinie
    REF-Spalte
    Registrieren
    Registrierung
    Relationale Operatoren
    rep-Datei
    Reports Background Engine (RWRBE60)
    Reports Queue Manager (RWRQM60)
    Reports Server (RWMTS60S)
    Reports Web Cartridge
    Reports Web CGI (RWCGI60)
    rex-Datei
    RGB
    Richtig formatierte XML
    Routine
    RTF
    Runfile

S

    Schalter
    Schaltfläche
    Schaltfläche Auslassungszeichen
    Schaltflächenprozedur
    Schema
    Schleife
    Schlüsselwort
    Seite
    Seitenumbruch
    SELECT-Anweisung
    Selektor
    Serienbrief-Layout
    Sitzung
    Skript
    Socket
    Spalte
    Spaltenobjekt
    Speichern
    Spezifikation
    SQL
    SQL-Anweisung
    SQL-Datei
    SQL-Skript
    Stamm
    Standard
    Stapel
    Stapel
    Stapelkompilierung
    Statische gespeicherte Auswahl
    Stellvertreterzeichen
    Steuerungspunkt
    Summenspalte
    SYLK
    Symbol
    Symbolleiste
    Syntax
    Systemvariable

T

    Tabellarisch
    Tabelle
    Tabellentyp
    TCP
    Textobjekt
    Titel
    Titelleiste
    Titelseite
    Transaktion
    Trigger
    Typ

U

    Übergeordneter Knoten
    Übergeordnetes Objekt
    Übergeordnetes Objekt
    Überlauf
    Umgebung
    Umrandung
    Umschließendes Objekt
    Unabhängige Daten
    Untergeordnete Abfrage
    Untergeordnetes Objekt
    Untergeordnetes Objekt
    Unterprogramm
    Unterprojekt
    Unterprojektknoten
    URL
    Ursprung
    User Exit

V

    Variable
    Variierender Array-Typ
    VBX
    VBX-Steuerfeld
    Veränderung
    Verborgen
    Vererben
    Vergleichsoperatoren
    Verschachtelte Matrix
    Verschlüsselung
    Virtueller Ordner
    Virtuelles Dateisystem
    Visuelles Attribut
    Vordefinierte Aktion
    Vordefinierte Funktion
    Vordefinierte Prozeduren
    Vordefinierter Datentyp
    Vordefinierter Makro
    Vordefinierter Typ
    Vordergrundelement
    Voreinstellungen
    Vorgänger
    Vorgängergruppe
    Vorschau
    Vorschau

W

    Warnfenster
    Web
    Web-Browser
    Web-Cartridge
    Web-Link
    Web-Server
    Werkzeug
    Werkzeug Abgleichen
    Werkzeug Alle
    Werkzeug Attribut
    Werkzeug Bereich
    Werkzeug Ebene
    Werkzeug Exception
    Werkzeug Familie
    Werkzeug Gespeicherte Auswahl
    Werkzeug Liste
    Werkzeug Oben/Unten
    Werkzeug Selektor
    Werkzeug Sortieren
    Werkzeugpalette
    Wert der Basislinie
    Werteachse
    Werteachse
    Werteliste
    Wertkonstrukt
    Wiederholungsrahmen
    WRB
    WKS
    WWW

X

    XML

Y

Z

    Zeile
    Zeilenobjekt
    Zelle
    Ziehen
    Ziel
    Zielknoten
    Zoom
    Zugeordnete Bibliothek
    Zugriffsberechtigung
    Zustellen
    Zwischenablage


In Project Builder eine Befehlsfolge, die entweder von Project Builder oder vom Benutzer angegeben wird, der für Dateien eines bestimmten Typs zuständig ist. Eine Aktion ist nicht auf einen einzelnen Dateityp beschränkt. Wenn die Aktion "Kompilieren" z.B. sowohl für Forms als auch für C-Quelldateien definiert ist, werden bei Auswahl von "Projekt kompilieren" alle .fmb- und .c-Dateien mit den entsprechenden Tools kompiliert. Siehe auch vordefinierte Aktion, Benutzerdefinierte Aktion


Eine Programmiersprache auf hoher Ebene, die vom U.S. Department of Defense zur Benutzung in eingebetteten Computersystemen entwickelt wurde.


Ein Fenster oder eine Ansicht, die eine Benutzereingabe aufnehmen kann.


(Oracle Express) Die Konsolidierung von Daten für verschiedene Dimensionswerte zu einem einzigen Wert, wie z.B. die Gesamtanzahl von Einheiten, die in allen Städten verkauft wurden, oder zu kleineren Wertegruppen, wie z.B. die durchschnittlich in den Städten einer Region verkauften Einheiten. Daten werden häufig auf der niedrigsten Detailebene erfaßt und mit der Aggregatfunktion im Hinblick auf die Analyse auf höheren Ebenen verbunden.


Ein modales Fenster, das Sie über eine Bedingung unterrichtet, die aufgrund der als letztes von Ihnen ausgeführten Aktion aufgetreten ist. Sie müssen auf ein Warnfenster reagieren.


Mit Ausrichtung wird angegeben, wie die Daten in einem Feld positioniert sind. Die Daten können linksbündig, rechtsbündig, zentriert, im Flattersatz linksbündig, im Flattersatz rechtsbündig oder im Flattersatz zentriert innerhalb der definierten Breite eines Feldes ausgerichtet werden.


Ein sekundärer Name, der in einer SQL-Anweisung zur Bezugnahme auf eine Tabelle, eine Ansicht oder eine Spalte benutzt wird.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem Sie alle Werte in einer Dimension oder alle Werte in einer Dimension bei einer bestimmten Hierarchie auswählen können.


(Oracle Express) Ein Dimensionswert auf einer beliebigen Ebene über einem bestimmten Wert in einer Hierarchie. Der Vorgängerwert entspricht der aggregierten Gesamtsumme der Werte der untergeordneten Objekte. Im folgenden Beispiel wird der Dimensionswert "Europa" als Vorgänger von "Frankreich", "Lyon" und "Paris" in der Dimension GEOGRAPHY dargestellt.


Eine Gruppe, die direkt oder indirekt Eigentümer einer anderen Gruppe ist.


Ein Layoutobjekt, mit dem ein Punkt auf einem Objekt an einem Punkt auf einem anderen Objekt fixiert wird, wobei die Position des ersten Objekts in bezug auf das zweite Objekt verankert wird.


(Oracle Express) Ein spezifischer Dimensionswert, der benutzt wird, wenn Dimensionswerte basierend auf deren Familienzugehörigkeit ausgewählt werden oder durch eine Hierarchie navigiert wird.


Ein PL/SQL-Programmblock, der keinen Namen hat und das Vorhandensein der Schlüsselwörter BEGIN und END zur Einrahmung der ausführbaren Anweisungen nicht explizit fordert. Da anonyme Blöcke unbenannt sind, können andere Programmblöcke sie nicht referenzieren.


Ein Objekt, das im Gruppenbaum eines anderen Objekts über diesem anderen Objekt steht. Jedes Objekt ist ein übergeordnetes Objekt des entsprechenden untergeordneten Objekts.


 Ein Java-Ausdruck für kleine Programme, die dynamisch nach Bedarf in Web-Seiten oder Anwendungen importiert werden können.


Ein oder mehrere Programmodule, mit denen ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird. Anwendungen können innerhalb von anderen Anwendungen verschachtelt sein. So könnte z.B. eine Anwendung zur Kontrolle des Lagerbestands einer Firma aus verschiedenen Form Builder-Anwendungen zur Eingabe von Daten und verschiedenen Graphics Builder-Anwendungen zur visuellen Darstellung der Daten bestehen.


1. Ein optionaler Ausdruck, der an einen Programmblock übergeben wird, damit der Programmblock diesen bearbeitet.
2. Klauseln, die Schlüsselwörter und die entsprechenden Werte enthalten.


Akronym für American National Standard Code for Information Interchange.


Eine schreibgeschützte Sammlung von PL/SQL-Unterprogrammen, die im allgemeinen mit einer Anwendung geliefert werden und die entsprechende PL/SQL-Quelle darstellen. Programmblöcke in einer zugeordneten Bibliothek werden implizit geladen, wenn sie zuerst beim Kompilieren oder zur Laufzeit von einem anderen Programmblock aufgerufen werden. Sie bleiben geladen, damit sie schnell wieder benutzt werden können, wodurch die Speicheranforderungen zur Laufzeit reduziert werden und die Leistung einer Anwendung verbessert wird. Siehe auch:  Bibliothek


1. Siehe Attribut.
2.  Ein Teil oder eine Komponente einer Oracle8-Objekttypdefinition. Jedes Attribut hat einen Namen und einen Oracle8-Datentyp. Wenn eine Objekttabelle basierend auf dem Objekttyp erstellt wird, entsprechen die Spalten in der Tabelle den Attributen in der Objekttypdefinition. Wenn ein Spaltenobjekt in einer relationalen Tabelle basierend auf dem Objekttyp erstellt wird, enthält das Spaltenobjekt das Äquivalent von Unterspalten, von denen eine jede einem Attribut in der Objekttypdefinition entspricht. Jedes Oracle8-Objektattribut wird in einer Tabelle als separates Datenobjekt behandelt, so als wäre es eine separate Spalte. Dies gilt sowohl für Objekttabellen als auch für Spaltenobjekte in relationalen Tabellen.
3. (Oracle Express) Eine beschreibende Eigenschaft, die von Dimensionswerten gemeinsam benutzt wird. Attribute stellen logische Gruppierungen dar, mit denen Benutzer Daten basierend auf ähnlichen Eigenschaften auswählen können. In einer Datenbank für Schuhe können Sie z.B. das Attribut Schuhfarbe verwenden, um alle Stiefel, Loafers und Slipper, die dieselbe Farbe haben, auszuwählen.


Die Spalten, aus denen ein Spaltenobjekt besteht (Oracle8).


In Graphics Builder das erste Element in einem Attribut-Deskriptor. Hier handelt es sich um eine 32-Bit-Maske, die das Toolkit über die Attribute unterrichtet, die von einem nachfolgenden Funktionsaufruf gesetzt oder abgerufen werden. Nur die Elemente, bei denen die entsprechenden Bits in der Attributmaske gesetzt sind, werden eingestellt oder abgerufen.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem Sie Dimensionswerte basierend auf Attributen und Attributwerten auswählen können. In einer Datenbank für Soft Drinks könnten Sie z.B. alle Produkte auswählen, deren Größe 1 Liter entspricht. In diesem Beispiel ist Größe ein Attribut und 1 Liter ein Attributwert.


(Oracle Express) Die Werte in der Datenbank, aus denen ein Attribut besteht. In einer Datenbank für Eiscreme könnten die folgenden Attribute zu einem Geschmacksattribut in einer Dimension Produkt gehören: Vanille, Schokolade und Erdbeere. Dimensionswerte auf verschiedenen Ebenen in der Dimension Produkt - z.B. Marke, Präsentation und Größe  -- könnten denselben Wert für Geschmack verwenden.


Eine Diagrammart, bei der die Daten entsprechend ihrer Position auf der Diagrammachse dargestellt werden Ein Achsendiagramm kann zwei oder drei Achsen enthalten, wobei jede eine Werteachse, Kategorienachse oder Datumsachse sein kann.


Der weiße Teil eines Musters. Mit der Füllfarbenpalette weisen Sie dem Hintergrundelement Farben zu.


Ein nicht interaktiver Prozeß, der in einer Betriebssystemumgebung abläuft und einen bestimmten Dienst bzw. eine bestimmte Aktion ausführt. Bestimmte Oracle-Produkte verwenden Hintergrundprozesse für verschiedene Aufgaben, wie z.B. die Ausführung und Koordinierung von Aufgaben für gleichzeitige Benutzer der Datenbank, die Verarbeitung und Zustellung von E-Mails und die Verwaltung von Druckdiensten.


Der Wert, der als Anfangspunkt für die Darstellung von Feldern auf der Werteachse eines Diagramms benutzt wird.


Die ausführbare Datei, die eine Anwendung im Stapelmodus ausführt, ohne ein Fenstersystem zu benutzen.


Bei der Stapelkompilierung werden mehrere PL/SQL-Programmblöcke auf einmal in eine maschinenausführbare Form umgesetzt.


Eine Bezugnahme auf einen Parameter, der einen einzelnen literalen Wert (z.B. eine Zeichenfolge, eine Zahl oder ein Datum) ersetzt, der an einer beliebigen Stelle in einem PL/SQL-Konstrukt oder einer SQL SELECT-Anweisung auftritt. Bei einer Bindereferenz muß vor dem Parameternamen ein Doppelpunkt (:) stehen.


Eine globale Variable, die Sie erstellen und außerhalb eines PL/SQL-Pakets verwenden können.


1. Der Hauptprogrammblock in PL/SQL, der mit den Schlüsselwörtern DECLARE, BEGIN, EXCEPTION und END definiert wird.

2. In Form Builder ein logischer Container, der zu einer Datenbanktabelle oder Ansicht gehört.


1. Enthält dieselben Informationen wie die Programmblockspezifikation und umfaßt außerdem die tatsächliche Implementierung des Unterprogramms (d.h. die Folge von Aktionen). In den meisten Fällen muß nur ein Hauptteil für ein Unterprogramm definiert werden.

2. In Report Builder ein Bereich, der den Großteil des Berichtlayouts enthält (Text, Grafiken, Daten und Berechnungen) und in diesem Fall als Rumpf bezeichnet wird. Der Berichtrumpf steht zwischen den Titel- und Schlußseiten des Berichts.


Text und/oder Grafiken, die bei jeder Ausführung des Berichts in einem Bericht angezeigt werden. Bei einigen Produkten wird dies als "konstanter" Text bzw. "konstante" Grafiken bezeichnet.


Eine benutzerdefinierte Einrahmung eines Layoutobjekts, mit der im allgemeinen der Inhalt des Objekts hervorgehoben wird. Ränder werden so gezeichnet, daß die eine Hälfte der Randbreite außerhalb der Objekteinrahmung und die Hälfte innerhalb der Einrahmung liegt.


Siehe Innere Umrandung, Äußere Umrandung


Ein Achsendiagramm, bei dem zwei Datenkategorien auf einer Achse dargestellt werden.


Eine Abfragespalte, die einer Kontrollgruppe zugewiesen ist.


Eine Gruppe, mit der Berichtdaten aufgeteilt oder kategorisiert werden. Alle Daten in Abfragespalten, die einer Kontrollgruppe zugewiesen sind, werden über den Daten in den Spalten angezeigt, die zu anderen Gruppen gehören. Jeder Datensatz, der für eine Kontrollgruppe abgerufen wird, wird nur einmal angezeigt, während mehrere zusammengehörige Datensätze in anderen Gruppen angezeigt werden können.


Ein Bericht, der Kategorien enthält, mit denen die Berichtdaten in Gruppen aufgeteilt werden.


Ein PL/SQL -Block, der immer dann ausgeführt wird, wenn ein Programmstop erreicht wird. Siehe auch:  Programmstop.


Eine Debug-Aktion, die Sie in eine beliebige ausführbare Quellzeile in einem PL/SQL-Unterprogramm setzen können. Ein Programmstop unterbricht die Ausführung des Programmblocks und übergibt die Kontrolle an den PL/SQL-Interpreter. Mit Programmstops können Sie ein Unterprogramm inkremental ausführen und nach Laufzeitfehlern suchen. Siehe auch: Break-Trigger


Bezieht sich auf eine Komponente, mit der eine bestimmte Art von Dokument erstellt wird. So wird Form Builder z.B. benutzt, um Forms zu erstellen, während mit Report Builder Berichte erstellt werden.


Ein Datentyp, der von dem Oracle-Server definiert und unterstützt wird.


Eine Reihe von Erweiterungen der PL/SQL-Sprache, die zur Benutzung mit der Software ausgelegt sind. Vordefinierte Prozeduren umfassen Datentypen, Prozeduren, Funktionen, Exceptions und Konstanten.


In Project Builder ein mit Project Builder gelieferter Makro. Siehe auch Makro..


Ein temporärer Speicherbereich für Daten während der Übertragung dieser Daten zwischen dem Computer und einem Peripheriegerät oder zwischen Teilen eines Computers. Ein Puffer verhindert einen Datenverlust aufgrund von Differenzen in der Geschwindigkeit bzw. zeitlichen Steuerung des Transfers und beschleunigt bestimmte Funktionen.


1. Ein Oberflächenelement, mit dem ein Aktionsobjekt ausgewählt, ein Dialogfeld angezeigt oder die aktuelle Bedingung bestätigt werden kann.

2. Ein Objekt in einer Anwendung, mit dem eine PL/SQL-Prozedur verknüpft ist. Die Prozedur wird im allgemeinen aufgrund eines vom Benutzer ausgelösten Mausereignisses ausgeführt.


Eine PL/SQL-Prozedur, die mit einem Anwendungsobjekt verknüpft ist, das ausgeführt wird, wenn zur Laufzeit ein bestimmtes Mausereignis für das Objekt eintritt (z.B. das Klicken auf eine Schaltfläche). Die Prozedur wird ausgeführt, indem eine Hierarchie für die abgerufenen Daten mit einer Kontrollgruppe erstellt wird.


Ein temporärer Speicherbereich für Daten der Datenbank, auf die gerade zugegriffen wird oder die von Benutzern geändert werden, bzw. für Daten, die Oracle-Server zur Unterstützung der Benutzer benötigt. Die Begriffe werden häufig austauschbar verwendet.


Eine Schnittstelle, mit der Sie ausführbare Routinen der Forms Developer- oder Reports DeveloperKomponente für andere Oracle-Produkte oder ein 3GL-Programm aufrufen können.


Eine Folge von Unterprogrammaufrufen von der ursprünglichen Eintrittsstelle nach unten bis zu dem gerade ausgeführten Unterprogramm. Jeder Unterprogrammaufruf wird durch einen Rahmen in dem nach unten erweiterbaren Aufrufstapel dargestellt, wobei neu eingegebene Unterprogramme am Ende des Stapels hinzugefügt werden.


Siehe Editor


In Form Builder das Hintergrundobjekt, auf dem Sie die Schnittstellenobjekte positionieren, mit denen die Benutzer in der Laufzeitanwendung arbeiten. Ein Leinwandausschnitt ist im allgemeinen einem Fenster zugeordnet.


Verwaltbare Objekte, die über eine Open API in Client, Anwendungs-Server oder Datenbank eingesteckt werden.


Siehe Dokumentvorlage


Eine Beschriftungskomponente, mit der zwischen Informationen auf der Grundlage einer nicht hierarchischen Darstellung bzw. Einteilung und nicht auf der Grundlage von Empfindlichkeitsebenen unterschieden werden kann. Bei der Klassifizierung werden Kategorien benutzt, um den Zugriff zu Informationen einzuschränken.


Siehe Kategorienachse


Eine Dateninstanz in einem Kalkulationsblatt (z.B. Microsoft Excel).


Akronym für Common Gateway Interface. Die dem Industriestandard entsprechende Technik zur Ausführung von Anwendungen auf einem Web-Server. Während standardmäßige HTML-Dokumente, die von einem Web-Server abgerufen werden, statisch sind (es wird jedesmal genau derselbe Text abgerufen), kann ein auf dem Web-Server ausgeführtes Programm über CGI mit einem anderen Computer kommunizieren, um "dynamische" HTML-Dokumente als Antwort auf vom Benutzer eingegebene Seiten zu generieren.


Akronym für Computer Graphics Metafile. Ein Dateiformat, das international anerkannt ist und für die Speicherung bzw. den Transport objektorientierter Grafiken von einem System oder Programm zu einem anderen benutzt wird.


Ein Oracle-Datentyp, der im Hinblick auf die ANSI/ISO-Kompatibilität enthalten ist. Eine CHAR-Spalte ist eine Spalte mit fester Länge. Sie kann ausdruckbare Zeichen enthalten, wie z.B. A, 3, & oder Leerzeichen und kann von 1 bis 255 Zeichen umfassen bzw. gleich null sein.


Ein Balken, eine Linie, ein Symbol oder ein anderes Grafikobjekt, das einen einzelnen Wert für ein Feld darstellt.


Ein Rechteck mit beliebiger Größe mit einem Rand, mit dem Graphics Builder-Diagramme in eine Form oder einen Bericht eingebettet werden können.


Eine Sammlung von Attributen und Eigenschaften, die das Format eines Diagramms definieren.


Ein Oberflächenelement, das als kleines Quadrat angezeigt wird, das ein Benutzer ein- oder ausschalten kann.


Ein Algorithmus zur Fehlerprüfung.


1. Ein Objekt, das Bestandteil einer Gruppe ist und unmittelbar unter dem Gruppenobjekt in dem entsprechenden Gruppenbaum steht. Die Objekte, die ein Gruppenobjekt bilden, sind untergeordnete Objekte dieser Gruppe. Jedes Objekt ist ein untergeordnetes Objekt des entsprechenden übergeordneten Objekts.

2. (Oracle Express) Ein Dimensionswert auf der Ebene unmittelbar unter einem bestimmten Wert in einer Hierarchie. Werte von untergeordneten Objekten sind in der Berechnung enthalten, die die aggregierte Gesamtsumme für ein übergeordnetes Objekt erzeugt. Ein Dimensionswert kann ein untergeordnetes Objekt von mehr als einem übergeordneten Objekt sein, wenn die Dimension mehr als eine Hierarchie hat. Im folgenden Beispiel werden die Dimensionswerte "Lyon" und "Paris" als untergeordnete Objekte von "Frankreich" in der Dimension GEOGRAPHY dargestellt.


Siehe Detail-Abfrage


Eine hierarchische Ebene, mit der die Empfindlichkeit der beschrifteten Informationen angegeben wird. Mit Klassifizierungen kann der Zugriff zu Informationen begrenzt werden.


Ein Teil einer SQL-Anweisung, der nicht die ganze Anweisung darstellt, z.B. eine "WHERE-Klausel".


Ein Benutzer, eine Softwareanwendung oder ein Computer, der die Dienste, Daten oder eine Verarbeitung von einer anderen Anwendung bzw. einem anderen Computer (dem "Server") anfordert. In einer Zwei-Task-Umgebung ist der Client der Benutzer-Prozeß. In einer Netzwerkumgebung ist der Client der lokale Benutzerprozeß, und der Server kann lokal oder entfernt sein.


Aufteilung der Verarbeitung zwischen zwei Zentraleinheiten, wobei eine als Server dient, der Dienste in einer Transaktion leistet, und die andere als Client in der Transaktion, der Dienste anfordert und empfängt. Alle Verantwortlichkeiten der gemeinsamen Datenverwaltung können von dem Computer verarbeitet werden, auf dem das Datenbankverwaltungssystem ausgeführt wird, während die Workstations, die die Datenbankanwendung ausführen, sich auf die Interpretation und Anzeige von Daten konzentrieren.


Ein Speicherpuffer. Ein Objekt bleibt in der Zwischenablage, bis Sie ein weiteres Objekt ausschneiden oder kopieren bzw. bis Sie die Anwendung beenden.


Ein benutzerdefinierter Datentyp, der eine Dateneinheit beschreibt, die aus einer unbestimmten Anzahl von Elementen besteht, die alle denselben Datentyp aufweisen. Variierende Array-Typen und Tabellentypen sind Collection-Typen.  (Oracle8)


Ein Argument, mit dem Sie eine Datei angeben können, die eine Gruppe von Befehlszeilenargumenten für ausführbare Prozeduren von Forms Developer enthält.


Enthält alle Farben, die für das Fenstersystem, die Zeichnungsoberfläche oder ein Fenster und die zugehörigen Ansichten verfügbar sind.


1. Ein vertikaler Bereich in einer Datenbanktabelle, der eine bestimmte Datendomäne darstellt. Eine Spalte hat einen Spaltennamen (z.B. ENAME) und einen bestimmten Datentyp (z.B. CHAR). In einer Tabelle mit Mitarbeiterdaten würden z.B. die Namen aller Mitarbeiter eine Spalte darstellen. Eine Datensatzgruppenspalte stellt eine Datenbankspalte dar.
2. In Report Builder ein Datenmodellobjekt, das automatisch für jeden Spaltenausdruck in der SELECT-Liste einer Abfrage bzw. manuell erstellt wird, um Summen bzw. Formeln zu berechnen oder als Platzhalter zu fungieren.


In einer relationen Oracle8-Tabelle oder Objekttabelle, eine Spalte, deren Definition auf einem Objekttyp basiert.  Die Spalte ist ein zusammengesetztes Objekt, das den Attributen des Objekttyps entspricht.


Eine Befehlszeile auf Betriebssystemebene. Die meisten Oracle-Produkte können aus einer Befehlszeile mit einer Reihe von Argumenten für ausführbare Programme aufgerufen werden.


Ein Sprachkonstrukt für die Aufnahme von erläuterndem Text in einem Programm, dessen Ausführung davon nicht betroffen wird.


Wenn die Änderung von Daten in der Datenbank festgeschrieben wird, spricht man vom Speichern. Bevor Änderungen gespeichert werden, sind sowohl die alten als auch die neuen Daten vorhanden, so daß Änderungen gespeichert oder die Daten im vorherigen Zustand wiederhergestellt werden können.


(Oracle Express)

>	Größer als

<	Kleiner als

=	Gleich

<=	Kleiner als oder gleich

>=	Größer als oder gleich

<>	Ungleich

Bei Zahlen werden die Operanden auf den niedrigsten gemeinsamen Typ erweitert (Ganzzahl ist vorrangig gegenüber Long, was wiederum vorrangig gegenüber einfacher Genauigkeit ist, was vorrangig gegenüber doppelter Genauigkeit ist). Bei Zeichenfolgen muß die Schreibweise bei dem Vergleich berücksichtigt werden. Der Vergleich basiert auf der Sortierfolge, die von der in der Windows-Systemsteuerung angegebenen Sprache benutzt wird. Das Ergebnis ist 0 bei FALSE und -1 bei TRUE.


Übersetzung eines Quellprogramms in ein binäres, ausführbares Format. PL/SQL-Programmblöcke müssen kompiliert werden, bevor sie ausgeführt werden können.


Ein bestimmtes Zielobjekt, das Bestandteil einer größeren Anwendung ist, z.B. eine Form in einem System zur Auftragseingabe oder eine Bibliothek, die von vielen anderen Elementen gemeinsam genutzt wird. Siehe auch Ziel.


Der gleichzeitige Zugriff auf dieselben Daten durch mehrere Benutzer, die verschiedene Datenbankanwendungen oder dieselbe Anwendung ausführen. Bei der Datenbanksoftware erfordert eine Gleichzeitigkeit eine zusätzliche Logik, um zu gewährleisten, daß alle Benutzer konsistente Daten erhalten und daß alle Änderungen in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden.


Ein Ausdruck, dessen Wert entweder wahr oder falsch ist wie z.B. X> 100. So können Sie z.B. eine Bedingung in einer Abfrage festlegen, wenn die Abfrage nur die Zeilen anzeigen soll, deren Auswertung in dem Ausdruck wahr ist.


Layouteditor-Modus, der verhindert, daß untergeordnete Objekte verschoben oder innerhalb bzw. außerhalb der übergeordneten Objekte skaliert werden.


Zur Anmeldung bei einer Datenbank wird eine DB-Adresse verwendet. Sie müssen sich anmelden, wenn Sie Abfragen erstellen oder ändern bzw. auf Anwendungen zugreifen möchten, die in einer Datenbank gespeichert sind.


Die Gruppe von Parametern, einschließlich einem Protokoll, die SQL*Net benutzt, um sich bei einer bestimmten Oracle-Instanz im Netzwerk anzumelden.


Eine Regel oder Einschränkung, die sich auf bestimmte Daten bezieht (wie z.B. eine NOT NULL-Einschränkung für eine Spalte), die auf Datenbankebene und nicht auf Objekt- oder Anwendungsebene durchgesetzt wird.


Eine PL/SQL-Codestruktur. Es gibt zwei Arten von Konstrukten: Nicht-Wert-Konstrukte, die keinen Wert zurückgeben, und Wert-Konstrukte, die einen Wert zurückgeben.


Ein Arbeitsbereich, in dem Oracle-Server die aktuelle SQL-Anweisung sowie die Spaltenüberschriften und eine Zeile des Ergebnisses speichert, wenn es sich bei der Anweisung um eine Abfrage handelt. Wird auch als Cursor bezeichnet.


Eine Achse, auf der Werte dargestellt werden, die mit einem Wert beginnen und fortgeführt werden, bis ein anderer Wert erreicht ist. Auf diese Weise sind diese Werte mathematisch miteinander verbunden. Abhängige Daten werden im allgemeinen auf dieser Achse dargestellt, die auch als Werteachse bezeichnet wird.


Die vier Eckpunkte des virtuellen Rechtecks, das die Idealform eines Objekts darstellt. Wenn Sie ein Objekt in dem Layout auswählen, werden die Steuerungspunkte angezeigt. Je nach ausgewähltem Objekt können Sie das Objekt ändern, indem Sie einen Steuerungspunkt ziehen.


Das zweidimensionale Raster, in dem gezeichnet wird.


Die Art von x-, y-Einheiten, mit denen Objekte in der Layouteditor-Ansicht positioniert und skaliert werden. Die verfügbaren Koordinatensysteme sind 1) Zeichen, das die ursprüngliche Größe der Zeicheneinheit der Plattform verwendet, und 2) reell, bei dem in Pixel-, Zentimeter-, Zoll- oder Punkt-Einheiten gemessen wird.


Die Positionspunkte für Objekte in dem Layout. Die x- und y-Koordinaten bestimmen die horizontale (x) und vertikale (y) Position von Objekten.


Speichern einer Replik eines ausgewählten Objektes in der Zwischenablage, damit das Objekt gegebenenfalls an einer anderen Stelle im Editor eingefügt werden kann.


Eine Unterabfrage, die auf denselben Tabellen basiert, wie die übergeordnete Abfrage (d.h. Spalten in den Tabellen referenziert, die in der übergeordneten Abfrage enthalten sind).


Gruppe, die zwei oder mehr andere Gruppen besitzt und ein mathematisches Kreuzprodukt erzeugt (d.h. eine Korrelation zwischen den Werten berechnet).


Siehe Matrixzelle


1. Ein kleines Symbol, mit dem die Position der Maus dargestellt wird. Die Cursorform variiert je nach ausgewähltem Tool.

2. Ein interner Zeiger auf Daten, die von einer Abfrage abgerufen werden. Der Cursor zeigt immer nur auf eine Datenzeile gleichzeitig. Sie können jedoch vordefinierte Unterprogramme verwenden, um den Cursor zu einer beliebigen Zeile in der Datengruppe zu setzen.


(Oracle Express) Eine von einem Benutzer erstellte Formel, mit der die Datenanalyse optimiert werden kann. Sie erstellen benutzerdefinierte Maße anhand von Basismaßen in der Datenbank. Wenn die Datenbank z.B. das vorhandene Maß Volume Share enthält, können Sie mit diesem Maß ein benutzerdefiniertes Maß mit der Bezeichnung Volume Share Year Ago erstellen. Mit diesem benutzerdefinierten Maß können Sie den absoluten Anteil eines Produkts im vergangenen Jahr ermitteln.


Löschen von einem oder mehreren Objekten und Speichern dieser Objekte in der Zwischenablage, damit sie gegebenenfalls an einer anderen Stelle im Editor eingefügt werden können.


Eine Ansicht wird verändert, wenn sie voll oder teilweise von einer anderen Ansicht verdeckt wird.


Eine Gruppe von Tabellen und Ansichten, die dem Datenbankadministrator gehören. Dies ist die zentrale Informationsquelle für Oracle-Server und andere relationale Datenbanken.


Ein Datenmodellobjekt, mit dem eine Master-/Detail-Beziehung (Beziehung zwischen übergeordnetem und untergeordnetem Objekt) zwischen einer Gruppe und einer Abfrage definiert wird.


Ein relationales Modell, mit dem definiert wird, welche Daten aus der Datenbank abgerufen werden sollen, welche Daten berechnet werden sollen und wie Daten in einem Bericht angeordnet werden sollen. Report Builder-Objekte, die das Datenmodell definieren, sind Abfragen, Gruppen, Spalten, Parameter und Links.


Eine Quelle für Daten, die von einer Abfrage zurückgegeben werden, einschließlich Datenbankobjekten, wie Tabellen, Ansichten, Synonymen, Snapshots und als Ansichten gespeicherte Abfragen.


In Project Builder ein Knoten im Projektnavigator, der das Projektobjekt angibt, das die Struktur eines offenen Projekts bestimmt. So gibt z.B. der Knoten Globale Registrierung die Globale Registrierung an, die eine Liste von lokalen Registrierungen und eine Liste von globalen Definitionen enthält.


Eine Gruppe von Dictionary-Tabellen und Benutzertabellen, die als eine Einheit benutzt werden.


Ein gespeicherter PL/SQL-Block, der implizit ausgeführt wird, wenn eine triggerauslösende Anweisung INSERT, UPDATE oder DELETE für die zugehörige Tabelle in der Datenbank ausgegeben wird. Siehe auch: Debug-Trigger.


Eine Standardform von Daten. Einige gebräuchliche Oracle-Datentypen sind CHAR, VARCHAR2, DATE, NUMBER, LONG, RAW und LONG RAW.


Ein Datentyp von Oracle-Server. Eine Datumsspalte kann ein Datum und eine Zeit zwischen dem 1. Januar 4712 v.Chr. und dem 31. Dezember 4712 n.Chr. enthalten.


Eine Achse, auf der Datumswerte dargestellt werden, die bei einem Datum beginnen und fortgeführt werden, bis ein anderes Datum erreicht ist.


Erkennen, Diagnostizieren und Beheben von Laufzeitfehlern in Programmen.


Ein vom Benutzer angegebenes Ereignis, das in ein PL/SQL-Unterprogramm gesetzt wird, im allgemeinen im Hinblick auf die Behebung von Laufzeitfehlern.


Eine bedingte Debug-Aktion, die Sie in jede Quellzeile in einem PL/SQL-Unterprogramm setzen können. Wenn die angegebene Bedingung erfüllt wird, wird die angegebene Aktion ausgelöst, bevor die Ausführung des Unterprogramms wiederaufgenommen wird. Siehe auch: Datenbank-Trigger.


Die Funktionalität von Procedure Builder innerhalb einer Software-Komponente, die für das Testen und Debuggen benutzt wird.


In Oracle8 sind Objekttypen und Objekte zusammengesetzte Objekte, die aus Bestandteilen oder Attributen bestehen. Forms Developer oder Reports Developer behandelt jeden Bestandteil bzw. jedes Attribut als unabhängiges, individuell auswählbares Datenobjekt. Dies führt zu einem aufgelösten Objekt (gelegentlich auch als Flattened Object bezeichnet).  Das Objekt ist keine homogene Entität innerhalb der Developer-Umgebung.


Eine Datengruppe, deren Wert von anderen Daten abhängt. So kann z.B. die Betriebsangehörigkeit eines Mitarbeiters den Wert 10 haben, der vom Wert des Mitarbeiternamens abhängt. Wird auch als Wertdaten bezeichnet.


Ein Wert, der vom System geliefert wird, wenn ein Benutzer keinen erforderlichen Befehlsparameter bzw. kein erforderliches Befehlsattribut angibt.


Vorbereitung und Bereitstellung einer fertigen Anwendung zur Verteilung und Benutzung.


In Project Builder der Mechanismus, mit dem Project Builder bestimmt, wie Dateien kompiliert werden, die in Projekten referenziert werden. Objekte am oberen linken Rand des Baums hängen von den Objekten am unteren linken Rand ab. Wenn z.B. eine Kopfzeilendatei entweder veraltet oder neuer ist als die ausführbare Datei, mit der sie generiert wurde, generiert Project Builder die ausführbare Datei mit einem Build-Befehl neu. Abhängigkeiten erstrecken sich auch auf Unterprojekte. Wenn z.B. ein Unterprojekt aus einer Funktionsbibliothek besteht, die neu generiert wurde, weiß Project Builder, daß das abhängige Projekt neu generiert werden muß, um die aktualisierten Bibliotheksfunktionen zu benutzen. Siehe auch Abhängigkeitsansicht


Zeigt in Project Builder die Dateien im Projektnavigator in der Reihenfolge an, in der sie voneinander abhängen, wobei Projektknoten am obersten Punkt in der Hierarchie stehen, gefolgt von Zielknoten, auf die wiederum generierbare Komponenten dieser Ziele folgen. So hängt eine ausführbare Form z.B. von einer .fmb-Datei ab, die auf die Form folgt, die wiederum von einer Bibliothek abhängt und von dieser gefolgt wird, die für eine USEREXIT-Prozedur benutzt wird usw. Siehe auch Projektansicht, Ziel


1. Ein Objekt, das in dem Gruppenbaum eines anderen Objekts an einer beliebigen Stelle unterhalb dieses anderen Objekts steht. Jedes Objekt ist ein untergeordnetes Objekt der entsprechenden übergeordneten Objekte.

2. (Oracle Express) Ein Dimensionswert auf einer beliebigen Ebene unter einem bestimmten Wert in einer Hierarchie. Werte von untergeordneten Objekten sind in der Berechnung enthalten, die die aggregierte Summe für ein Vorgängerobjekt erzeugt. Im folgenden Beispiel werden die Dimensionswerte "Frankreich", "Lyon" und "Paris" als untergeordnete Objekte von "Europa" in der Dimension GEOGRAPHY dargestellt


Die Oberfläche, auf der verschiedene Komponenten einer Forms Developer- oder Reports Developer-Anwendung entworfen werden.


Siehe Oracle Designer..


Eine Gruppe von Werkzeugen zur Modellierung, Entwicklung und Generierung von Anwendungen. Mit Oracle Designer können Sie Forms und Menüs aus Moduldefinitionen generieren, die im Oracle-Repository aufgezeichnet sind.


Bei der Definition eines Master-/Detail-Berichts ruft die Detailabfrage alle zusammengehörigen Datensätze für jeden Datensatz ab, der von der Master- oder übergeordneten Abfrage abgerufen wird.


Ein Teilbildschirm bzw. ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die zur Ausführung eines Vorgangs erforderlichen Informationen einzugeben.


Eine Zwischendarstellung eines Programmblocks, die vom Compiler generiert wird. DIANA umfaßt alle syntaktischen und semantischen Informationen für einen kompilierten Programmblock. Um eine Referenz auf einen Programmblock zu kompilieren, muß der Compiler Zugriff zu der referenzierten DIANA-Darstellung des Programmblocks haben. Wenn z.B. Programmblock A Programmblock B aufruft, muß die DIANA-Darstellung für B verfügbar sein, bevor A kompiliert werden kann.


(Oracle Express) Ein Typ eines Datenbankobjekts, bei dem es sich um eine Werteliste handelt, die Kategorien für Daten bereitstellt. Eine Dimension fungiert als Index zur Kennzeichnung von Werten einer Variablen. Angenommen, Umsatzdaten mit separaten Umsatzzahlen für jeden Monat sind vorhanden. In diesem Fall haben die Daten eine Dimension MONTH, d.h. die Daten sind nach Monat organisiert. Eine Dimension kann mit einem Schlüssel in einer relationalen Datenbank verglichen werden.

Jedes Datenobjekt innerhalb einer mehrdimensionalen Variablen kann eindeutig und vollständig ausgewählt werden, indem ein Element aus jeder der Dimensionen der Variablen angegeben wird. Wenn z.B. eine Variable Gehalt nach MONTH, PRODUCT und MARKET dimensioniert ist, wobei "Januar" für die Dimension MONTH, "Stereos" für die Dimension PRODUCT und  "Osten" für die Dimension MARKET angegeben wird, wird nur eine Zelle in der Variablen eindeutig angegeben. Somit bieten Dimensionen eine präzise und intuitive Möglichkeit Daten zu organisieren und auszuwählen, um Abrufen-, Aktualisieren- und Berechnenvorgänge durchzuführen.

Eine Dimension kann einfach sein, mit Werten, bei denen es sich um einfache Text- oder ganzzahlige Werte handelt. Sie kann jedoch auch eine Conjoint-Dimension sein, mit Werten, bei denen es sich um Kombinationen aus anderen Werten in anderen Dimensionen handelt. Ein zusammengesetztes Objekt ist keine Dimension, sondern ein conjoint-ähnliches Objekt, das Express im Hinblick auf die Verarbeitung von selten auftretenden Daten als Dimension behandelt.


 (Oracle Express) Ein Element in der Liste, aus der eine Dimension besteht. Eine Computerfirma könnte z.B. Dimensionswerte mit der Bezeichnung "LAPPC" und "DESKPC" in der Dimension PRODUCT haben. Werte in der Dimension GEOGRAPHY könnten "Boston" und "Paris" umfassen. Werte in der Dimension TIME könnten "MAY96" und "JAN97" umfassen.


Der Status eines Oberflächenelements, mit dem angegeben wird, daß ein Menüpunkt, eine Schaltfläche usw. im aktuellen Kontext nicht benutzt werden kann, d.h. daß das Objekt nicht auf eine Tastatur- oder Mauseingabe reagiert.


Eine Achse, auf der verschiedene Werte in festen Intervallen dargestellt werden. Diese Werte stehen mathematisch nicht in Beziehung zueinander. Unabhängige Daten werden im allgemeinen auf dieser Achse dargestellt.


Ein Graphics Builder-Dokument, das eine beliebige Kombination von Diagrammen, Bildern, Textobjekten und Formeln enthält.


In Form Builder ein Objekt, in dem Informationen gespeichert und angezeigt werden, die mit PL/SQL abgerufen oder programmgesteuert zugewiesen werden müssen.


Zum Aufrufstapel gehörig, in dem neu eingegebene Unterprogramme am Ende des Stapels hinzugefügt werden. Der früheste Rahmen, der dem ursprünglichen Eintrittspunkt in das Programm entspricht, befindet sich am oberen Rand des Stapels, während der letzte Rahmen, der mit dem am tiefsten verschachtelten Unterprogrammaufruf verknüpft ist, am unteren Ende des Stapels steht.


Beim Ziehen halten Sie eine Maustaste gedrückt, während Sie den Mauszeiger zu einer bestimmten Stelle in einem Fenster schieben.


(Oracle Express) Beim Aufgliedern wird in den Aggregationsebenen in einer Dimension, die eine Hierarchie hat, nach oben und unten navigiert. Wenn Sie Dimensionswerte auswählen oder Daten anzeigen, können Sie eine Dimensionshierarchie ein- oder ausblenden, indem Sie in ihr nach oben oder unten aufgliedern. Beim Aufgliedern nach unten wird die Ansicht eingeblendet, damit die untergeordneten Objekte aufgenommen werden, die mit übergeordneten Werten in der Dimensionshierarchie verknüpft sind. Beim Aufgliedern nach oben wird die Liste mit untergeordneten Werten ausgeblendet, die mit einem übergeordneten Wert in der Dimensionshierarchie verknüpft sind.

Sie können auf ein Plus-Symbol ( [image]) klicken, um die Hierarchie einzublenden oder auf ein Minus-Symbol ( [image]), um sie auszublenden.

Im Selektor können Sie auf das Symbol Aufgliedern ( [image]) klicken, um das Dialogfeld Aufgliedern anzuzeigen, so daß Sie eine Detail-Ebene für die ganze Dimension auswählen können.


Eine Option, mit der Sie Objekte direkt auf dem Layout kopieren können, ohne daß sich dies auf den Inhalt der Zwischenablage auswirkt.


(Oracle Express) Eine gespeicherte Auswahl kann bei jeder Auswertung verschiedene Dimensionswerte aufweisen. Die ausgewählten Dimensionswerte können sich von Benutzung zu Benutzung unterscheiden. Dagegen ist eine statische gespeicherte Auswahl eine Liste mit Dimensionswerten, die sich nicht ändert. Ein Skript für eine dynamisch gespeichertes Auswahl könnte "Select the last three Months" enthalten, während ein Skript für eine statisch gespeicherte Auswahl  "Select February 1996, March 1996, and April 1996" enthalten könnte.


Akronym für Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code.


Die Umrandung eines Objekts.


Ein Anzeigefeld in der Werkzeugpalette des Layouteditors, in dem die aktuellen Einstellungen für Rand, Füllung, Textmuster und Farben dargestellt werden.


Ein Arbeitsbereich, in dem Sie bestimmte Aufgaben ausführen, wie z.B. einen Programmblock erstellen oder eine Anwendung entwerfen.


Ein wichtiges Objekt, zu dem Sie Informationen aufzeichnen müssen. Elemente werden von Attributen und Verknüpfungen mit anderen Elementen beschrieben.


Ein beliebiges Element im Dictionary wird als Element eines bestimmten Typs eingeordnet. Beispiele für Elementtypen sind Entität, Attribut, Programmodul, Tabelle, Diagramm, Text, Softbox. Vorkommen bzw. Instanzen dieser Elemente werden ebenfalls als Elemente bezeichnet.


(Oracle Express) Diese Schaltfläche zeigt ein Dialogfeld für die gerade ausgeführte Aufgabe an, im allgemeinen, damit Sie einen oder mehrere benötigte Werte auswählen können.


Status eines Oberflächenelements, der angibt, daß ein Menüpunkt, eine Schaltfläche usw. im aktuellen Kontext benutzt werden kann, d.h. auf eine Tastatur- und/oder Cursor-/Mauseingabe reagiert.


Ein Objekt, das ein anderes Objekt enthält. Ein Objekt ist nur dann von einem anderen Objekt umschlossen, wenn folgende Bedingungen alle wahr sind: Beide Objekte gehören zum selben Bereich (Hauptteil, Rand, Titel oder Anhang), das äußerste der beiden Objekte ist ein Rahmen oder Wiederholungsrahmen, das äußerste der beiden Objekte steht hinter dem anderen Objekt, das innerste der beiden Objekte liegt voll innerhalb der Umrandung des anderen Objekts.


Beim Verschlüsseln werden Daten so codiert, daß nur der beabsichtigte Empfänger sie decodieren (entschlüsseln) und lesen kann.


Der Computer-Arbeitsplatz des Benutzers, einschließlich der Tools, die normalerweise benutzt werden, und deren Konfiguration. Bei Project Builder bezieht sich dies auf die Teilmenge von Tools, mit denen verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung von Forms Developer-Anwendungen ausgeführt werden.


Eine Warn- oder Fehlerbedingung, die von einem PL/SQL-Unterprogramm generiert wird.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem der Benutzer Dimensionswerte auswählen kann, die mit den Daten verknüpft sind, die den von Benutzer angegebenen Bedingungen entsprechen. So könnte der Benutzer z.B. alle Produkte auswählen, deren Umsätze in der Woche, die am 23.Dezember 1995 endet, im Bereich München höher als 10.000 DM waren.


Ein Argument, das Sie an die ausführbare Routine eines Produkts übergeben können, wie z.B. 'OPENFILE=my_disp' und 'PRINT=YES'. Diese Argumente werden im allgemeinen angegeben, wenn die ausführbare Routine über die Befehlszeile aufgerufen wird.


Siehe Ausführen


Speichern einer Kopie von Objekten, Modulen, ausgewählten Texten oder Bildern in einer Datei oder Datenbank. Bei Project Builder wird mit Exportieren der Prozeß bezeichnet, bei dem eine Datei, die Projekt-, Typ-, Aktions- und/oder Makro-Definitionen enthält, in ein portierbares Format zur Verteilung an andere Benutzer geschrieben wird, die möglicherweise auf heterogenen Plattformen arbeiten. Siehe auch Exportdatei, Importieren.


In Project Builder die gemeinsam benutzbare, portierbare Datei, die durch das Exportieren eines Projekts erstellt wird.


1. Ein PL/SQL-Konstrukt, in dem Variablen, Konstanten, Literale und Vorgänge mit den Werten kombiniert werden.

2. (Oracle Express) Ein oder mehrere Datenwerte, die in einem Programm in der Express-Sprache angegeben werden. Sie können z.B. Ausdrücke als Argumente für Programme und Funktionen angeben. Ein Ausdruck kann aus einem der folgenden Elemente bestehen:

•	Ein einfacher, literaler Wert (z.B. 10)

•	Eine Variable oder Formel, die einen oder mehrere Werte enthält

•	Eine Funktion, die einen oder mehrere Werte zurückgibt

•	Eine Berechnung, mit der Werte, wie z.B. Variablen, Formeln oder Funktionen mit arithmetischen oder Booleschen Operatoren kombiniert werden.


Siehe Bibliothek


Eine SQL SELECT-Anweisung im ANSI-Standard, auf die von anderen Oracle-Produkten Bezug genommen werden kann.


(Oracle Express) Eine Gruppe mit zusammengehörigen Dimensionswerten, die den Ebenen der Dimensionshierarchie entsprechen. Dimensionswerte innerhalb einer Familie können in einer Beziehung Vorgänger, übergeordnetes Objekt, untergeordnetes Objekt und Nachfolger zueinander stehen. In dem folgenden Beispiel werden die Familienbeziehungen für den Dimensionswert "Frankreich" in der Dimension GEOGRAPHY dargestellt.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem der Benutzer eine Familie mit Dimensionswerten für eine bestimmte Hierarchie auswählen kann. Eine Familie umfaßt ein übergeordnetes Objekt und alle untergeordneten Dimensionswerte. Der Benutzer kann z.B. alle Familienmitglieder unter der Ebene des Marktes Chicago in der Dimension Geography auswählen.


1. Ein Oberflächenelement, in dem Sie Daten eingeben, bearbeiten oder löschen. 2. In Graphics Builder oder Report Builder ein Layoutobjekt, mit dem definiert wird, wie die Daten für eine bestimmte Abfragespalte angezeigt werden.


In Graphics Builder eine Sammlung von Attributen und Eigenschaften, mit denen bestimmt wird, wie abhängige Daten (Werte) als Diagrammfelder dargestellt werden, wie z.B. Balken oder Linien.


In Project Builder ein Knoten im Projektnavigator, der eine Datei angibt, die im Dateisystem gespeichert ist. So entsprechen z.B. die globalen und lokalen Registrierungsknoten den globalen und lokalen Registrierungsdateien.


Der Bereich innerhalb eines Objekts, für den eine Füllfarbe bzw. ein Füllmuster angewandt werden soll.


Eine PL/SQL-Funktion oder eine anonyme Funktion, die die Daten einschränkt, die von einer Gruppe angezeigt werden.


Ein Computer, der den Zugriff auf Computer in einem lokalen Netzwerk von außen und den Zugriff auf externe Computer aus dem lokalen Netzwerk reguliert.


Siehe Aufgelöstes Objekt.


Layouteditor-Modus, in dem übergeordnete Objekte automatisch skaliert oder verkleinert werden, wenn untergeordnete Objekte verschoben oder skaliert werden, und bei dem die Positionen von anderen Layoutobjekten angepaßt werden, die sonst von der Positionsänderung oder Skalierung der Objekte betroffen wären.


Status einer Entität, die auf die Eingabe vom Benutzer oder dem Client reagieren kann. Wenn eine Entity den Tastaturfokus hat, kann sie Ereignisse empfangen, wenn der Benutzer eine Taste drückt. Wenn eine gezeichnete Ansicht den Zeichnenfokus hat, kann sie auf Client-Routinen reagieren, die sich auf das Zeichnen auswirken.


Der schwarze Teil eines Musters. Mit der Randfarbpalette können Sie Farbe für das Vordergrundelement anwenden.


Ein Wert oder eine Spalte in einer Tabelle, die sich auf einen Primärschlüssel in einer anderen Tabelle bezieht.


In Report Builder ein Standard-Layoutstil, bei dem Beschriftungen links neben den Feldern angezeigt werden und bei dem jeder Datensatz auf einer separaten logischen Seite gedruckt wird.


In Report Builder ein Standard-Layoutstil, der Boilerplate und Felder mischt, wobei Zeilen bei ganzen Wörtern umbrochen werden.


(Feldattribute) Eine Einstellung, die das Format eines Feldwertes definiert. So wird z.B. eine Formatmaske benutzt, um die Anzeige von Währungsbeträgen und Datumsangaben zu bestimmen.


Eine PL/SQL-Funktion, mit der Sie die Formatierungsattribute eines Objekts dynamisch ändern können.


(Oracle Express) Ein Typ eines Datenbankobjekts, das eine gespeicherte Berechnung, einen Ausdruck oder eine Prozedur darstellt, die einen Wert erzeugt. Mit einer Formel können komplexe oder häufig benutzte Beziehungen innerhalb der Daten definiert und gespeichert werden, ohne daß die Daten selbst erneut gespeichert werden müssen. Immer wenn Sie eine Formel benutzen, führt Express die Berechnung oder Prozedur aus, die zur Erzeugung des Wertes erforderlich ist.


Eine vom Benutzer erstellte Spalte, die ihre Daten aus einer PL/SQL-Funktion bzw. einem PL/SQL-Ausdruck, einem User Exit, einer SQL-Anweisung oder einer beliebigen Kombination dieser erhält.


In Graphics Builder der Teil einer Diagrammvorlage, der die Grundstruktur eines Diagramms definiert, jedoch nicht bestimmt, wie die Daten dargestellt werden.
2. In Report Builder ein Layoutobjekt, mit dem andere Layoutobjekte umschlossen werden und mit dem Formatierung, Wiederholung und Position von mehreren Objekten gleichzeitig gesteuert wird.


Ein PL/SQL-Unterprogramm, das eine bestimmte Folge von Aktionen ausführt und dann einen Wert zurückgibt. Es kann auf dem Client und dem Datenbank-Server gespeichert sein und ausgeführt werden.


Speichern einer Anwendung in einer Datei oder Datenbank in einem Binärformat, das von ausführbaren Laufzeit- und Stapel-Routinen ausgeführt werden kann.


Die ausführbare Routine von Form Builder, mit der eine Anwendung in einer Datei oder Datenbank im Binärformat gespeichert wird.


Eine Registrierung von Project Builder, bei der Informationen gespeichert werden, die für die ganze Forms Developer- oder Reports Developer-Installation gelten. Diese Informationen sind auf Typdefinitionen und die zugehörigen Aktionen und vordefinierte bzw. benutzerdefinierte Attribute beschränkt. Die Benutzung der Globalen Registrierung ist optional; ihre Funktionen können von einzelnen Benutzerregistrierungen ausgeführt werden. Siehe auch Registrierung, Benutzerregistrierung


Ein logischer Container, der anwendungsübergreifend vorhanden ist. Wenn eine Anwendung eine globale Variable benutzt, verwaltet die Anwendung die Variable, bis die Anwendung beendet wird oder bis ein anderes Objekt sie explizit entfernt.


Mit einer Zugriffsberechtigung wird einem Benutzer der Zugriff auf ein Modul erteilt. Nur der Modulersteller kann anderen Benutzern den Zugriff auf das Modul erteilen.


In Graphics Builder die Linien, die Zeilen und Spalten im Layouteditor trennen.


1. Ein Objekt, das aus mehreren anderen Objekten besteht.
2. In Report Builder ein Datenmodellobjekt, das automatisch so erstellt wird, daß alle von einer Abfrage ausgewählten Spalten enthalten sind, oder das vom Benutzer so erstellt wird, daß die Hierarchie der Daten in einem Bericht geändert wird; das Modellobjekt wird in erster Linie für das Erstellen von Programmstops in einem Bericht verwendet sowie für das Zurücksetzen von Berechnungen.
3. In Project Builder Sammlungen von zusammengehörigen Objekten, die über Untermenüs aus dem Launcher aufgerufen werden können. Mit Gruppen können Benutzer den Launcher so konfigurieren, daß er im wesentlichen wie das Start-Menü von Windows 95 aussieht mit beliebigen "Gruppen" als Einträgen, die Zugang zu anderen Objekten und/oder Gruppen ermöglichen. So könnte ein Benutzer z.B. eine Gruppe namens "Project Docs" mit einem Projektplan, einer Liste von auszuführenden Aufgaben, Komponentenspezifikationen usw. definieren; bei einigen Dateien kann es sich um .txt-Dateien und bei anderen um .doc-Dateien handeln.


Eine PL/SQL-Funktion, die die Daten einschränkt, die von einer Gruppe abgerufen werden.


Ein hierarchisches Modell, das einem "Stammbaum" entspricht und die Beziehung zwischen Gruppenobjekten und den Objekten beschreibt, aus denen die Gruppenobjekte bestehen.


Akronym für Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche). Die Benutzung von Bildern und nicht nur Wörtern zur Darstellung der Ein- und Ausgabe eines Programms. Programme mit GUIs laufen unter Systemen in Fenster-Technik (wie z.B. X Windows, Microsoft Windows, Apple Macintosh usw.). Bei GUI-Programmen werden Symbole, Schaltflächen usw. in Fenstern auf dem Bildschirm angezeigt. Benutzer steuern die GUI-Programme im wesentlichen, indem sie einen (typischerweise durch eine Maus gesteuerten) Zeiger bewegen. Wird auch als Bitmap-Oberfläche bezeichnet.


Ein interner Zeiger auf ein Anwendungsobjekt. Um Bezug auf ein Objekt in einem PL/SQL-Programmblock zu nehmen, müssen Sie dessen Handle als Argument an das entsprechende Unterprogramm übergeben.


Ein optionaler Berichtbereich, der einführendes Material für den Bericht enthalten kann, einschließlich Text, Grafiken, Daten und Berechnungen. Der Berichttitel wird zuerst vor dem Hauptteil und dem Anhang angezeigt.


Ein Knoten im Objektnavigator, der einen Objekttyp angibt, der in einem Bericht enthalten oder mit einem Bericht verknüpft sein kann. Durch Auswahl eines übergeordneten Knotens wird kein Objekt in dem Bericht ausgewählt.


(Feldattribute) Ein Attribut, mit dem angegeben wird, ob Report Builder das angegebene Feld bei der entsprechenden Position im Layout unterdrückt. Wenn Verborgen angegeben ist, wird der Feldwert nur angezeigt, wenn in Textobjekten (mit &fieldname) Bezug auf den Feldwert genommen wird.


(Oracle Express) Eine Möglichkeit, Daten zu organisieren und zu strukturieren. Von einer Hierarchie wird gesprochen, wenn Werte innerhalb einer Dimension in Ebenen geordnet sind, wobei jede Ebene die aggregierte Gesamtsumme der Daten aus der Ebene darunter darstellt. Einige Dimensionen haben mehrere Hierarchien, die auf ihnen basieren.

Im folgenden Beispiel wird eine Hierarchie basierend auf der Dimension GEOGRAPHY dargestellt, in der Dimensionswerte in fünf Ebenen angeordnet sind. Daten auf der Ebene Customers werden in der Ebene Cities aggregiert, die wiederum in den Ebenen Countries/Areas, Continents/Regions und Global aggregiert wird.


Akronym für Hypertext Markup Language.  Eine kennzeichen-orientierte ASCII-Sprache, mit der Inhalt und Links zu anderen Dokumenten auf Web-Servern im Internet angegeben werden. Endbenutzer mit Web-Browsern können HTML-Dokumente anzeigen und Links verfolgen, um anderen Dokumente anzuzeigen.


Akronym für Hypertext Transfer Protocol. Das Protokoll, mit dem der WWW-Verkehr zwischen einem Computer mit WWW- Browser und dem WWW-Server bewältigt wird, auf den zugegriffen wird.


Eine Referenz (ein Link) von einem bestimmten Punkt in einem Dokument zu einem bestimmten Punkt in einem anderen Dokument oder einem bestimmten Punkt in demselben Dokument. Ein Web-Browser zeigt im allgemeinen einen Hyperlink unterschiedlich (in einer anderen Farbe, einer anderen Schriftart oder einem anderen Stil) an. Wenn Benutzer Hyperlinks aktivieren (indem sie mit der Maus auf sie klicken), zeigt der Browser das Ziel des Links an.


Eine Sammlung von Dokumenten, die Querverweise enthalten, mit denen die Leser mit Hilfe eines Web-Browsers schnell von einem Dokument zu einem anderen wechseln können.


Querverweise, mit denen Leser mit Hilfe eines Web-Browsers direkt von einem Dokument zu einem anderen gehen können.


Akronym für Interface C Definition - eine PL/SQL-Anwendungsprogrammierschnittstelle zu der in C implementierten Funktionalität.


Eine grafische Darstellung eines Fensters oder Werkzeugs.


Ein Bitmap-Objekt, das in eine Anwendung gespeichert und geladen werden kann. Der Client kann ein importiertes Bild nicht ändern.


In Project Builder ein Projektobjekt, im allgemeinen das Ergebnis einer automatischen Generierung, das Project Builder erkennt und für das es automatisch Einträge im Projektnavigator erstellt. So kann Project Builder z.B. .obj-Dateien erkennen, die während der Kompilierung von C-Quelldateien als Zwischenschritt generiert werden, und kann Einträge für diese im Projektnavigator erstellen. Auch wenn das Zurücksetzen der Attribute eines impliziten Objekts nur von begrenztem Nutzen ist (die nächste Kompilierung zerstört die Änderungen), können derartige Objekte nützlich sein, da sie über Aktionen wie Bearbeiten, Ansicht und Drucken überprüft werden können. Siehe auch Objekt, Aktion.


1. Einlesen eines Moduls aus dem Dateisystem oder der Datenbank und Integration des Moduls in einer Anwendung.
2. Lesen in einer Datei, die Projektinformationen enthält.


Datenelemente, deren Wert nicht von anderen Daten abhängig ist. So kann z.B. der Name eines Mitarbeiters den Wert Johann enthalten, der unabhängig von den Werten der Namen der anderen Mitarbeiter oder zugehöriger Daten ist. Wird auch als Kategoriedaten bezeichnet.


Eine optionale Struktur, die mit einer Tabelle verknüpft ist, mit der Oracle-Server Zeilen der Tabelle schnell sucht und (optional) garantiert, daß jede Zeile eindeutig ist.


In Project Builder die Übernahme von Informationen für Aktionen, Typen, Makros oder Attributdefinitionen aus einem übergeordneten Knoten im Abhängigkeitsbaum. Wenn in einem übergeordneten Knoten zugehörige Attribute vorhanden sind, können diese vererbt werden. So können z.B. Dateisystem-Objekte wie Forms und Dokumente Aktionsdefinitionen von Unterprojekten, Projekten, der Benutzerregistrierung oder der Globalen Registrierung erben. Projekte können Typdefinitionen von der lokalen oder Globalen Registrierung erben usw.


Das virtuelle Rechteck, das die Idealform eines Objekts darstellt und die vier Steuerungspunkte verbindet, unabhängig von der Randstärke oder anderen Attributeinstellungen.


Die Datei, mit der ein Ziel generiert wird: zum Beispiel ist eine .fmb-Datei das Eingabeelement für eine .fmx-Datei. Wird auch als Quelle bezeichnet.


Ein Modus, bei dem jedes eingegebene Zeichen bei der Cursorposition eingefügt wird, wobei die nachfolgenden Zeichen nach rechts verschoben werden. Das Gegenteil von Einfügen-Modus ist Ersetzen-Modus.


Ein weltweites TCP/IP-gestütztes Computernetzwerk.


Eine Datei, die eine Mischung aus PL/SQL-Quellcode, Procedure Builder-Befehlen und SQL-Anweisungen enthält.


Ein internes TCP/IP-Netzwerk. Der Zugriff auf dieses Netzwerk ist (über einen Firewall) auf Einzelpersonen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation beschränkt. Ein Intranet bietet innerhalb einer Organisation ähnliche Dienste wie das Internet, ist jedoch nicht notwendigerweise an das Internet angeschlossen. Ein allgemeines Beispiel für ein Intranet ist die Einrichtung von einem oder mehreren Web-Servern in einem internen Netzwerk innerhalb eines Unternehmens zur Verteilung von Informationen oder Anwendungen innerhalb des Unternehmens.


Eine aus vier Bestandteilen zusammengesetzte Zahl mit maximal drei Ziffern in jedem Teil, die einen Computer im Internet eindeutig kennzeichnet.


In Project Builder ein Objekt im Dateisystem, das mit dem Projekt verknüpft ist, wie z.B. eine Form oder ein Dokument, auf das ein Knoten im Projektnavigator zeigt bzw. das durch einen Knoten im Projektnavigator dargestellt wird.


In Project Builder ein Eintrag im Projektnavigator-Fenster, der aus einem Symbol und einem beschreibenden Titel besteht. Knoten weisen auf tatsächliche Objekte im Dateisystem hin, wie z.B. Form Builder-Dateien und Dokumente. Siehe auch Knoten, Objekt.


Akronym für Java ARchive.  Eine Datei, mit der viele Dateien (Java-Klassendateien, Bilder usw.) zu einer Datei verbunden werden.


Eine Computersprache, die die Programmierung für das Internet in Form von plattformunabhängigien "Applets" unterstützt.


Kombinieren von Daten aus zwei (oder mehr) Tabellen in einer einzigen SELECT-Anweisung.


Siehe Ausrichtung


1. Teil einer Befehlszeilensyntax, der mit einem entsprechenden Argument angegeben werden muß. 2. Ein obligatorischer Teil eines PL/SQL-Konstrukts.


Text, der die Werte bzw. die Bedeutung der visuellen Objekte einer Anwendung kennzeichnet.


(Oracle Express) Eine Position in einer Dimensionshierarchie. Jede Ebene über das Basisebene stellt die aggregierte Gesamtsumme der Daten aus der Ebene darunter dar. So könnte die Dimension TIME z.B. aufsteigende Ebenen wie Month, Quarter und Year haben. Innerhalb einer Dimensionshierarchie hat ein Dimensionswert auf einer Ebene eine Familienbeziehung mit den Dimensionswerten auf den Ebenen über und unter dieser Ebene.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem der Benutzer Dimensionswerte basierend auf deren Ebene in einer bestimmten Hierarchie auswählen kann. Der Benutzer kann z.B. alle Dimensionswerte auf der Ebene Key Account in der Dimension Geography auswählen.


Der Bereich eines Editors, in dem Sie Objekte erstellen, ändern, positionieren oder löschen können.


Eine Maßeinheit, mit der gewährleistet wird, daß ein konsistentes Maßsystem bei den verschiedenen Anzeigegeräten verwendet wird. Wird zur Angabe einer Position auf dem Layout oder zur Angabe der Abmessungen eines Objekts benutzt.


Eine Referenz auf einen Parameter, mit dem eine Textfolge in einer SQL SELECT-Anweisung dargestellt wird. Für eine lexikalische Referenz muß vor dem Parameternamen ein Et-Zeichen (&) stehen.


Eine Sammlung aus einem oder mehreren PL/SQL-Programmblöcken, die gemeinsam in einer Datei im Client-Dateisystem oder in der Datenbank gespeichert sind. In einer Bibliothek gespeicherte Programmblöcke können von mehreren Anwendungen gleichzeitig referenziert werden. Im Gegensatz zu gespeicherten Programmblöcken, die in der Datenbank gespeichert sind und ausgeführt werden, werden Programmblöcke in Bibliotheken immer innerhalb der PL/SQL-Engine auf der Client-Seite geladen und ausgeführt. Um Programmblöcke zu referenzieren, die in einer Bibliothek gespeichert sind, müssen Sie die Bibliothek zuerst zuordnen. Siehe auch: Zugeordnete Bibliothek..


Ein Datenmodellobjekt, mit dem eine Master-/Detail-Beziehung (Beziehung zwischen übergeordnetem und untergeordnetem Objekt) zwischen einer Gruppe und einer Abfrage definiert wird.


Name einer Datei, mit der ein Boilerplate-Objekt verknüpft ist. Zur Laufzeit importiert Report Builder den Inhalt der Datei in Ihr Berichtlayout.


Eine Liste mit Objekten innerhalb eines Dialogfeldes. Im allgemeinen enthält das Listenfeld verschiedene Optionen zur Auswahl. Außerdem kann ein Bildlauf durch das Listenfeld vorgenommen werden.


In Form Builder ein Objekt, das eine Liste mit Auswahlen anzeigt.


Eine Werteliste entspricht einem Popup-Fenster, durch das ein Bildlauf vorgenommen werden kann und das eine ein- oder mehrspaltige Auswahlliste für den Benutzer anzeigt.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem Sie Dimensionswerte aus einer Liste der momentan ausgewählten Werte in der Dimension auswählen können.


1. Die Datenbank auf dem Computer, auf dem die Anwendung ausgeführt wird. 2. Die Datenbank, mit der eine Anwendung verbunden ist. Diese Datenbank analysiert und führt alle SQL-Anweisungen aus, die von der Anwendung generiert werden.


Siehe Benutzerregistrierung.


Eine PL/SQL-Variable, die nur im Geltungsbereich des aktuellen Programmblocks deklariert wird.


(Oracle Express)

Not	Unäres Not -- Operand kann vom Typ Ganzzahl oder Long sein. Der Vorgang wird bitweise (Einerkomplement) durchgeführt.

And	And - Operanden können vom Typ Ganzzahl oder Long sein. Der Vorgang wird bitweise durchgeführt.

Or	Inklusives Or  -- Operanden können vom Typ Ganzzahl oder Long sein. Der Vorgang wird bitweise durchgeführt.

Xor	Exklusives Or -- Operanden können vom Typ Ganzzahl oder Long sein. Der Vorgang wird bitweise durchgeführt.

Eqv	Äquivalenz -- Operanden können vom Typ Ganzzahl oder Long sein. Der Vorgang wird bitweise durchgeführt. (A Eqv B) ist identisch mit (Not (A Xor B)).

Imp	Implikation -- Operanden können vom Typ Ganzzahl oder Long sein. Der Vorgang wird bitweise durchgeführt. (A Imp B) ist identisch mit ((Not A) OR B).


Eine Seite des tatsächlichen Berichts (es können eine oder mehrere physikalische Seiten angezeigt werden).


In einem PL/SQL-Unterprogramm eine Bedingungsanweisung, die wiederholt wird, bis die Bedingung nicht mehr erfüllt wird.


In Project Builder eine typspezifische Variable, mit der Aktionen individuell gestaltet und erweitert werden können. Bei einem Makro kann es sich entweder um eine Konstante oder einen einfachen Ausdruck handeln (der wiederum andere Konstanten und/oder Ausdrücke enthalten kann). Durch die Benutzung von Makros wird die Ausgabe von Befehlsoptionen wesentlich flexibler gestaltet. Außerdem kann der Benutzer Befehlssätze einfacher ändern, indem er eine Attributdefinition ändert.


Ein Standardlayout, bei dem Datensätze in einer oder mehreren Spalten auf der Seite angezeigt werden. In einem einzelnen Wiederholungsrahmen werden Felder direkt untereinander angezeigt.


Ein optionaler Berichtbereich, der am oberen und unteren Ende jeder logischen Seite im Hauptteil angezeigt wird. Der Rand kann ein beliebiges Layoutobjekt enthalten, enthält jedoch typischerweise Boilerplates und Felder (für Seitennummern, Gesamtanzahl von Seiten, Gesamtsummen und laufendes Datum und Uhrzeit).


Ein Standardlayout, bei dem Detail-Datensätze unter den Master-Datensätzen stehen. Master-Datensätze werden im Form-Layoutstil angezeigt, während Detail-Datensätze im tabellarischen Layoutstil angezeigt werden.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem der Benutzer Dimensionswerte auswählen kann, indem Zeichen in den Namen von Dimensionswerten mit den vom Benutzer angegebenen Zeichen abgeglichen werden. Der Benutzer kann z.B. alle Dimensionswerte in der Dimension Produkt auf der Ebene Marke auswählen, die die Zeichen "neu" enthalten.


Eine Wiederholungsrichtung, bei der jeder Datensatz eines Wiederholungsrahmens als eine Zelle einer Matrix angezeigt wird.


Ein Standardlayout, das einem Raster entspricht, das die vier Datengruppen formatiert, die für einen Matrixbericht erforderlich sind. Eine Datengruppe wird als eine Zeile mit Beschriftungen angezeigt, eine andere als eine Spalte mit Beschriftungen, eine Datengruppe erstellt das Raster, und eine Datengruppe füllt die Zellen des Rasters auf.


Eine Kreuztabellierung von vier Datengruppen: Eine Datengruppe wird horizontal auf der Seite angezeigt, eine Datengruppe wird vertikal auf der Seite angezeigt, eine Datengruppe ist das Kreuzprodukt, das alle möglichen Positionen bestimmt, bei denen horizontale und vertikale Daten in Bezug zueinander stehen, und das eine Zelle an diese Stellen setzt. Schließlich wird noch eine Datengruppe als "Füller" der Zellen angezeigt.


(Oracle Express) Daten die überprüft und analysiert werden können, wie z.B Umsatzzahlen oder Kostendaten. Sie können die Daten in einem Maß auswählen. Maße können als Variablen oder Beziehungen gespeichert werden. Maße können auch mit Hilfe von Formeln berechnet werden.


Eine Speichereinheit, die 1.048.576 Byte (1024 x 1024) entspricht. Wird häufig auf eine Million Byte gerundet.


Ein modales Fenster, das Sie über eine Bedingung unterrichtet, die aufgrund Ihrer letzten Aktion aufgetreten ist. Sie müssen auf ein Meldungsfeld reagieren.


Ausführbarer Code, der über die Objekttypdefinition einem Oracle8-Objekt zugeordnet ist.


Ein Fenster, das eine Antwort vom Operator erfordert, bevor die Anwendung fortgesetzt werden kann.


Ein nicht eingeschränktes Fenster, das so viel Funktionalität aufweisen kann, wie das zur Laufzeit benutzte Fensterverwaltungsprogramm unterstützt.


1. Ein Objekt, das von mehreren Anwendungen benutzt werden kann. Externe Abfragen und PL/SQL-Bibliotheken sind Beispiele für Module. 2. In Form Builder eine wichtige Komponente einer Anwendung (d.h. ein Menümodul).


Ein Feld in einem Fenster oder Dialogfeld, das sich über mehrere Zeilen erstreckt, so daß Sie einen vertikalen Bildlauf durch die Informationen vornehmen können.


(Oracle Express) Ein besonderer Datenwert, mit dem angegeben wird, daß die Daten "nicht anwendbar" (NA) bzw. nicht verfügbar sind. NA entspricht dem Wert einer Zelle, der kein bestimmter Wert zugewiesen wurde oder für die keine Daten berechnet werden können.


Matrixbericht, bei dem die horizontale und/oder vertikale Dimension eine oder mehrere Master-/Detail-Beziehungen enthält. Es gibt keine Grenze für die zulässige Verschachtelungstiefe.


Ein Datentyp, mit dem angegeben wird, daß die Daten abgerufen werden, wenn die Seite formatiert wird, auf der die Daten stehen (und nicht abgerufen und gepuffert werden, bis die Formatierung abgeschlossen ist).


1. Eine bestimmte Position in der Objekthierarchie des Objektnavigators. Knoten können eingeblendet werden, um Informationen über ein Objekt zu geben, wie z.B. Querverweise auf andere Objekte. 2. In Project Builder ein Eintrag im Projektnavigator. Siehe auch Objekt, Objektkknoten, Organisationsknoten.


Eine Berichtspalte, die eine Datenbankspalte vom Typ NOCACHE referenziert.


Das Fehlen eines Wertes.


(Oracle Express)

^	Potenzierung

-,+	Unäres Minus und Plus

*, /	Numerische Multiplikation oder Division. Bei der Division entspricht das Ergebnis einer Zahl mit doppelter Genauigkeit.

\	Ganzzahlige Division. Die Operanden können Ganzzahlen oder Zahlen mit dem Datentyp Long sein.

Mod	Modulus oder Rest. Die Operanden können Ganzzahlen oder Zahlen mit dem Datentyp Long sein.

-, +	Numerische Addition und Subtraktion. Der Operator + kann auch für die Zeichenfolgenverkettung benutzt werden.


1. Ein Objekt, das in das Layout gesetzt werden kann. Beispiele für Objekte sind Rechteck, Linie, Ellipse, Bogen, Polygon, Polygonzug, abgerundetes Rechteck, Freihandzeichnung, Diagramm, Text, Symbol und Textfeld.2.  In Oracle8 eine Instanz eines Objekttyps. Bei einem Objekt kann es sich um eine Zeile in einer Objekttabelle  oder um den Teil einer Zeile handeln, der in einem Spaltenobjekt in einer relationalen Tabelle enthalten ist.


Siehe Spaltenobjekt.


Ein Container für eine Gruppe von Objekten, der die Möglichkeit bietet, zusammengehörige Objekte zu kopieren bzw. zu referenzieren.


Siehe Handle


Ein Fenster, das die hierarchische Liste der Objekte für die aktuelle Sitzung enthält. Die Liste wird gegliedert angezeigt. Mit ihr kann der Benutzer verschiedene Aufgaben ausführen, wie z.B. Objekte erstellen, bearbeiten, umbenennen und löschen.


In Oracle8 eine Tabelle, deren Definition auf einem Objekttyp basiert. Jedes Attribut in dem Objekttyp wird zu einer Spalte in der Objekttabelle. Jede Zeile in der Tabelle ist ein individuelles Oracle8-Objekt.


In Oracle8 eine Benutzerdefinition oder benutzerdefinierte Vorlage, auf der Objekte aufgebaut werden können. Ein Objekttyp ist ein zusammengesetztes Objekt, das aus Attributen besteht. Jedes Attribut hat einen Namen und einen Datentyp. Der Objekttyp als Ganzes hat einen Namen. Ein Objekttyp kann auch eine oder mehrere Methoden umfassen.


Akronym für Open Database Connectivity.  Ein Standard für den Zugriff auf verschiedene Datenbanksysteme. Eine Anwendung kann Anweisungen an ODBC weiterleiten, indem die ODBC-Möglichkeiten von SQL verwendet werden.  ODBC konvertiert diese dann in die Sprache, die die Datenbank versteht. Mit dem Oracle Open Client Adapter (OCA) kann eine Anwendung dann konsistent auf verschiedene Datenbankverwaltungssysteme zugreifen.  Auf diese Weise kann ein Anwendungsentwickler eine Anwendung entwickeln, kompilieren und verteilen, ohne sich nach einem bestimmten DBMS richten zu müssen.


Object Linking and Embedding (Verknüpfen und Einbetten von Objekten).


Eine Anwendung, die OLE-Objekte speichern und anzeigen kann.


Eine Anwendung, die OLE-Objekte erstellt.


Siehe Vordefinierter Datentyp.


Eine Umgebungsvariable, die das Hauptverzeichnis für Oracle-Produkte angibt.


Ein Eintrag im Projektnavigator, wie z.B. "Typen", "Projekte", "Form-Dateien" usw., mit dem der Navigator gegliedert werden kann und der den Dateityp der untergeordneten Objekte angibt. Der Eintrag kann auch einer Datenstruktur innerhalb bestimmter Typen von Dateisystemobjekten entsprechen.


In x- und y-Koordinaten dargestellt. Der Ursprung einer Ansicht gibt die Position der Ansicht auf der übergeordneten Leinwand an. Der Ursprung einer Leinwand gibt die Position der Zeichnung in einer gezeichneten Ansicht an.


Das kleinste virtuelle Rechteck, das ein Objekt vollständig umschließt.


Wenn der Inhalt eines Objekts nicht auf die aktuelle logische Seite paßt, spricht man von Überlauf. Bei einem Überlauf wird ein Teil des Inhalts auf die nächste logische Seite verschoben.


Eine PL/SQL-Funktionder Software, auf die an einer beliebigen Stelle innerhalb eines Programmblocks Bezug genommen werden kann.


Eine Methode für das Verpacken und Speichern zusammengehöriger Prozeduren, Funktionen, Variablen und anderer Paketkonstrukte als eine Einheit in der Datenbank oder auf dem Client. Während Pakete dem Datenbankadministrator oder Anwendungsentwickler Organisationsvorteile bieten, gewährleisten sie außerdem verbesserte Funktionalität und Datenbankleistung. Die Software stellt verschiedene vordefinierte Pakete bereit, die PL/SQL-Konstrukte enthalten, die von client-seitigen Programmblöcken referenziert werden können (z.B. Paket TEXT_IO). Außerdem werden verschiedene Pakete mit dem Oracle Datenbank-Server geliefert, mit denen gespeicherte Programmblöcke referenziert werden können (z.B. Paket DBMS_OUTPUT).


Umfaßt die aktuelle Implementierung des Pakets, das private Unterprogramme und Datentypen enthalten kann. Der Hauptteil ist optional, wenn das Paket nur aus Deklarationen besteht.


Deklariert die öffentliche Schnittstelle zu dem Paket, d.h. die Datentypen und Unterprogramme, die andere Programmblöcke referenzieren können.


(Oracle Express) 1. Ein Datensegment, das in einem Bericht enthalten ist. Auf zusätzlichen Seiten werden zusätzliche Datensegmente angezeigt.

In der folgenden Abbildung werden drei Seiten mit Daten dargestellt.

2. In Express kann eine Seite auch eine Speichereinheit in einer Express-Datenbank referenzieren.


(Oracle Express) Mit dem Seitenumbruch wird angegeben, wie für eine Abfrage ausgewählte Daten in Ihrem Kalkulationsblatt dargestellt werden. Das Seitenlayout hat drei Ränder - Horizontal, Vertikal und Seite. Mit den Rändern wird angegeben, wie ein mehrdimensionaler Datenkubus, der von der Abfrage definiert wird, in einem zweidimensionalen Kalkulationsblatt dargestellt wird. In Dimensionsbeschriftungen werden die Namen und Positionen der Dimensionen angegeben. Mit einer Beschriftung auf dem Horizontalen Rand wird angegeben, daß diese Dimesion als Spalte angezeigt wird. Mit einer Beschriftung auf dem Vertikalen Rand wird angegeben, daß diese Dimension als Zeile angezeigt wird. Mit einer Beschriftung auf dem Rand Seite wird angegeben, daß diese Dimension in einem Seitenfeld über den Ergebnissen angezeigt wird.


Eine Einstellung, mit der festgelegt wird, ob das aktuelle Objekt und die untergeordneten Objekte auf die nächste logische Seite verschoben werden. Sie können Seitenumbrüche vor oder hinter dem aktuellen Objekt in der Berichtausgabe festlegen.


Ein Oberflächenelement, das Werkzeuge, Farben und Muster in einem Editor anzeigt.


Ein bestimmter Teil eines Editors, in dem die Arbeit ausgeführt wird. Die Größe des Ausschnitts kann im allgemeinen geändert werden.


Die Anzahl physikalischer Seiten, die für das Ausdrucken einer logischen Seite erforderlich sind.


1. Ein PL/SQL-Konstrukt, mit dem Informationen an ein Unterprogramm übergeben werden. In dem Unterprogrammaufruf MYPROC (x) ist z.B x ein Parameter. 2. In Forms Developer werden Parameter für die Übergabe von Informationen zwischen Komponenten benutzt, wie z.B. Form Builder und Graphics Builder. 3. Eine Variable, die Sie zur Laufzeit ändern können.


Eine Gruppe mit Parameternamen und zugehörigen Werten zur Übergabe von Informationen zwischen Forms Developer-Komponenten.


1.Ein Objekt, das unmittelbar über einem anderen Objekt in dem entsprechenden Gruppenbaum steht. Ein Gruppenobjekt ist das übergeordnete Objekt von jedem der Objekte, aus denen das Gruppenobjekt besteht. Jedes Objekt ist das übergeordnete Objekt der entsprechenden untergeordneten Objekte.

2. (Oracle Express) Ein Dimensionswert auf der Ebene unmittelbar über einem bestimmten Wert in einer Hierarchie. Der übergeordnete Wert ist die aggregierte Summe der Werte der untergeordneten Objekte. Im folgenden Beispiel wird der Dimensionswert "Frankreich" als übergeordnetes Objekt von "Lyon" und "Paris" in der Dimension GEOGRAPHY dargestellt.


Beim Einfügen wird der Inhalt der Zwischenablage (ausgeschnittene oder kopierte Objekte) bei der aktuellen Cursorposition eingefügt.


Ein grafisches Attribut, das Sie für den Rand oder als Füllmuster für die meisten Objekte benutzen können.


Der Maschinencode oder die Instruktionsliste für einen kompilierten Programmblock.


Akronym für Portable Document Format.  Ein Dateiformat (von Adobe Acrobat) zur Darstellung von Dokumenten auf eine Weise, die unabhängig von der Original-Anwendungssoftware, der Hardware und dem Betriebssystem ist, mit denen die Dokumente erstellt wurden. Eine PDF-Datei kann Dokumente beschreiben, die eine beliebige Kombination von Text, Grafiken und Bildern in einem geräteunabhängigen und auflösungsunabhängigen Format enthalten.


Die Größe einer Seite, die von Ihrem Drucker ausgegeben wird.


Die Elementart, mit der ein Feld in einem Diagramm dargestellt wird, wie z.B. Balken, Linien oder Symbol.


Die Oracle-eigene Erweiterung der SQL-Sprache. Fügt prozedurale und andere Konstrukte zu SQL hinzu, mit denen Anwendungen geschrieben werden können.


Eine Datei, die ein Interpreter-Skriptdatei von Procedure Builder enthält.


Eine PL/SQL-Bibliotheksdatei, die Quellcode und kompilierten Code enthält. Die Datei kann zur Bearbeitung in Procedure Builder geöffnet werden.


Eine Textdatei, die den  PL/SQL-Quellcode eines einzigen Programmblocks enthält.


Eine PL/SQL-Laufzeitbibliothek, die nur ausführbaren Code enthält. Die Datei kann nicht zur Bearbeitung in Procedure Builder geöffnet werden.


Eine Liste, die angezeigt wird, wenn der Benutzer eine bestimmte Aktion ausführt.


Eine Zahl, mit der TCP übertragene Daten zu und von einem bestimmten Programm weiterleitet.


Eine in Project Builder enthaltene Aktion, die dem Benutzer automatisch über einen Menüpunkt und/oder eine Schaltfläche in der Symbolleiste zur Verfügung steht. Vordefinierte Aktionen umfassen Generieren, Zustellen sowie bestimmte Versionskontrolloptionen. Wenn eine vordefinierte Aktion für einen unterstützten Dateityp definiert wird, wird die Aktion für jedes ausgewählte Objekt dieses Typs aufgerufen, wenn der Benutzer die Aktion aus Project Builder aufruft. Siehe auch Aktion, Benutzerdefinierte Aktion.


Siehe Vordefinierten Datentyp


Eine Einstellung, die das Verhalten der Anwendungsschnittstelle beeinflußt.


(Oracle Express) In der Vorschau wird das Skript angezeigt, das generiert wird, wenn Sie die aktuellen Kriterien akzeptieren.  In dem Dialogfeld für jedes Selektor-Werkzeug können Sie die Auswahl anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Vorschau klicken.


Die Schnittstelle, mit der Sie die Berichtausgabe online anzeigen und einen Bildlauf durch die Berichtausgabe vornehmen können.


Eine Spalte in einer Datenbanktabelle, deren Bestandteile aus eindeutigen Werten bestehen, mit denen eine Zeile in einer Tabelle identifiziert wird.


Siehe Vordefinierter Datentyp.


In einer Druckerdefinitionsdatei eine Escape-Folge, der Sie einen Druckercode zuweisen, der in einem Bericht referenziert werden kann.


Eine Datei, die eine Druckerdefinition im Textformat (z.B. ASCII oder EBCDIC) enthält.


Ein PL/SQL-Unterprogramm, das eine bestimmte Folge von Aktionen ausführt. Das Unterprogramm kann auf dem Client und dem Datenbank-Server gespeichert sein.


Eine PL/SQL-Codestruktur, die von dem PL/SQL-Compiler unabhängig erkannt und verarbeitet werden kann. Anonyme Blöcke, Unterprogrammspezifikationen und -rümpfe (Prozeduren und Funktionen) sowie Paketspezifikationen und -rümpfe sind Typen von Programmblöcken. Programmblöcke können auf dem Client und dem Datenbank-Server gespeichert sein und ausgeführt werden.  Siehe auch: Gespeicherter Programmblock.


Das Projekt ist die Basis-Datenstruktur, die von Project Builder erstellt wird. Projekte sind Sammlungen von Pointern auf alle Dateien, die Sie als Bestandteil der Anwendung betrachten, oder die Sie anderweitig konzeptionell gruppieren möchten. Sie können Editoren, Compiler und andere Werkzeuge definieren, mit denen Sie die in dem Projekt enthaltenen Datenobjekte bearbeiten möchten. Alle Projektinformationen sind in der Projektregistrierung gespeichert. Siehe auch: Projektobjekt, Projektdatei, Exportieren.


In Project Builder sind Projektdateien alle Dateien, die mit einer Anwendung verknüpft sind. Projektdateien können einen beliebigen Typ aufweisen, einschließlich Forms, Berichten, grafischen Anwendungen, 3GL-Modulen, Dokumentation und Testskripts. Siehe auch: Projekt, Projektobjekt.


In Project Builder werden alle Objekte als Projektobjekt bezeichnet, für die Attribute definiert werden können, einschließlich aller Entitäten, die unter dem Knoten Projekte, unter Typen, Aktionen und Makros gespeichert sind. Siehe auch: Projekt, Projektdatei..


Das Fenster mit einer hierarchischen Liste der Projektobjekte für die aktuelle Sitzung. Die Liste wird in Form einer Gliederung angezeigt. Mit ihr kann der Benutzer verschiedene Aufgaben ausführen, wie z.B. Objekte erstellen, bearbeiten, umbenennen und löschen. Auch wenn immer nur ein Schema gleichzeitig sichtbar ist, kann der Benutzer unter zwei verschiedenen Schemata wählen, nach denen die Objekte angeordnet werden sollen.


Der Knoten der obersten Ebene für ein Projekt. Er stellt die Projektdatei dar bzw. zeigt auf die Projektdatei. Siehe auch Projekt, Projektdatei.


In Project Builder die Datei, in der alle mit einem Projekt verknüpften Informationen gespeichert sind: Dateien, die zu dem Projekt gehören, Typen, Aktionen und Makros, die für das Projekt definiert sind, usw.


In der Projektansicht werden Objekte nach Typ und nach Projekt-/Unterprojekt-Beziehung geordnet dargestellt. Die Projekte werden alphabetisch nach Projektdatei und dann alphabetisch nach Kategorie geordnet. Siehe auch  Abhängigkeitsansicht, Projekt, Projektdatei, Ansicht.


Ein Dialogfeld, das den Benutzer bei der Ausführung der Schritte unterstützt, die beim Erstellen eines neuen Projekts oder Unterprojekts erforderlich sind.


Eine Eigenschaft eines Objekts, mit der das Verhalten oder Erscheinungsbild dieses Objekts bestimmt wird.


Ein benanntes Objekt, das eine Liste mit Attributen und deren Einstellungen enthält, mit denen das Erscheinungsbild und die Funktionalität von Objekten aufgrund dieser Klasse global gesteuert wird.


Eine Zeichenfolge, die Sie bei der Anmeldung bei einer Datenbank oder einem Server eingeben können und mit der Sie die Verbindung zu einer entfernten Datenbank bzw. einem entfernten Server herstellen können.


(Oracle Express) Wenn Sie Werte für eine der Dimensionen in einem Maß auswählen, werden die anderen Dimensionen, aus denen das Maß besteht, als qualifizierende Dimensionen bezeichnet.

Angenommen, das Maß Sales ist nach Product, Month und Geography dimensioniert. Wenn Sie die obersten zehn Städte basierend auf Sales auswählen, müssen Sie außerdem angeben, welches Produkt und welcher Monat betrachtet werden woll, wenn Sie die Sales-Werte vergleichen. In diesem Fall sind Product und Month die qualifizierenden Dimensionen.


Eine SQL SELECT-Anweisung, mit der die Daten angegeben werden, die Sie aus einer oder mehreren Tabellen bzw. Ansichten einer Datenbank abrufen möchten.


Eine PL/SQL-Funktion, die bei der Ausführung Daten filtert, die von einer Abfrage abgerufen wurden. Nur die Daten, die den Bedingungen in den Funktionen gerecht werden, werden grafisch dargestellt.


Eine Option, mit der die laufende Sitzung beendet wird und mit der der Benutzer zur Betriebssystemebene zurückkehrt.


Ein Steuerelement (wie z.B. ein Kontrollkästchen), das in Gruppen von zwei oder mehr Schaltflächen auftritt, von denen zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur eine "eingeschaltet" oder "ausgeschaltet" sein kann.


Eine Gruppe aus zwei oder mehr Optionsschaltflächen, von denen immer nur eine "eingeschaltet" oder "ausgeschaltet" sein kann.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem der Benutzer fortlaufende Zeiträume als Dimensionswerte auswählen kann. Diese Zeiträume können auf folgenden Werten basieren:

•	Einer bestimmten Anzahl der letzten Zeiträume

•	Eine Anfangszeitraum und einem letzten Zeitraum

•	Einem Anfangs- und einem Endzeitraum.

Der Benutzer kann z.B. Dimensionswerte für den Bereich ab der Woche wählen, die am 25. November 1996 endet, bis zu der Woche, die am 30. Dezember 1996 endet.


Eine von RSA Data Security, Inc entwickelte Kennung, die Schlüssel mit unterschiedlicher Länge akzeptieren kann und im wesentlichen ein Zufallszahlengenerator ist, wobei die Ausgabe des Generators einem XOR mit dem Datenstrom unterzogen wird, um die verschlüsselten Daten zu generieren. Aus diesem Grund darf derselbe RC4-Schlüssel niemals zur Verschlüsselung von zwei verschiedenen Datenströmen benutzt werden.


Akronym für Relational Database Management System. Eine Datenbank, die die Definition von Datenstrukturen, Speichern- und Abrufenvorgängen und Integritätsregeln ermöglicht. In einer derartigen Datenbank sind die Daten und die Beziehungen zwischen den Daten in Tabellen angelegt.


Eine Datei, die eine einzelne Berichtdefinition im Binärformat enthält. Mit .RDF-Dateien können Berichte sowohl ausgeführt als auch bearbeitet werden.


Eine Datei, die eine einzelne Berichtdefinition im Binärformat enthält. .rep-Dateien werden nur zur Ausführung von Berichten benutzt. Eine .rep-Datei kann nicht bearbeitet werden.


Die Möglichkeit, Daten in der ganzen Datenbank ab einem bestimmten Zeitpunkt abzufragen.


Eine Zeile, die von einer SQL SELECT-Anweisung abgerufen wird.


Ein internes Datenstrukturobjekt mit einem Spalten-/Zeilengerüst, das zu dem Formmodul gehört, in dem es definiert wird.


Ein Spaltentyp, der auf Daten in anderen Spaltenobjekten oder Objekttabellen (Oracle8) zeigt.


Eine Linie, die bei einem bestimmten Wert in einem Diagramm angezeigt wird.


(Oracle Express) Beim Abgleichen werden die neuesten Daten aus einer Express-Datenbank abgerufen, nachdem die Abfrageergebnisse in Ihrem Bericht angezeigt wurden. Wenn Sie eine gespeicherte Express-Abfrage öffnen, werden die Ergebnisse automatisch abgeglichen.


Beim Registrieren wird die Definition eines Typs oder eines neuen Projekts zu der globalen oder lokalen Registrierung hinzugefügt. Nach der Registrierung können für einen neuen Typ Aktionen definiert werden, während bei einem neuen Projekt die Typen der referenzierten Dateien identifiziert werden können, so daß für diese bestimmte Aktionen aufgerufen werden können. Siehe auch Registrierung.


Eine globale und/oder benutzerspezifische Konfigurationsdatei, mit der Projektdefinitionen und Umgebungsinformationen gespeichert werden. Siehe auch Globale Registrierung, Benutzerregistrierung.


Ein Symbol in Suchkriterien, mit dem ein Vergleich zwischen zwei Werten angegeben wird, wie z.B. das Gleichheitszeichen in "WHERE DEPTNO = 10." Zeilen, bei denen der Vergleich "wahr" ergibt, werden in dem Ergebnis zurückgegeben (abgerufen), während Zeilen, bei denen der Vergleich "falsch" ergibt, vom Ergebnis ausgeschlossen werden.


Eine Datenbank auf einem Computer, bei dem es sich nicht um die lokale Datenbank handelt. Im allgemeinen ein Computer im selben Netzwerk, jedoch auf einem anderen Knoten (d.h. eine Datenbank, die Sie über einen Datenbank-Link benutzen).


Ein Layoutobjekt, mit dem Datenzeilen angezeigt werden, die für eine Gruppe abgerufen werden.


Ein Modus, bei dem jedes eingegebene Zeichen das aktuelle Zeichen bei der Cursorposition ersetzt. Das Gegenteil von Einfügen-Modus.


Die Objekte, mit denen das Datenmodell und Layout eines Berichts definiert wird. Objekte auf Berichtebene werden einem einzelnen Bericht zugeordnet und können nicht von anderen Berichten oder anderen Oracle-Produkten gemeinsam benutzt werden. Objekte umfassen Berichte, Abfragen, externe Abfragen, externe PL/SQL-Bibliotheken, Gruppen, Spalten, Parameter, Links, Rahmen, Wiederholungsrahmen, Felder, Boilerplate und Anker.


Nur bei Windows NT und Windows 95 verfügbar. Wartet, bis Befehlszeilen einen Bericht ausführen, setzt diesen Bericht in die Warteschlange zur Ausführung im Hintergrund auf dem lokalen Server. Typischerweise werden Befehlszeilen von Form Builder oder Graphics Builder über RUN_PRODUCT oder von einem anderen Bericht über SRW.RUN_REPORT empfangen. Sie können auch RWISV60 benutzen, um einen Bericht an die Reports Background Engine zu übergeben.


Behält Zeitstempel- und Statusinformationen über Berichte bei, die von Reports Server verwaltet werden.


Bei Windows NT, Windows 95 und UNIX verfügbar. Ermöglicht die Ausführung von Berichten auf einem entfernten Server. Stellt Jobanforderungen in die Warteschlange und ermöglicht eine zeitliche Planung der Ausführung der Berichte durch den Benutzer. RWCLI60 wird verwendet, um einen Bericht an den Reports Server zu senden.


Stellt eine Schnittstelle zwischen dem Web-Server und Reports Runtime dar, so daß Berichte dynamisch aus dem Web-Browser ausgeführt werden können.


Stellt eine Schnittstelle zwischen einem Web Server und dem Reports Server dar.


Eine Datei, die eine Berichtdefinition im Textformat (z.B. ASCII oder EBCDIC) enthält. .REX-Dateien werden für das Portieren von Berichten von einer Plattform zu einer anderen benutzt. Beachten Sie, daß .REX-Dateien nicht mehr erforderlich sind. Sie sind aus Gründen der Abwärtskompatibilität verfügbar.


Bezieht sich auf die Intensität der Rot-, Grün- und Blaukomponenten einer Farbe.


Das Gruppenobjekt, zu dem alle anderen Objekte in einer Anwendung gehören.


Der Knoten auf oberster Ebene für ein Projekt, der die Benutzerumgebung darstellt. Kann der Benutzerregistrierung oder Globalen Registrierung entsprechen, je nachdem, mit welcher Registrierung die Standardwerte festgelegt wurden.


Eine Gruppe mit Feldwerten in einer Tabelle, z.B. die Felder, die einen Mitarbeiter in der Beispieltabelle EMP darstellen.


Ein Objekt in einer Oracle8-Objekttabelle. Jede Zeile in der Tabelle ist ein Objekt. In Forms Developer wird eine Objekttabelle in einzelne Spalte aufgelöst, so daß das Zeilenobjekt nicht mehr als einzelne Entität vorhanden ist (nur als die entsprechenden separaten Attribute).


Ausführung einer Laufzeitversion einer Anwendung oder eines Programmblocks.


Akronym für Rich Text Format. Ein nicht-plattformspezifisches Dateiformat, das auf Steuerwörtern basiert, mit denen unformatierter Text und Bilder in verschiedenen Anwendungen und Betriebssystemen dargestellt werden. RTF benutzt den ANS-I, PC-8-, Macintosh- oder IBM PC-Zeichensatz, um die Darstellung und Formatierung eines Dokuments sowohl auf dem Bildschirm als auch auf dem Ausdruck zu steuern.


Siehe rep-Datei


Die Schnittstelle, mit der die Benutzer eine Laufzeitanwendung anzeigen und mit dieser arbeiten.


Ein Bildschirm oder Fenster, das optional zur Laufzeit angezeigt wird und in dem der Benutzer Druckoptionen und Parameter vor Ausführung des Berichts ändern kann.


(Oracle Express) Eine Gruppe von Dimensionswerten, die entweder als Werteliste oder als Skript gespeichert werden. Sie können von Ihnen generierte Auswahlen speichern, oder der Datenbankadministrator kann gespeicherte Auswahlen erstellen und Ihnen diese zur Verfügung stellen.

Gespeicherte Auswahlen sind eine zeitsparende Funktion: immer wenn Sie eine Auswahl erneut benutzen müssen, rufen Sie einfach eine gespeicherte Auswahl auf, ohne diese neu erstellen zu müssen.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem Sie eine Auswahl von gespeicherten Dimensionswerten abrufen können.


Eine Sammlung zusammengehöriger Datenbankobjekte, die im allgemeinen nach einer Datenbank-Benutzer-ID gruppiert sind. Schemaobjekte umfassen Tabellen, Ansichten, Sequenzen, gespeicherte Programmblöcke, Synonyme, Indizes, Cluster und Datenbank-Links.


Die Ebene, auf der ein Objekt angewendet wird, bzw. der Bereich, in dem ein Objekt angewendet wird. Bei Project Builder: 1. Beschreibt den Dateibereich, der von den Befehlen Kompilieren und Alles kompilieren betroffen ist, die für kompilierbare Projektobjekte aufgerufen werden. 2. Beschreibt den Dateibereich, der von vererbbaren Definitionen betroffen ist.


 Siehe SQL-Skript, Interpreter-Skript


In Report Builder eines von mehreren Layouts in demselben Bericht, wobei ein jedes eine andere Zielperson, ein anderes Ausgabeformat, ein anderes Seitenlayout, eine andere Seitengröße oder Darstellung hat. Ein einziger Bericht kann z.B. eine Zusammenfassung für die Geschäftsleitung in einem Abschnitt und eine detaillierte Aufgliederung für einzelne Manager in einem anderen Abschnitt enthalten.


Eine SQL-Anweisung, mit der angegeben wird, welche Zeilen und Spalten aus einer oder mehreren Tabellen oder Ansichten abgerufen werden sollen.


(Oracle Express) Die Gruppe von Dimensionswerten, die momentan für eine Dimension ausgewählt sind, bzw. das Skript, das Bedingungen oder Kriterien zur Angabe dieser Werte enthält.


(Oracle Express) Wie in verschiedenen Dialogfeldern im Selektor dargestellt, entspricht das Auswahlskript einer Beschreibung der Auswahlen, die der Benutzer bei der Wahl von Dimensionswerten getroffen hat. Bei diesem Skript handelt es sich um eine Übersetzung des Skripts in der Express-Sprache in ein Skript in der normalen Sprache.


(Oracle Express) Eine Gruppe von Werkzeugen, mit denen Sie Dimensionswerte auswählen, die z.B. in einem Bericht, einer Tabelle, einer Grafik oder einem Listenfeld aufgenommen werden sollen. Mit dem Selektor können Sie z.B. die wichtigsten 10 Städte basierend auf Umsätzen oder die Städte auswählen, bei denen die Umsätze die Quote von 15% überschritten haben. Mit dem Selektor können Sie außerdem Dimensionswerte sortieren und gespeicherte Auswahlen erstellen und abrufen.


(Oracle Express) Ein Dialogfeld oder eine Gruppe von Dialogfeldern, mit denen Dimensionswerte auf eine bestimmte Weise ausgewählt oder sortiert werden können. Jedes Selektor-Werkzeug ist Bestandteil des Selektors. Mit den Selektor-Werkzeugen können Sie Dimensionswerte basierend auf deren Ebene in der Hierarchie, deren Attributen, den Zeichen in dem Wertnamen usw. auswählen. Mit den Selektor-Werkzeugen können Sie außerdem die Dimensionswerte sortieren.


Der Zeitraum zwischen dem Aufrufen und Beenden des ausführbaren Programms.


Eines von zwei oder mehr Objekten, die dasselbe übergeordnete Objekt in dem entsprechenden Gruppenbaum haben. Alle Objekte, die zu einem Gruppenobjekt gehören, sind gleichrangig.


Die Kombination einer IP-Adresse und einer Port-Nummer.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem Sie die Reihenfolge der Dimensionswerte in einer angezeigten Auswahl neu ordnen können. Sie können eine Auswahl in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge wie folgt sortieren:

•	Nach Alphabet

•	Nach Reihenfolge in der Datenbank

•	Nach Datenwert

•	Nach Reihenfolge oder Ebene in der Hierarchie

•	Nach Zeitraum

Sie können eine Auswahl auch manuell sortieren, indem Sie die Dimensionswerte mit Drag-and-Drop verschieben.


In PL/SQL: Anweisungen in einem Unterprogramm oder Paket. Sie benötigen den Quellcode für einen Programmblock, bevor Sie diesen zu einer ausführbaren Form kompilieren können. In Project Builder: Die Eingabetypen, die für das Erstellen der Zieltypen erforderlich sind.


Definiert nur Namen, Parameter und Rückgabetyp (gilt nur bei Funktionen) des Unterprogramms.


Ein kleines Rechteck am unteren Ende der vertikalen Bildlaufleiste und links neben der horizontalen Bildlaufleiste in einem Editor. Wenn Sie die Maustaste ziehen und loslassen, wird ein neuer Ausschnitt erstellt und die Bildlaufleiste in separate Bildlaufleisten für jeden Ausschnitt geteilt.


Eine Standard-Schnittstelle für das Speichern und Abrufen von Informationen in einer relationalen Datenbank. SQL ist ein Akronym für Structured Query Language.


Eine Datei, die eine im Textformat (ASCII oder EBCDIC) gespeicherte Abfrage enthält.


Eine Datei, die SQL-Anweisungen enthält, die Sie ausführen können, um die Datenbankverwaltung schnell und einfach zu gestalten. Mit Oracle-Produkten werden verschiedene SQL-Skripts geliefert.


Eine SQL-Instruktion für Oracle. Eine SELECT-Anweisung ist eine Art von SQL-Anweisung.


Siehe Aufrufstapel


Ein PL/SQL-Konstrukt, das für konditionale, iterative und sequentielle Steuerungen und für die Fehlerbehandlung benutzt wird. Jede PL/SQL-Anweisung muß mit einem Semikolon (;) abgeschlossen werden.


(Oracle Express) Eine gespeicherte Auswahl, die bei jeder Auswertung dieselben Dimensionswerte enthält. In statisch gespeicherten Auswahlen werden die auszuwählenden Dimensionswerte aufgeführt und nicht die Auswahlkriterien. Ein statisches gespeichertes Auswahlskript könnte z.B. "Februar 1996, März 1996 und April 1996 auswählen" enthalten, während das Skript für eine dynamisch gespeicherte Auswahl "Letzte drei Monate auswählen" enthalten könnte.


Eine Prozedur, eine Funktion oder ein Paket, das in einem Oracle-Datenbankserver gespeichert ist und in diesem ausgeführt wird.


Eine Prozedur oder Funktion, die in einem Oracle-Datenbankserver gespeichert ist und in diesem ausgeführt wird.


HTML-Erweiterungen, die leistungsfähige Formatierungsmöglichkeiten in HTML-Dokumenten bereitstellen. Um ein  HTML-Dokument anzuzeigen, das Dokumentvorlagen verwendet, zeigen Sie dieses in einem Browser an, der Dokumentvorlagen unterstützt.


Eine PL/SQL-Prozedur oder -Funktion.


In Project Builder ein Projekt, das in einer anderen Projektdatei enthalten und nicht in einer eigenen Datei gespeichert ist. Siehe auch Projekt.


In Project Builder ein Knoten, der auf ein Unterprojekt verweist. Siehe auch Projekt, Projektknoten, Unterprojektknoten


Eine Spalte vom Typ Summe, in der Zwischensummen, Gesamtsummen, laufende Summen und andere Summen der Daten in einem Bericht berechnet werden, wobei eine der vordefinierten Summenfunktionen von Report Builder benutzt wird.


Das Dateiformat, das vom Microsoft Excel-Programm verwendet wird.


Das Ordnungssystem, nach dem Befehle, Bezeichner und Parameter zu gültigen Befehlsfolgen kombiniert werden.


Eine der Variablen, die in Reports Developer enthalten sind (z.B. &Logical Page, DESTYPE).


Eine benannte Sammlung zusammengehöriger Informationen, die in einem zweidimensionalen Raster in einer relationalen Datenbank oder einem Server gespeichert sind, wobei das Raster aus Zeilen und Spalten besteht.


Ein Collection-Typ, der eine Dateneinheit definiert, die aus einer ungeordneten Gruppe von Elementen besteht, die alle denselben Datentyp aufweisen. Bei der entsprechenden Dateneinheit handelt es sich um eine verschachtelte Tabelle mit einer einzigen Spalte, deren Spaltentyp ein vordefinierter Typ oder ein Objekttyp ist.  (Oracle8)


Ein Standardlayout, bei dem Beschriftungen am oberen Rand der Seite und Datenzeilen unter den Beschriftungen angezeigt werden.


In Project Builder ein Objekt in der Mitte des Abhängigkeitsbaums. So ist z.B. eine ausführbare Routine ein (Kompilier-) Ziel für eine Bibliothek, während eine Bibliothek ein Ziel für eine Gruppe von Objekten und ein Objekt ein Ziel für eine Quelldatei ist.


Ein Knoten, mit dem das Ziel angegeben wird. Siehe auch Ziel


Akronym für Transmission Control Protocol. Das zugrundeliegende Kommunikationsprotokoll für den Austausch von HTTP-Anforderungen zwischen Clients und Web-Servern.


Ein Untermenü, das der Benutzer mit einer Maus oder einem anderen Zeigegerät von der Quelle entfernen und zu einem anderen Teil des Bildschirms ziehen kann.


In Form Builder ein Objekt, mit dem ein Zeichenfolgenwert angezeigt wird.


Der horizontale Bereich am oberen Rand eines Fensters, in dem der Name der Anwendung oder des Oberflächenelements in diesem Fenster angezeigt wird.


Siehe Titel


Mit einem Schalter wird eine Einstellung ein- oder ausgeschaltet. So können Sie den Objektnavigator z.B. verbergen oder anzeigen.


Eine Schaltfläche in Form eines Symbols, mit der Objekte in einer Anwendung erstellt und bearbeitet werden.


Eine Sammlung von Schaltflächen in Symbolform, die Produktbefehle ausführen. Die Symbolleiste ist im allgemeinen horizontal am oberen Rand oder vertikal am seitlichen Rand eines Fensters ausgerichtet.


Eine Sammlung von Werkzeugen.


(Oracle Express) Ein Werkzeug im Dialogfeld Selektor, mit dem der Benutzer Dimensionswerte basierend auf den obersten x, untersten y oder obersten x und untersten y Datenwerten auswählen kann. Der Benutzer kann z.B. eine Dimensionsauswahl erzeugen, in der Produkte enthalten sind, deren Umsatzvolumen zu den obersten 10 Prozent der Produkte bei den gesamten Verkäufen in dem vierwöchigen Zeitraum gehört, der am 30. Dezember 1995 endet.


Ein optionaler Berichtbereich, der abschließendes Material für den Bericht enthalten kann, einschließlich Text, Grafiken, Daten und Berechnungen. Der Berichtanhang wird als letztes nach Titel und Hauptteil angezeigt.


Eine Folge von SQL-Anweisungen, die als eine einzige Einheit behandelt werden.


Eine PL/SQL-Prozedur, die bei einem bestimmten Ereignis ausgeführt oder "ausgelöst" wird.


Eine Beschreibung eines Dateityps, wie z.B. eine Form, ein Dokument usw., die Informationen wie Typname und Beschreibung enthält. Jede Beschreibung gilt für einen einzigen Dateityp. Außerdem gibt es vier Metatypen "updtext", der für alle Textdateien gilt, "updproj", der für alle Projektdateien gilt, "updlink", der für alle Projekt-Links gilt, und "all", der für jeden Dateityp gilt. Sie sind die Grundlage für die Definition von Aktionen und Makros.


Beim Aktualisieren werden die Werte von Tabellendaten geändert, insbesondere durch Änderung der Datenwerte mit dem SQL-Befehl UPDATE, jedoch auch durch Löschen von Werten mit dem SQL-Befehl DELETE oder durch Einfügen von Werten mit dem SQL-Befehl INSERT.


Akronym für Uniform Resource Locator. Die "Adresse", mit der ein WWW-Server und eine Home Page angegeben werden. Zum Beispiel:
http://www.acme.com/
Dieses Beispiel gibt an, daß die Host-Adresse www.acme.com ist. Ein URL ist in den meisten Fällen ein Dateiname (wahrscheinlich mit einem langen Pfad und im allgemeinen mit einer Erweiterung HTML oder .HTM (bei PC-DOS Dateinamen)).


Eine Möglichkeit zur Übergabe der Kontrolle (und möglicherweise auch von Argumenten) von Forms Developer zu einem anderen Oracle-Produkt oder 3GL und danach zur Rückgabe der Kontrolle (und möglicherweise der Argumente) an Forms Developer.


Eine Aktion, die von einem Benutzer von Project Builder definiert wird. Derartige Aktionen können für einen einzelnen Dateityp oder für alle Dateitypen gelten. Siehe auch  Aktion, Vordefinierte Aktion.


Siehe Objekttyp.


Ein Makro, der von einem Benutzer von Project Builder definiert wird. Mit derartigen Makros können sowohl vordefinierte Aktionen als auch benutzerdefinierte Aktionen geändert werden. Siehe auch Makro, Vordefinierter Makro, Aktion, Vordefinierte Aktion


Eine Projektdatei, in der Konfigurationsinformationen pro Benutzer gespeichert werden. Auf diese Weise können Benutzer ihre individuellen Entwicklungsumgebungen gestalten. Die Benutzerregistrierung übernimmt die Typinformationen von der Globalen Registrierung. In der Benutzerregistrierung können neue Typen definiert und Aspekte der Typdefinitionen außer Kraft gesetzt werden, die in der Globalen Registrierung gespeichert sind. Außerdem enthält die Benutzerregistrierung Umgebungs- und Voreinstellungsinformationen, wie z.B. die DB-Adresse eines bestimmten Benutzers, Benutzeroberflächeneinstellungen, wie z.B. "Symbolleiste anzeigen" und bestimmte allgemeine Projektinformationen wie "Autor". Siehe auch Registrierung, Globale Registrierung.


Siehe Werteachse axis


Eine PL/SQL-Codestruktur, die einen Wert zurückgibt. Wertkonstrukte umfassen Funktionen und Ausdrücke.


Ein benanntes Objekt, dem ein Wert zugewiesen werden kann und dessen zugewiesener Wert sich im Laufe der Zeit ändern kann.


Ein Collection-Typ, der eine Dateneinheit definiert, die aus einer geordneten Gruppe von Elementen besteht, die alle denselben Datentyp aufweisen. Bei der entsprechenden Dateneinheit handelt es sich um ein variierendes Array oder VARRAY. Die Anzahl von Elementen in einem VARRAY (Größe) ist variabel. Bei der Deklaration eines variierenden Array-Typs müssen Sie jedoch eine maximale Größe angeben.


Visual Basic-Dateinamenerweiterung. Wird als Dateinamenerweiterung für bestimmte dynamische Link-Bibliotheken verwendet, die mit Dateien verteilt werden, die vordefinierte VBX-Steuerelemente enthalten.


Ein mit der Microsoft Visual Basic-Sprache generiertes Widget, mit dem die Benutzeroberfläche erweitert, Benutzereingaben empfangen und Ausgaben angezeigt werden (z.B. Schieberegler, Raster und Bedienungsknöpfe).


Eine virtuelle Tabelle, deren Zeilen nicht wirklich in der Datenbank vorhanden sind, die jedoch auf einer Tabelle aufgebaut ist, die physikalisch in der Datenbank gespeichert ist.


Ein symbolischer Ordnername (im allgemeinen eine Abkürzung oder ein Synonym), mit dem das virtuelle Dateisystem Dateien zuordnet, die im Dateisystem des Hostrechners gespeichert sind.


Eine Zuordnung, die in URL verwendete Pfadnamen mit dem Dateisystem verknüpft, das vom Betriebssystem des Hostrechners verwaltet wird.


Schriftart-, Farb- und Musterattribute, die Sie für Objekte festlegen, die auf Ihrer Anwendungsoberfläche angezeigt werden.


Siehe WWW


Ein Programm, das Endbenutzer verwenden, um HTML-Dokumente und Programme zu lesen, die auf einem Computer (der von einem Web-Server bedient wird) gespeichert sind.


Ein Programm, das auf einem Web-Server über den Web Request Broker ausgeführt wird.


Ein Server-Prozeß (HTTP-Daemon), der auf einem Web-Site ausgeführt wird und Web-Seiten als Antwort auf HTTP-Anforderungen von entfernten Web-Browsern sendet.


Ein Zeichen, das für ein 'beliebiges Zeichen' oder eine 'fortlaufende Folge von Zeichen' innerhalb eines Wortes oder Begriffs steht.


1. Ein rechteckiger Bereich auf dem Desktop, der eine Anwendung enthält. Jedes Fenster hat einen Bereich, in dem Sie mit der Anwendung zusammenarbeiten können. Fenster können geöffnet, skaliert, verschoben, als Symbol oder als Vollbild angezeigt werden. 2. In Form Builder ein Objekttyp, den Sie mit einer Leinwandansicht verknüpfen können.


Ein Dateiformat, das von einigen Spreadsheet-Programmen benutzt wird, wie z.B. SQL*Calc oder von Lotus 1-2-3 Programmen.


Akronym für Oracle Web Request Broker. Stellt eine leistungsfähige verteilte Laufzeitumgebung zur Entwickling und Weiterleitung von Anwendungen für das Web dar. Mit der WRB-Laufzeitplattform können Anwendungsentwickler Anwendungen schreiben, die unabhängig von Web-Servern sind und mit einer Reihe von Web-Servern benutzt werden können.


Akronym für World Wide Web. Das Netzwerk mit Servern im Internet, von denen ein jeder eine oder mehrere Home Pages hat, die Informationen und Links zu anderen Dokumenten auf diesem und (im allgemeinen) anderen Servern bereitstellen.


Vergrößern eines Objekts, damit mehr Platz für das Bearbeiten des Feldinhalts vorhanden ist.


Die sekundäre Symbolleiste, die (standardmäßig) auf der linken Seite des Projektnavigators angedockt ist. Die sekundäre Symbolleiste verfügt über Funktionen zur Vereinfachung von Anordnung und Starten von Anwendungen.


 Die neueste Version von OLE-Steuerelementen (OCX).


XML-Ausgabe, die den allgemeinen XML-Prinzipien entspricht, wie richtiges Markieren, Verschachteln sowie die Aufnahme einer XML-Deklaration, z.B.. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.


Mit einem Platzhalter-Benutzernamen können sich Benutzer bei der Datenbank mit ihrem persönlichen Benutzernamen und nicht mit dem Oracle-Datenbankbenutzernamen anmelden (z.B. $user_name@database), wenn Berichte aus einem Web-Browser ausgeführt werden.


Extensible Markup Language -- eine Metasprache, die SGML zur Definition und Strukturierung von Daten verwendet. Report Builder unterstützt die XML-Ausgabe im Hinblick auf Web-Veröffentlichungen sowie den elektronischen Datenaustausch mit Anwendungen von Fremdherstellern. Mit XML können Sie auch Berichtdefinitionen generieren, die zur Laufzeit mit anderen Berichtdefinitionen zusammengeführt oder separat ausgeführt werden können.


XML-Ausgabe, bei der Stuktur und Elementinhalt einer Dokumenttypdefinition (DTD) entspricht. Eine gültige XML weist auch das richtige Format auf.


Dialogfeld Connect

In dem Dialogfeld Connect geben Sie Informationen zur Anmeldung bei Express an.

Dieses Dialogfeld ist nur in Englisch verfügbar.

Dieses Dialogfeld enthält

Feld Express Server - Gibt die Verbindung zu dem Express-Server an, die Sie herstellen möchten.

Feld Authentication - In diesem Feld können Sie die Domäne, die Benutzer-ID und das Kennwort für den Express-Server angeben. Einige oder alle Felder können grau angezeigt werden, je nach ausgewählter Verbindung zu dem Express-Server.

Feld Domain - Geben Sie Ihren Domänennamen auf dem entfernten Rechner ein. Diese Komponente wird nur angezeigt, wenn eine Domänenanmeldung erforderlich ist.

Feld User ID - Geben Sie Ihre Benutzer-ID auf dem entfernten Rechner an.

Feld Password - Geben Sie Ihr Kennwort auf dem entfernten Rechner an.

Feld RDBMS Connection -- In diesem Feld können Sie die Benutzer-ID, das Kennwort und die Express ID für den RDBMS eingeben. Das Feld Express ID kann grau angezeigt werden, je nach ausgewählter Verbindung zum Express-Server.

Feld User ID -- Geben Sie Ihre Benutzer-ID für den RDBMS ein.

Feld Password -- Geben Sie Ihr Kennwort für den RDBMS ein.

Feld Express ID -- Geben Sie Ihre Express ID für den RDBMS ein.


Hilfe zu Reports Runtime


RWRUN60

  Befehlszeilenargumente 	  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit RWRUN60 wird ein Bericht (d.h. eine .rdf- oder .rep-Datei) interaktiv oder im Stapelmodus ausgeführt.

Syntax:

RWRUN60 [ [keyword=]value|(value1, value2, ...) ]

wobei keyword=value ein gültiges Befehlszeilenargument ist.

Verwendungshinweise

•	Wenn Sie eine .rep-Datei ausführen, ist der PL/SQL-Code schon kompiliert und wird nicht neu kompiliert. Wenn Sie eine .rdf-Datei ausführen, wird der PL/SQL-Code falls erforderlich automatisch neu kompiliert (d.h. Sie haben den Bericht aus Report Builder nicht kompiliert und gespeichert, oder die Plattform bzw. Version, mit der Sie den Bericht ausführen, ist mit der Plattform nicht kompatibel, auf der er zuletzt kompiliert und gespeichert wurde.

•	Es gibt zwei Versionen von RWRUN60. Sie müssen unbedingt darauf achten, daß Sie mit jeder ausführbaren Datei Berichte im Zeichenmodus oder Bitmap-Berichte ausführen. Der einzige beschränkende Faktor ist das Augabegerät (Sie könnten z.B. keinen Bitmap-Bericht auf dem Bildschirm eines vt220-Terminals ausführen).

•	Die ausführbare Datei im Zeichenmodus ist für Benutzer gedacht, die Berichte aus Zeichenmodusrechnern ausführen (z.B. VT220).

•	Die ausführbare GUI-Datei ist für Benutzer gedacht, die Berichte aus Bitmap-Rechnern ausführen (z.B. einem PC, der unter Windows läuft).


RWRUN60-Befehlszeilenargumente

[MODULE|REPORT=]runfile

[USERID=]userid

[PARAMFORM=]{YES|NO}

[CMDFILE=]cmdfile

[TERM=]termfile

[ARRAYSIZE=]n

[DESTYPE=]{SCREEN|FILE|PRINTER|PREVIEW|SYSOUT|MAIL}]

[DESNAME=]desname

[DESFORMAT=]desformat

[CACHELOB=]{YES|NO}

[COPIES=]n

[CURRENCY=]currency_symbol

[THOUSANDS=]thousands_symbol

[DECIMAL=]decimal_symbol

[READONLY=]{YES|NO}

[LOGFILE=]logfile

[BUFFERS=]n

[BATCH=]{YES|NO}

[PAGESIZE=]width x height

[PROFILE=]profiler_file

[RUNDEBUG=]{YES|NO}

[ONSUCCESS=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

[ONFAILURE=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

[KEYIN=]keyin_file

[KEYOUT=]keyout_file

[ERRFILE=]error_file

[LONGCHUNK=]n

[ORIENTATION=]{DEFAULT|LANDSCAPE|PORTRAIT}

[BACKGROUND=]{YES|NO}

[MODE=]{BITMAP|CHARACTER|DEFAULT}

[PRINTJOB]{YES|NO}

[TRACEFILE=]tracefile

[TRACEMODE=]{TRACE_APPEND|TRACE_REPLACE}

[TRACEOPTS=]{TRACE_ERR|TRACE_PRF|TRACE_APP|TRACE_PLS|
TRACE_SQL|TRACE_TMS|TRACE_DST|TRACE_ALL|(opt1, opt2, ...)}

[AUTOCOMMIT=]{YES|NO}

[NONBLOCKSQL=]{YES|NO}

[ROLE=]rolename/[rolepassword]

[BLANKPAGES=]{YES|NO}

[DISABLEPRINT=]{YES|NO}

[DISABLEMAIL=]{YES|NO}

[DISABLEFILE=]{YES|NO}

[DISABLENEW=]{YES|NO}

[DELIMITER=]value

[CELLWRAPPER=]value

[DATEFORMATMASK=]mask

[NUMBERFORMATMASK=]mask

[DESTINATION=]filename.DST

[DISTRIBUTE=]{YES|NO}

[PAGESTREAM=]{YES|NO}

EXPRESS_SERVER="server=[server]/domain=[domain]/user=[userid]/password=[passwd]"

[CUSTOMIZE]=filename.xml | (filename1.xml, filename2.xml, . . .)

[SAVE_RDF]=filename.rdf

<Param>=Wert


MODULE/REPORT
MODULE|REPORT

  Einschränkungen	  Verwandte Themen

Beschreibung  MODULE|REPORT ist der Name des auszuführenden Berichts. (REPORT ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität zulässig.)

Syntax

[MODULE|REPORT=]runfile

Werte

Beliebige gültige ausführbare Datei (d.h. eine Datei mit der Erweiterung .rdf oder .rep). Wenn Sie keine Dateinamenerweiterung eingeben, sucht Reports Runtime zuerst nach einer Datei mit der Erweiterung .rep, danach nach einer Datei mit der Erweiterung .rdf und schließlich nach einer Datei ohne Erweiterung. Reports Runtime benutzt die Suchfolge des Dateipfades, um nach der Datei zu suchen.

Verwendungshinweise

•	Um einen Bericht auszuführen, muß dieser eine vollständige Berichtdefinition darstellen (d.h.sein eigenes Datenmodell und seine eigene Layout-Definition enthalten). Sie können keine teilweise Berichtdefinition ausführen.

•	Eine XML-Berichtdefinition muß eine .XML-Dateinamenerweiteurng enthalten. wenn sie mit dem Schlüsselwort MODULE|REPORT angegeben wird.


Einschränkungen bei MODULE|REPORT

  Verwandte Themen

•	Wenn Sie eine ausführbare Datei mit MODULE|REPORT angeben, wird das RWRUN60-Fenster nicht ausgelöst. (Dieses Verhalten ermöglicht einen nahtlosen Einsprung in RWRUN60 aus anderen Anwendungen.) Wenn Sie keine ausführbare Datei mit MODULE|REPORT angeben und BATCH=NO angeben, wird das RWRUN60-Fenster geöffnet, in dem Sie Berichte interaktiv ausführen können.

•	Wenn Sie einen Bericht im Zeichenmodus über die Bitmap-Datei RWRUN60 ausführen, zeigt Reports Runtime eine Warnmeldung an und führt den Bericht dann mit einer Seitengröße von 8,5" x 11" und einer Form-Größe von 7" x 6" aus.


PARAMFORM

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit PARAMFORM wird angegeben, ob die Laufzeit-Parametermaske bei der Ausführung eines Berichts angezeigt werden soll.

Syntax

[PARAMFORM=]{YES|NO}

Werte

YES bedeutet, daß die Form angezeigt werden soll.

NO bedeutet, daß die Form unterdrückt wird.

Standardwert

YES

Verwendungshinweise

PARAMFORM=YES ist mit BATCH=YES nicht kompatibel, da die Anzeige einer Laufzeit-Parametermaske im Stapelmodus keinen Sinn macht.


CMDFILE

  Einschränkungen 	  Verwandte Themen

Beschreibung  CMDFILE ist eine Datei, die Argumente für den Befehl RWRUN60 enthält. Mit dieser Option können Sie einen Bericht ausführen, ohne bei jedem Aufrufen von RWRUN60 eine große Anzahl von Argumenten angeben zu müssen.

Syntax

[CMDFILE=]cmdfile

Werte

Beliebige gültige Befehlsdatei.


Einschränkungen bei CMDFILE

•	Eine Befehlsdatei kann eine andere Befehlsdatei referenzieren.

•	Die Syntax der Befehlsdatei für RWRUN60-Argumente ist identisch mit der Syntax auf der Befehlszeile.

•	Werte, die über die Befehlszeile eingegeben werden, setzen in Befehlsdateien angegebene Werte außer Kraft. Angenommen, Sie geben RWRUN60 aus der Befehlszeile mit COPIES gleich 1 und CMDFILE gleich RUNONE (eine Befehlsdatei) an. In RUNONE ist COPIES auf 2 eingestellt. In diesem Fall würde nur eine Kopie des Berichts generiert.

•	Die Argumente für dieses Schlüsselwort können betriebssystemspezifisch sein.


TERM

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit TERM wird der Terminaltyp angegeben, auf dem Sie RWRUN60 ausführen. TERM wird nur für die Laufzeit-Parametermaske und die Laufzeit-Vorschau verwendet. Dieses Schlüsselwort wird nur im Zeichenmodus benutzt.

Syntax

[TERM=]termtype

Werte

Beliebiger gültiger Terminaltyp.

Standardwert

Installationsabhängig. (Fragen Sie den Systemadministrator nach einer kompatiblen Definition.)

Verwendungshinweise

•	Bei den Argumenten für dieses Schlüsselwort muß je nach Betriebssystem möglicherweise die Schreibweise berücksichtigt werden.


ARRAYSIZE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit ARRAYSIZE wird die Größe (in KB) zur Benutzung mit der Array-Verarbeitung von Oracle angegeben. Generell gilt, je größer die Array-Größe, desto schneller wird der Bericht ausgeführt.

Syntax

[ARRAYSIZE=]n

Werte

Eine Zahl von 1 bis 9.999. Dies bedeutet, daß Reports Runtime diese Anzahl von Kilobyte pro Abfrage in Ihrem Bericht benutzen kann.

Standardwert

Die standardmäßige Array-Größe beläuft sich auf 10 K. Weitere Einzelheiten über die Array-Verarbeitung von Oracle finden Sie im Oracle8 Server Administrator's Guide.


DESTYPE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DESTYPE wird der Gerätetyp angegeben, der die Berichtausgabe empfängt.

Syntax

[DESTYPE=]{SCREEN|FILE|PRINTER|PREVIEW|SYSOUT|MAIL}

Werte

SCREEN	Leitet die Ausgabe an die Vorschau zur interaktiven Anzeige weiter. Dieser Wert ist nur gültig, wenn BATCH=NO ist. Ein Schriftart-Aliasing erfolgt bei Screen nicht.
FILE	Speichert die Ausgabe in einer Datei mit der Bezeichnung DESNAME (dem als nächstes beschriebenen Schlüsselwort).
PRINTER	Leitet die Ausgabe an den Drucker weiter, der in DESNAME benannt wird (dem als nächstes beschriebenen Schlüsselwort).
PREVIEW	Leitet die Ausgabe an die Vorschau zur interaktiven Anzeige weiter. Bei Preview wird die Ausgabe jedoch als PostScript-Ausgabe formatiert. Die Vorschau bestimmt anhand von DESNAME, welche Druckerschriftarten für die Anzeige der Ausgabe benutzt werden sollen. Bei Preview erfolgt ein Schriftart-Aliasing.
SYSOUT	Sendet die Ausgabe an das Standard-Ausgabegerät Ihres Betriebssystems. Dieser Wert ist nur gültig, wenn BATCH=YES ist.
MAIL	Sendet die Ausgabe an die in DESNAME angegebenen Mail-Benutzer. Sie können Mails an jedes Mail-System senden, das MAPI-konform ist oder das den Treiber des Diensteanbieters installiert hat. Der Bericht wird als zugeordnete Datei gesendet.
Standardwert

Stammt aus dem Attribut Ausgangswert des Parameters DESTYPE.

Verwendungshinweise

•	Wenn Sie DESTYPE auf PRINTER, FILE oder MAIL einstellen, wird das Dialogfeld Job drucken angezeigt, nachdem Sie die Laufzeit-Parametermaske akzeptiert haben, es sei denn, dieses Dialogfeld wird unterdrückt. Nachdem Sie das Dialogfeld Job drucken akzeptiert haben, wird der Bericht ausgeführt und die Ausgabe an den Drucker (wie mit Datei [image] Drucker wählen angegeben), die Datei oder die Mail-ID gesendet. (Wenn für DESTYPE andere Angaben als PRINTER, FILE oder MAIL gemacht werden, wird der Bericht ausgeführt, nachdem Sie die Laufzeit-Parametermaske akzeptiert haben). Das Erscheinungsbild des Dialogfeldes variiert je nach Betriebssystem.

•	In einigen Fällen kann dieser Parameter von Ihrem Betriebssystem außer Kraft gesetzt werden.

•	Einige DESTYPE-Werte werden bei einigen Betriebssystemen nicht unterstützt.


DESNAME

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DESNAME wird der Name der Datei, des Druckers oder die E-Mail-ID (bzw. Verteilerliste) angegeben, an die die Berichtausgabe gesendet wird. Um die Berichtausgabe über E-Mail zu senden, geben Sie die E-Mail-ID genau so an, wie in Ihrer E-Mail-Anwendung (MAPI-konforme Anwendung unter Windows oder Ihre eigene Mail-Anwendung bei UNIX). Sie können mehrere Benutzernamen angeben, indem Sie die Namen in Klammern setzen und durch Komma voneinander trennen (z.B. (name, name, . . .name)).

Syntax

[DESNAME=]desname

Werte

Beliebiger gültiger Dateiname, Druckername oder E-Mail-ID mit einer maximalen Länge von 1 K. Bei Druckernamen können Sie optional einen Port angeben. Zum Beispiel:

DESNAME=printer,LPT1:

DESNAME=printer,FILE:

Standardwert

Stammt aus dem Attribut Ausgangswert des Parameters DESNAME. Wenn DESTYPE=FILE und DESNAME eine leere Zeichenfolge ist, wird zur Laufzeit standardmäßig reportname.lis verwendet.

Verwendungshinweise

•	Dieses Schlüsselwort wird ignoriert, wenn DESTYPE SCREEN oder SYSOUT ist.

•	Wenn für DESTYPE PREVIEW angegeben wird, benutzt Reports Runtime DESNAME, um die Druckerschriftarten zu bestimmen, die für die Anzeige der Ausgabe benutzt werden sollen.

•	Je nach Betriebssystem muß die Schreibweise bei den Argumenten für dieses Schlüsselwort berücksichtigt werden.

•	In einigen Fällen kann dieser Parameter von Ihrem Betriebssystem außer Kraft gesetzt werden.


DESFORMAT

   Verwandte Themen

Beschreibung  In Bitmap-Umgebungen wird mit DESFORMAT der Druckertreiber angegeben, der benutzt werden soll, wenn DESTYPE gleich FILE ist. Bei Zeichenmodus-Umgebungen werden die Eigenschaften des in DESNAME genannten Druckers angegeben.

Syntax

[DESFORMAT=]desformat

Werte

Beliebiges gültiges Zielformat mit maximal 1 K. Beispiele für gültige Werte dieses Schlüsselworts sind hpl, hplwide, dec, decwide, decland, dec180, dflt, wide usw. Bitten Sie Ihren Systemadministrator um eine Liste der gültigen Zielformate. Außerdem unterstützt Report Builder die folgenden Zielformate:

PDF	Bedeutet, daß die Berichtausgabe an eine Datei gesendet wird, die von einem PDF-Viewer gelesen werden kann. Die PDF-Ausgabe basiert auf dem momentan für Ihr System konfigurierten Drucker. Mit den Treibern für den momentan ausgewählten Drucker wird die Ausgabe erzeugt. Für den Rechner, auf dem der Bericht ausgeführt wird, muß ein Drucker konfiguriert sein.
HTML	Bedeutet, daß die Berichtausgabe an eine Datei gesendet wird, die von einem HTML 3.0-konformen Browser gelesen werden kann (z.B. Netscape 2.2).
HTMLCSS	Bedeutet, daß die an eine Datei gesendete Berichtausgabe Dokumentvorlagenerweiterungen erhält, die von einem HTML 3.0-konformen Browser gelesen werden können, der überlappende Dokumentvorlagen unterstützt.
HTMLCSSIE	Bedeutet, daß die an eine Datei gesendete Berichtausgabe Dokumentvorlagenerweiterungen enthält, die von Microsoft Internet Explorer 3.x gelesen werden können.
RTF	Bedeutet, daß die Berichtausgabe an eine Datei gesendet wird, die von Standard-Textverarbeitungssystemen (wie z.B. Microsoft Word) gelesen werden kann. Wenn Sie die Datei in MS Word öffnen, müssen Sie Ansicht [image] Seitenlayout wählen, um alle Grafiken und Objekte in Ihrem Bericht anzuzeigen.
DELIMITED	Bedeutet, daß die Berichtausgabe an eine Datei gesendet werden kann, die von Standard-Tabellenkalkulationsprogrammen gelesen werden kann, wie z.B. Microsoft Excel. Beachten Sie, daß Sie außerdem einen DELIMITER angeben müssen.
Standardwert

Stammt aus dem Attribut Ausgangswert des Parameters DESFORMAT. Bei Reports Runtime im Bitmap-Modus wird der aktuelle Drucker (wie mit Datei [image] Drucker wählen angegeben) benutzt, wenn DESFORMAT leer oder gleich dflt ist. Wenn unter Drucker wählen keine Auswahl vorgenommen wurde, wird standardmäßig Postscript benutzt.

Verwendungshinweise

•	Dieses Schlüsselwort wird ignoriert, wenn DESTYPE SCREEN oder SYSOUT ist.

•	Je nach Betriebssystem muß bei den Werten für dieses Schlüsselwort die Schreibweise berücksichtigt werden.


COPIES

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit COPIES wird angegeben, wie viele Kopien der Berichtausgabe gedruckt werden sollen.

Syntax

[COPIES=]n

Werte

Beliebige gültige Ganzzahl von 1 bis 9.999.

Standardwert

Stammt aus dem Attribut Ausgangswert des Parameters COPIES.

Verwendungshinweise

•	Dieses Schlüsselwort wird ignoriert, wenn DESTYPE nicht Printer ist.

•	Wenn in der Laufzeit-Parametermaske für COPIES keine Angabe gemacht wird, wird standardmäßig eins verwendet.


CACHELOB

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit CACHELOB wird angegeben, ob abgerufene große Objekte (LOBs) von Oracle8 im Cache im temporären Dateiverzeichnis (wie mit REPORTS60_TMP angegeben) gespeichert werden sollen.

Werte

Mit YES wird angegeben, daß das LOB im temporären Dateiverzeichnis gespeichert werden soll.

Mit NO wird angegeben, daß das LOB nicht im temporären Dateiverzeichnis gespeichert werden soll.

Standardwert

YES

Verwendungshinweise

•	Sie können diese Option nur auf der Befehlszeile festlegen.

•	Wenn der Speicherort des temporären Dateiverzeichnisses nicht genügend freien Festplattenspeicher hat, sollte dieser Wert auf NO eingestellt werden. Wenn dieser Wert jedoch auf NO eingestellt wird, kann es zu einer Leistungsverminderung kommen, da das LOB möglicherweise mehrmals vom Server abgerufen werden muß.


CURRENCY

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit CURRENCY wird das Währungszeichen angegeben, das in Zahlenformaten benutzt werden soll.

Syntax

[CURRENCY=]currency_symbol

Werte

Beliebige gültige alphanumerische Zeichenfolge mit einer Länge von maximal 1 K.

Standardwert

Der Standardwert für ORACLE wird von den National Language Support-Einrichtungen von Oracle bestimmt. Sie können auch einen Standardwert mit maximal vier Zeichen in dem Feld Ausgangswert im Attributblatt Parameter für den Parameter CURRENCY festlegen.

Verwendungshinweise

•	Ein in der Laufzeit-Parametermaske eingegebener CURRENCY-Wert setzt einen über die Befehlszeile eingegebenen CURRENCY-Wert außer Kraft.


THOUSANDS

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit THOUSANDS wird das Tausendertrennzeichen für Zahlenformate angegeben.

Syntax

[THOUSANDS=]thousands_symbol

Werte

Beliebiges gültiges alphanumerisches Zeichen.

Standardwert

Der Standardwert für ORACLE wird von den National Language Support-Einrichtungen von Oracle bestimmt. In dem Attribut Ausgangswert in dem Parameter THOUSANDS können Sie ebenfalls einen Standardwert festlegen.

Verwendungshinweise

•	Ein in die Laufzeit-Parametermaske eingegebener THOUSANDS-Wert setzt einen über die Befehlszeile eingegebenen THOUSANDS-Wert außer Kraft.

• 	Das alphanumerische Zeichen, das als THOUSANDS-Wert definiert wird, entspricht dem tatsächlich zurückgegebenen Wert. Wenn Sie z.B. "." als THOUSANDS-Wert definieren, wird "." zurückgegeben.


DECIMAL

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DECIMAL wird das Dezimalzeichen in Zahlenformaten angegeben.

Syntax

[DECIMAL=]decimal_symbol

Werte

Beliebiges gültiges alphanumerisches Zeichen.

Standardwert

Der Standardwert für ORACLE wird von den National Language Support-Einrichtungen von Oracle bestimmt. Mit dem Attribut Ausgangswert für den Parameter DECIMAL können Sie ebenfalls einen Standardwert angeben.

Verwendungshinweise

•	Ein in die Laufzeit-Parametermaske eingegebener DECIMAL-Wert setzt einen über die Befehlszeile eingegebenen DECIMAL-Wert außer Kraft.

• 	Das alphanumerische Zeichen, das als DECIMAL-Wert definiert wird, entspricht auch dem konkret zurückgegebenen Wert. Wenn Sie z.B. "," als DECIMAL-Wert definieren, wird "," zurückgegeben.


READONLY

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit READONLY wird eine Lesekonsistenz über mehrere Abfragen in einem Bericht angefordert. Beim Zugriff auf Daten aus Oracle wird die Lesekonsistenz durch eine Anweisung SET TRANSACTION READ ONLY erreicht (weitere Informationen über SET TRANSACTION READ ONLY finden Sie im Oracle8 Server SQL Language Reference Manual).

Syntax

[READONLY=]{YES|NO}

Werte

YES fordert eine Lesekonsistenz an.

NO bedeutet, daß keine Lesekonsistenz gefordert wird.

Standardwert

NO

Verwendungshinweise

•	READONLY kann nur für Berichte benutzt werden, die mehrere Abfragen verwenden, da ORACLE bei Berichten mit einer einzigen Abfrage automatisch eine Lesekonsistenz, ohne Sperren, gewährleistet.


LOGFILE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit LOGFILE wird der Name der Datei angegeben, an die die Ausgabe von Datei [image] Bildschirm drucken gesendet wird. Wenn die angegebene Datei schon vorhanden ist, wird die Ausgabe an die Datei angehängt. Dieses Schlüsselwort wird nur im Zeichenmodus benutzt.

Syntax

[LOGFILE=]logfile

Werte

Beliebiger gültiger Dateiname.

Standardwert

dfltrep.log im aktuellen Verzeichnis.


BUFFERS

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit BUFFERS wird die Größe des virtuellen Cache-Speichers in Kilobyte angegeben. Diese Einstellung sollte so optimiert werden, daß genügend Platz zur Ausführung der Berichte vorhanden ist, jedoch nicht so viel Platz, daß zu viele Systemressourcen belegt werden.

Syntax

[BUFFERS=]n

Werte

Eine Zahl von 1 bis 9.999. Bei einigen Betriebssystemen ist der obere Grenzwert möglicherweise niedriger.

Standardwert

640 K

Verwendungshinweise

•	Wenn diese Einstellung während einer Sitzung geändert wird, wird die Änderung erst wirksam, wenn der Bericht das nächste Mal ausgeführt wird.


BATCH

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit BATCH wird die gesamte Terminal-Ein- und -Ausgabe unterdrückt, um Berichte ohne Eingreifen des Benutzers auszuführen. Mit BATCH=YES können Sie den Bericht ausführen, ohne die Oberfläche RWRUN60 aufzurufen. Wenn Berichte im Hintergrund ausgeführt werden sollen, wird auf BACKGROUND verwiesen.

Syntax

[BATCH=]{YES|NO}

Werte

Bei YES wird die gesamte Terminal-Ein- und -Ausgabe unterdrückt.

Bei NO wird eine spezielle Terminal-Ein- und -Ausgabe zugelassen.

Standardwert

NO

Verwendungshinweise

•	Wenn BATCH=YES ist, werden Fehlermeldungen an SYSOUT gesendet. Weitere Informationen über SYSOUT finden Sie unter DESNAME.

•	Wenn BATCH=YES ist, ist PARAMFORM=YES ungültig, da die Anzeige der Laufzeit-Parametermaske im Stapelmodus nicht sinnvoll ist.

•	Wenn BATCH=NO ist und Sie RWRUN60 im Zeichenmodus verwenden, können keine Bitmap-Berichte ausgeführt werden. (Ein Bitmap-Bericht kann nicht auf dem Bildschirm eines Zeichenmodus-Geräts ausgeführt werden.)

•	Wenn BATCH=YES und MODE=BITMAP ist und Sie RWRUN60 im Zeichenmodus verwenden, können Sie einen Zeichenmodus-Bericht nicht ausführen.


PAGESIZE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit PAGESIZE werden die Abmessungen der physikalischen Seite angegeben (d.h. die Größe der Seite, die der Drucker ausgibt). Die Seite muß groß genug zur Aufnahme des Berichts sein. Wenn z.B. ein Rahmen in einem Bericht größer ist als die Seitenabmessungen, wird der Bericht nicht ausgeführt.

Syntax

[PAGESIZE=]width x height

Werte

Beliebige gültige Seitenabmessungen in folgender Form: Seitenbreite x Seitenhöhe, wobei Seitenbreite und Seitenhöhe gleich null oder höher sind. Die maximale Breite/Höhe hängt von der Maßeinheit ab. Bei Zoll beträgt die maximale Breite/Höhe 512 Zoll. Bei Zentimetern beträgt sie 1312 Zentimeter. Bei Pica beträgt sie 36.864 Pica.

Standardwert

Bei Bitmap-Berichten 8,5 x 11 Zoll. Bei Zeichenmodus-Berichten 80 x 66 Zeichen. Wenn der Bericht für den Zeichenmodus entwickelt wurde und im Bitmap-Modus ausgeführt oder in diesen konvertiert wird, wird die Seitengröße anhand folgender Formel bestimmt, falls keine Seitengröße angegeben wird: (Standardseitengröße * Zeichenseitengröße)/Standard-Zeichenseitengröße. Wenn die Zeichenseitengröße z.B. 80 x 20 beträgt, wäre die Bitmap-Seitengröße: (8,5 * 80)/80 x (11 * 20)/66 = 8,5 x 3,33.

Verwendungshinweise

•	Bei einigen Druckern ist der druckbare Bereich der physikalischen Seite eingeschränkt. So kann z.B. ein Blatt Papier, das der Drucker akzeptiert, 8,5 x 11 Zoll betragen, der Drucker kann jedoch nur auf einem Bereich von 8 x 10,5 Zoll drucken. Wenn Sie in Reports Runtime eine Seitenbreite mal Seitenhöhe angeben, die größer ist als der druckbare Bereich, den Ihr Drucker zuläßt, wird die Berichtausgabe möglicherweise abgeschnitten. Um dies zu vermeiden, können Sie entweder den druckbaren Bereich für den Drucker erhöhen (falls das Betriebssystem dies zuläßt) oder können die Seitenbreite mal Seitenhöhe auf die Größe des druckbaren Bereichs der Seite einstellen.

•	Wenn dieses Schlüsselwort benutzt wird, setzt es die Seitenabmessungen der Berichtdefinition außer Kraft.

•	Ein PAGESIZE-Wert, der in die Laufzeit-Parametermaske eingegeben wird, setzt den über die Befehlszeile eingegebenen PAGESIZE-Wert außer Kraft.


PROFILE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit PROFILE wird der Name einer Datei angegeben, in der Sie Leistungsstatistiken zur Berichtausführung speichern möchten. Wenn Sie einen Dateinamen angeben, berechnet Reports Runtime Statistiken über die abgelaufene und die CPU-Zeit, die zur Ausführung des Berichts aufgewendet wurde. PROFILE berechnet die folgenden Statistiken:

•	Mit INSGESAMT ABGELAUFENE ZEIT wird die Zeit angegeben, die zwischen der Ausgabe von RWRUN60 und dem Abschluß der Berichtausführung abgelaufen ist. INSGESAMT ABGELAUFENE ZEIT entspricht der Summe von Reports Runtime-Zeit und ORACLE-Zeit.

•	Mit Zeit wird die Zeit angegeben, die in Reports Runtime aufgewendet wurde.

•	Mit ORACLE-Zeit wird die in der Datenbank aufgewendete Zeit angegeben. Diese Statistik besteht aus folgenden Bestandteilen:

•	Mit UPI wird die Zeit angegeben, die für Aufgaben aufgewendet wurde, wie z.B. die Anmeldung bei der Datenbank, die Analyse des SQL-Codes und den Abruf der Daten.

•	Mit SQL wird die Zeit angegeben, die für die Ausführung von SRW.DO_SQL verwendet wurde.

•	Mit Vom Prozeß verwendete GESAMTE CPU-Zeit wird die CPU-Zeit angegeben, die für die Ausführung des Berichts aufgewendet wurde.

Hinweis: Bei einigen Betriebssystemen umfaßt die Reports Runtime-Zeit die Datenbankzeit, weil die Datenbank in dem Reports Runtime-Prozeß enthalten ist.

Syntax

[PROFILE=]profiler_file

Werte

Beliebiger gültiger Dateiname im aktuellen Verzeichnis.


RUNDEBUG

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit RUNDEBUG wird angegeben, ob Sie eine zusätzliche Laufzeitprüfung auf logische Fehler in dem Bericht wünschen. RUNDEBUG prüft auf Bedingungen, bei denen es sich nicht um Fehler handelt, die jedoch zu einer unerwünschten Ausgabe führen könnten. RUNDEBUG prüft auf:

•	Rahmen oder Wiederholungsrahmen, die sich überlappen, jedoch kein anderes Objekt einschließen. Dies kann dazu führen, daß Objekte andere Objekte in der Ausgabe überschreiben.

•	Layoutobjekte mit seitenabhängigen Referenzen, die keine feste Skalierung haben. Reports Runtime gibt diesen Objekten eine feste Skalierung, unabhängig von den Einstellungen der Attribute Vertikale Elastizität und Horizontale Elastizität.

•	Bindevariablen, die mit der falschen Wiederholungsebene in PL/SQL referenziert werden.

•	Zeichenmodus- oder Bitmap-Berichte und gegensätzliche Umgebung.

Syntax

[RUNDEBUG=]{YES|NO}

Werte

YES bedeutet, daß eine zusätzliche Prüfung auf Laufzeitfehler erfolgt.

NO bedeutet, daß keine zusätzliche Prüfung auf Laufzeitfehler erfolgt.

Standardwert

NO


ONSUCCESS

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit ONSUCCESS wird angegeben, ob ein COMMIT- oder ROLLBACK-Vorgang ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Berichts abgeschlossen ist.

Syntax

[ONSUCCESS=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

Werte

COMMIT bedeutet, daß nach Ausführung des Berichts ein COMMIT-Vorgang erfolgt.

ROLLBACK bedeutet, daß nach Ausführung des Berichts ein ROLLBACK-Vorgang erfolgt.

NOACTION bedeutet, daß nach Ausführung des Berichts keine Aktion erfolgt.

Standardwert

COMMIT, wenn eine USERID angegeben wird.

NOACTION, wenn der Aufruf von einer externen Quelle (z.B. Oracle Forms) erfolgt, wobei keine USERID angegeben wird.

Verwendungshinweise

•	Der COMMIT- oder ROLLBACK-Vorgang bei ONSUCCESS wird ausgeführt, nachdem der After Report-Trigger ausgelöst wurde. Vor diesem einen Vorgang können weitere COMMIT- und ROLLBACK-Vorgänge erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter READONLY.


ONFAILURE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit ONFAILURE wird angegeben, ob ein COMMIT- oder ROLLBACK-Vorgang ausgeführt werden soll, wenn ein Fehler auftritt und der Bericht nicht erfolgreich ausgeführt werden kann.

Syntax

[ONFAILURE=]{COMMIT|ROLLBACK|NOACTION}

Werte

COMMIT bedeutet, daß ein COMMIT-Vorgang ausgeführt wird, wenn der Bericht nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

ROLLBACK bedeutet, daß ein ROLLBACK-Vorgang ausgeführt wird, wenn der Bericht nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

NOACTION bedeutet, daß keine Aktion durchgeführt wird, wenn der Bericht nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Standardwert

ROLLBACK, wenn eine USERID angegeben wird.

NOACTION bei einem Aufruf von einer externen Quelle (z.B. Form Builder) ohne Angabe einer USERID.

Verwendungshinweise

•	Der COMMIT- oder ROLLBACK-Vorgang für ONFAILURE wird ausgeführt, nachdem der Bericht nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Vor diesem Vorgang können weitere COMMIT- und ROLLBACK-Vorgänge erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter READONLY.


KEYIN

  Verwandte Themen

Beschreibung  KEYIN ist der Name einer Tastenbelegungsdatei, die zur Laufzeit ausgeführt werden soll. Mit KEYIN werden die Tastenbelegungsdateien ausgeführt, die mit KEYOUT erstellt werden. Da KEYIN zur Ausführung einer Tastenbelegungsdatei benutzt wird, ist dieser Parameter nur relevant, wenn der Bericht in einer Zeichenmodus-Umgebung ausgeführt wird.

Syntax

[KEYIN=]keyin_file

Werte

Beliebiger gültiger Tastenbelegungsdateiname im aktuellen Verzeichnis.


KEYOUT

  Verwandte Themen

Beschreibung  KEYOUT ist der Name einer Tastenbelegungsdatei, in der Reports Runtime alle Tastenanschläge aufzeichnen soll. Sie können dann KEYIN benutzen, um die Tastenbelegungsdatei auszuführen. KEYOUT und KEYIN werden besonders dann benutzt, wenn bestimmte Tastenanschläge bei jeder Ausführung eines Berichts benutzt werden. Diese beiden Parameter werden auch zu Debugging-Zwecken benutzt. Da mit KEYOUT eine Tastenbelegungsdatei erstellt wird, ist dieser Parameter nur relevant, wenn Berichte in einer Zeichenmodus-Umgebung ausgeführt werden.

Syntax

[KEYOUT=]keyout_file

Werte

Beliebiger gültiger Dateiname.


ERRFILE

  Verwandte Themen

Beschreibung  ERRFILE ist der Name einer Datei, in der Reports Runtime alle Fehlermeldungen speichern soll, die während der Ausführung des Berichts ausgegeben werden.

Syntax

[ERRFILE=]error_file

Werte

Beliebiger gültiger Dateiname.


LONGCHUNK

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit LONGCHUNK wird die Größe (in Kilobyte) der Inkremente angegeben, in denen Reports Runtime einen Spaltenwert vom Typ LONG abruft. Ein LONG-Wert kann wegen Einschränkungen bei der Speichergröße in Inkrementen abgerufen werden, anstatt ihn auf einmal abzurufen. LONGCHUNK gilt nur für Oracle7 und Oracle8.

Syntax

[LONGCHUNK=]n

Werte

Eine Zahl von 1 bis 9.999. Bei einigen Betriebssystemen ist der obere Grenzwert möglicherweise niedriger.

Standardwert

10 K


ORIENTATION

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit ORIENTATION wird die Richtung bestimmt, in der die Seiten des Berichts gedruckt werden.

Syntax

[ORIENTATION=]{DEFAULT|LANDSCAPE|PORTRAIT}

Werte

DEFAULT bedeutet, daß die aktuelle Druckereinstellung für die Darstellung verwendet wird.

LANDSCAPE

PORTRAIT

Standardwert

DEFAULT

Verwendungshinweise

•	Wenn ORIENTATION=LANDSCAPE bei einem Bericht im Zeichenmodus ist, müssen Sie sicherstellen, daß die Druckerdefinitionsdatei eine Klausel für das Querformat enthält.

•	Die Richtungseinstellungen werden ignoriert, wenn Berichte an einen PCL-Drucker unter Motif ausgegeben werden. Der Bericht wird mit den Standardeinstellungen verarbeitet.


BACKGROUND

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit BACKGROUND wird angegeben, ob der Bericht im Hintergrund ausgeführt werden soll. Wenn für BACKGROUND YES angegeben wird, wird ein anderer Prozeß gestartet. Diese Option wird besonders dann benutzt, wenn Sie während der Ausführung des Berichts eine andere Aufgabe im Vordergrund ausführen möchten. Bei Windows bedeutet die Angabe von BACKGROUND=YES, daß der Bericht in die Warteschlange der Reports Background Engine gestellt wird.

Syntax

[BACKGROUND=]{YES|NO}

Werte

YES oder NO

Standardwert

NO

Verwendungshinweise

•	Bei Windows können Sie RWRBE60 verwenden, um einen Bericht zur Ausführung an die Reports Background Engine weiterzuleiten. Dies ist eine effizientere Methode, da weniger Leistungs-Overhead als bei Reports Runtime benötigt wird. Die Befehlszeilenargumente für RWRBE60 sind dieselben wie bei RWRUN60.

•	Auf der Befehlszeile wird BACKGROUND=YES bei BATCH=YES, DESTYPE=SCREEN oder PREVIEW bzw. RWBLD60 nicht unterstützt. Wenn Sie jedoch SRW.RUN_REPORT verwenden, wird BACKGROUND=YES mit BATCH=YES unterstützt.

•	Wenn Sie einen Bericht aus Reports Runtime ausführen (d.h. nicht über die Befehlszeile oder nicht mit SRW.RUN_REPORT), sollten Sie die Datenbankänderungen festschreiben, die Sie in den Before Form-, After Form- und Validierungs-Triggern vornehmen, bevor der Bericht ausgeführt wird. Bei einer derartigen Ausführung benutzen diese Trigger die Datenbankverbindung des übergeordneten Prozesses. Bei der eigentlichen Berichtausführung wird jedoch eine eigene Datenbankverbindung hergestellt.


MODE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit MODE wird angegeben, ob der Bericht im Zeichenmodus oder als Bitmap-Bericht ausgeführt wird. Auf diese Weise können Sie einen Zeichenmodus-Bericht aus Reports Runtime im Bitmap-Modus oder umgekehrt ausführen. Wenn Sie einen Bericht z.B. von einem Terminal (wie vt220) an einen Postscript-Drucker senden möchten, könnten Sie RWRUN60 im Zeichenmodus aufrufen und den Bericht mit MODE=BITMAP ausführen. Wenn Sie bei Windows MODE=CHARACTER angeben, bedeutet dies, daß der ASCII-Treiber von Reports Runtime benutzt wird, um eine editierbare ASCII-Ausgabe zu erzeugen.

Syntax

[MODE=]{BITMAP|CHARACTER|DEFAULT}

Werte

BITMAP

DEFAULT bedeutet, daß der Bericht in dem Modus der gerade benutzten ausführbaren Routine ausgeführt wird.

CHARACTER

Standardwert

DEFAULT


PRINTJOB

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit PRINTJOB wird angegeben, ob das Dialogfeld Job drucken angezeigt werden soll, bevor ein Bericht ausgeführt wird.

Syntax

[PRINTJOB=]{YES|NO}

Werte

YES oder NO

Standardwert

YES

Verwendungshinweise

•	Wenn ein Bericht als erzeugter Prozeß ausgeführt wird (d.h. eine ausführbare Routine, wie z.B. RWRUN60, wird aus einer anderen ausführbaren Routine aufgerufen, wie z.B. RWBLD60), wird das Dialogfeld Job drucken unabhängig von PRINTJOB nicht angezeigt.

•	Wenn DESTYPE=MAIL, wird das Dialogfeld Job drucken unabhängig von PRINTJOB nicht angezeigt.


TRACEFILE

  Verwandte Themen

Beschreibung  TRACEFILE ist der Name der Datei, in der Reports Runtime Trace-Informationen protokolliert.

Syntax

[TRACEFILE=]tracefile

Werte

Beliebiger gültiger Dateiname.

Standardwert

trace.dat

Verwendungshinweise

•	Trace-Informationen können nur generiert werden, wenn eine .rdf-Datei ausgeführt wird. Bei der Ausführung einer .rep-Datei kann kein Tracing angegeben werden.

•	Wenn Sie LOGFILE oder ERRFILE zusammen mit TRACEFILE angeben, werden sämtliche Trace-Informationen in die als letztes angegebene Datei gespeichert. Im folgenden Fall werden z.B. alle angegebenen Trace-Informationen in err.log gespeichert, da es sich um die letzte Datei handelt, die in dem Befehl RWRUN60 angegeben wurde.

rwrun60 MODULE=order_entry USERID=scott/tiger
TRACEFILE=trace.log LOGFILE=mylog.log
ERRFILE=err.log


TRACEMODE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit TRACEMODE wird angegeben, ob Reports Runtime die Trace-Informationen zu der Datei hinzufügen oder die ganze Datei überschreiben soll.

Syntax

[TRACEMODE=]{TRACE_APPEND|TRACE_REPLACE}

Werte

TRACE_APPEND fügt die neuen Informationen am Ende der Datei hinzu.

TRACE_REPLACE überschreibt die Datei.

Standardwert

TRACE_APPEND

Verwendungshinweise

•	Trace-Informationen können nur bei der Ausführung einer .rdf-Datei generiert werden. Bei der Ausführung einer .rep-Datei kann kein Tracing angegeben werden.


TRACEOPTS

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit TRACEOPTS werden die Trace-Informationen angegeben, die in der Trace-Datei protokolliert werden sollen.

Syntax

[TRACEOPTS=]{TRACE_ERR|TRACE_PRF|TRACE_APP|TRACE_PLS|
TRACE_SQL|TRACE_TMS|TRACE_DST|TRACE_ALL|(opt1, opt2, ...)}

Werte

Eine Liste mit Optionen in Klammern bedeutet, daß alle in Klammern stehenden Optionen benutzt werden sollen. TRACE_OPTS=(TRACE_APP, TRACE_PRF) bedeutet, daß TRACE_APP und TRACE_PRF angewendet werden sollen.

TRACE_ALL bedeutet, daß alle möglichen Trace-Informationen in der Trace-Datei protokolliert werden sollen.

TRACE_APP bedeutet, daß Trace-Informationen für alle Berichtobjekte in der Trace-Datei protokolliert werden sollen.

TRACE_DST bedeutet, daß Verteilerlisten in der Trace-Datei aufgeführt werden sollen. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, welcher Bereich an welches Ziel gesendet wurde.

TRACE_ERR bedeutet, daß Fehlermeldungen und Warnungen in der Trace-Datei aufgeführt werden sollen.

TRACE_PLS bedeutet, daß Trace-Informationen über alle PL/SQL-Objekte in der Trace-Datei protokolliert werden sollen.

TRACE_PRF bedeutet, daß Leistungsstatistiken in der Trace-Datei protokolliert werden sollen.

TRACE_SQL bedeutet, daß Trace-Informationen über den gesamten SQL-Code in der Trace-Datei protokolliert werden sollen.

TRACE_TMS bedeutet, daß ein Zeitstempel für jeden Eintrag in die Trace-Datei eingegeben werden soll.

Standardwert

TRACE_ALL

Verwendungshinweise

•	Trace-Informationen können nur bei der Ausführung einer .rdf-Datei generiert werden. Bei der Ausführung einer .rep-Datei kann kein Tracing angegeben werden.


AUTOCOMMIT

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit AUTOCOMMIT wird angegeben, ob Datenbankänderungen (z.B. CREATE) automatisch in der Datenbank festgeschrieben werden sollen. Beachten Sie, daß bei einigen fremden Datenbanken (z.B. SQL Server) AUTOCOMMIT=YES angegeben werden muß.

Syntax

[AUTOCOMMIT=]{YES|NO}

Werte

YES oder NO

Standardwert

NO


NONBLOCKSQL

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit NONBLOCKSQL wird angegeben, ob andere Programme ausgeführt werden können, während Reports Runtime Daten aus der Datenbank abruft.

Syntax

[NONBLOCKSQL=]{YES|NO}

Werte

YES bedeutet, daß andere Programme ausgeführt werden können, während Daten abgerufen werden.

NO bedeutet, daß keine anderen Programme ausgeführt werden können, während Daten abgerufen werden.

Standardwert

YES


ROLE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit ROLE wird die Datenbankrolle angegeben, die zur Laufzeit auf den Bericht überprüft werden soll. ROLE gibt Ihnen die Möglichkeit, Berichte auszuführen, die Datenbanktabellen abfragen, zu denen Sie normalerweise keine Zugriffsberechtigung haben.

Syntax

[ROLE=]rolename/[rolepassword]

Werte

Eine gültige Rolle und (optional) ein Rollenkennwort.


BLANKPAGES

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit BLANKPAGES wird angegeben, ob beim Ausdrucken eines Berichts leere Seiten unterdrückt werden sollen. Benutzen Sie dieses Schlüsselwort, wenn in Ihrer Berichtausgabe leere Seiten vorhanden sind, die nicht ausgedruckt werden sollen.

Syntax

[BLANKPAGES=]{YES|NO}

Werte

YES bedeutet, daß alle leeren Seiten gedruckt werden sollen.

NO bedeutet, daß keine leeren Seiten gedruckt werden sollen.

Standardwert

YES

Verwendungshinweise  BLANKPAGES wird besonders dann benutzt, wenn die logische Seite mehrere physikalische Seiten (oder Blätter) umfaßt und das Ausdrucken von leeren physikalischen Seiten unterdrückt werden soll.


DISABLEPRINT

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DISABLEPRINT wird angegeben, ob Datei [image] Drucken, Datei [image] Seite einrichten, Datei [image] Drucker wählen (bei Motif) und die entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste in der Laufzeit-Vorschau deaktiviert werden sollen.

Syntax

[DISABLEPRINT=]{YES|NO}

Werte

YES oder NO

Standardwert

NO


DISABLEMAIL

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DISABLEMAIL wird angegeben, ob das Menü Mail und die entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste in der Laufzeit-Vorschau deaktiviert werden sollen.

Syntax

[DISABLEMAIL=]{YES|NO}

Werte

YES oder NO

Standardwert

NO


DISABLEFILE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DISABLEFILE wird angegeben, ob das Menü Datei [image] In Datei generieren in der Laufzeit-Vorschau deaktiviert werden soll.

Syntax

[DISABLEFILE=]{YES|NO}

Werte

YES oder NO

Standardwert

NO


DISABLENEW

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DISABLENEW wird angegeben, ob das Menü Ansicht [image] Neue Vorschau deaktiviert werden soll, um zu verhindern, daß eine neue Instanz in der Laufzeit-Vorschau angezeigt wird.

Syntax

[DISABLENEW=]{YES|NO}

Werte

YES oder NO

Standardwert

NO


DESTINATION

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit dem Schlüsselwort DESTINATION können Sie den Namen einer .DST-Datei angeben, mit der die Verteilung für die aktuelle Ausführung des Berichts definiert wird.

Syntax

[DESTINATION=]filename.DST

Werte

Der Name einer .DST-Datei, mit der die Verteilung eines Berichts oder eines Berichtbereichs definiert wird.

Verwendungshinweise

•	Um das Schlüsselwort DESTINATION zu aktivieren, müssen Sie auf der Befehlszeile DISTRIBUTE=YES angeben.


DISTRIBUTE

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DISTRIBUTE wird die Verteilung der Berichtausgabe an mehrere Ziele aktiviert oder deaktiviert, wie mit der Verteilerliste in der Berichtverteilerdefinition oder einer .DST-Datei angegeben.

Syntax

[DISTRIBUTE=]{YES|NO}

Werte

YES bedeutet, daß der Bericht an die Verteilerliste verteilt wird.

NO bedeutet, daß die Verteilerliste ignoriert wird und der Bericht wie mit den Parametern DESNAME und DESFORMAT angegeben ausgegeben wird. Dies ist im wesentlichen ein Debug-Modus, mit dem ein zur Verteilung festgelegter Bericht ausgeführt werden kann, ohne die Verteilung tatsächlich vorzunehmen.

Standardwert

NO

Verwendungshinweise

•	Um das Schlüsselwort DESTINATION zu aktivieren, müssen Sie DISTRIBUTE=YES angeben.


 DELIMITER

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DELIMITER werden die Zeichen angegeben, mit denen die Zellen in Ihrer Berichtausgabe voneinander getrennt werden.

Syntax

[DELIMITER=]value

Werte

Beliebiges alphanumerisches Zeichen oder Folge mit alphanumerischen Zeichen, wie z.B.:

,	bedeutet, daß die Zellen durch Komma voneinander getrennt werden.
.	bedeutet, daß die Zellen durch Punkt voneinander getrennt werden.
Sie können außerdem jeden dieser vier reservierten Werte benutzen:

Tab	bedeutet, daß die Zellen durch ein Tabulatorzeichen voneinander getrennt werden.
Leerzeichen	bedeutet, daß die Zellen durch ein Leerzeichen voneinander getrennt werden.
Zeilenschaltung	bedeutet, daß die Zellen durch ein Zeilenschaltungszeichen voneinander getrennt werden.
Kein	bedeutet, daß kein Begrenzungszeichen benutzt wird.
Außerdem können Sie Escape-Folgen basierend auf dem ASCII-Zeichensatz verwenden, wie z.B.:

\t	bedeutet, daß die Zellen durch ein Tabulatorzeichen voneinander getrennt werden.
\n	bedeutet, daß die Zellen durch ein Zeilenschaltungszeichen voneinander getrennt werden.
Standardwert

Tab

Verwendungshinweise

Dieses Argument kann nur benutzt werden, wenn Sie DESFORMAT=DELIMITED angegeben haben.


 CELLWRAPPER

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit CELLWRAPPER werden die Zeichen angegeben, die um begrenzte Zellen in Ihrer Berichtausgabe angezeigt werden.

Syntax

[CELLWRAPPER=]value

Werte

Beliebiges alphanumerisches Zeichen oder Folge mit alphanumerischen Zeichen.

"	bedeutet, daß rechts und links neben jeder Zelle doppelte Anführungszeichen angezeigt werden.
‘	bedeutet, daß rechts und links neben jeder Zelle einfache Anführungszeichen angezeigt werden.
Sie können auch jeden dieser vier reservierten Werte benutzen:

Tabulator	bedeutet, daß ein Tabulatorzeichen rechts und links neben der Zelle angezeigt wird.
Leerzeichen	bedeutet, daß ein Leerzeichen rechts und links neben der Zelle angezeigt wird.
Zeilenschaltung	bedeutet, daß rechts und links neben der Zelle ein Zeilenschaltungszeichen angezeigt wird.
Kein	bedeutet, daß kein Zeichen für den Zellumbruch benutzt wird.
Sie können auch Escape-Folgen basierend auf dem ASCII-Zeichensatz verwenden, wie zum Beispiel:

\t	bedeutet, daß rechts und links neben der Zelle ein Tabulatorzeichen angezeigt wird.
\n	bedeutet, daß rechts und links neben der Zelle ein Zeilenschaltungszeichen angezeigt wird.
Standardwert

Kein

Verwendungshinweise

•	Dieses Argument kann nur benutzt werden, wenn Sie DESFORMAT=DELIMITED angegeben haben.

•	Das Zeichen für den Zellumbruch unterscheidet sich von dem eigentlichen Begrenzungszeichen.


 DATEFORMATMASK

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit DATEFORMATMASK wird angegeben, wie Datumswerte in der Berichtausgabe mit Begrenzungszeichen angezeigt werden.

Syntax

[DATEFORMATMASK=]mask

Werte

Beliebige gültige Datumsformatmaske

Verwendungshinweise

•	Dieses Argument kann nur benutzt werden, wenn Sie DESFORMAT=DELIMITED angegeben haben.


 NUMBERFORMATMASK

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit NUMBERFORMATMASK wird angegeben, wie Zahlenwerte in der Berichtausgabe mit Begrenzungszeichen angezeigt werden.

Syntax

[NUMBERFORMATMASK=]mask

Werte

Beliebige gültige Zahlenformatmaske

Verwendungshinweise

Dieses Argument kann nur benutzt werden, wenn Sie DESFORMAT=DELIMITED angegeben haben.


PAGESTREAM

   Verwandte Themen

Beschreibung  Mit PAGESTREAM wird das Page-Streaming für den Bericht aktiviert oder deaktiviert, wenn dieser als HTML- oder HTMLCSS-Ausgabe formatiert ist, wobei die von dem Berichtentwickler festgelegten Navigations-Steuerelemente wie folgt verwendet werden:

•	die Attribute Steuertyp Seiten-Navigation und Steuerwert Seiten-Navigation in der Attributpalette Bericht.

•	PL/SQL in einem Before Report-Trigger (SRW.SET_PAGE_NAVIGATION_HTML).

Syntax

[PAGESTREAM=]{YES|NO}

Werte

YES bedeutet, daß das Page-Streaming aktiviert wird.

NO bedeutet, daß der Bericht ohne Page-Streaming ausgegeben wird.

Standardwert

NO


EXPRESS_SERVER

  Verwandte Themen

Beschreibung  Mit EXPRESS_SERVER wird der Express-Server angegeben, bei dem Sie sich anmelden möchten.

Syntax

EXPRESS_SERVER="server=[server]/domain=[domain]/
user=[userid]/password=[passwd]"

Syntax bei RAM

EXPRESS_SERVER="server=[server]/domain=[domain]/
user=[userid]/password=[passwd]/ramuser=[ramuserid]/
rampassword=[rampasswd]/ramexpressid=[ramexpid]/
ramserverscript=[ramsscript]/rammasterdb=[ramdb]/
ramconnecttype=[ramconn]"

Werte

Eine gültige DB-Adresse in doppelten Anführungszeichen ("), wobei

server	die Express-Server-Zeichenfolge ist (z.B. ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=x/st=x/ct=x/sv=x/). Weitere Einzelheiten über die Server-Folge finden Sie unten.
Domain	die Domäne des Express-Servers ist.
User	die Benutzer-ID ist, mit der Sie sich bei dem Express-Server anmelden.
Password	das Kennwort für die User ID ist.
ramuser	Benutzer-ID zur Anmeldung bei dem RDBMS.
rampassword	Kennwort für das RDBMS.
ramexpressid	Benutzer-ID für Oracle Sales Analyzer-Datenbank. Diese Benutzer-ID ist nur für Oracle Sales Analyzer-Datenbanken erforderlich.
ramserverscript	Vollständiger Dateiname (einschließlich vollständigem Pfad) der Konfigurationsdatei für die entfernte Datenbank (RDC) auf dem Server. Diese Datei enthält Informationen wie Speicherort von Code und Datenbanken. Mit der UNC- (Universal Naming Convention) Syntax können mehrere Benutzer dieselbe Verbindung für den Zugriff zu Daten verwenden, ohne denselben Laufwerkbuchstaben diesem Speicherort zuordnen zu müssen. Die UNC-Syntax ist \\ServerName\ShareName\ gefolgt von weiteren Unterordnern und/oder Dateien.
rammasterdb	Name der Relational Access Manager-Datenbank, die anfänglich zugeordnet werden soll. Sie müssen nur den Namen der Datenbankdatei angeben. Diese Datenbank muß in einem Verzeichnis vorhanden sein, das in der Pfadliste in ServerDBPath für Express Server enthalten ist. Sie können ServerDBPath Im Register Datei-E/A des Dialogfeldes Express-Konfigurations-Manager überprüfen.
ramconnecttype	Typ der Express-Verbindung. Geben Sie stets 0 für eine direkte Verbindung an.

Der Serverwert enthält vier Parameter, die Einstellungen entsprechen, die im Verbindungs-Editor von Oracle Express vorgenommen und in Verbindungsdateien (.xcf) gespeichert werden. Alle vier Parameter sind obligatorisch und können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden. In der folgenden Tabelle werden die Parameter und deren Einstellungen beschrieben.

Parameter	Beschreibung	Einstellung
sl	Server Login	-2: Host (Domain-Anmeldung) -1: Host (Server-Anmeldung) 0: Keine Berechtigungsprüfung erforderlich 1: Host (Domain-Anmeldung) und Connect-Sicherheit 2: Host (Domain-Anmeldung) und Call-Sicherheit 3: Host (Domain-Anmeldung) und Packet-Sicherheit 4: Host (Domain-Anmeldung) und Integrity-Sicherheit 5: Host (Domain-Anmeldung) und Privacy-Sicherheit Hinweise: Windows NT benutzt all diese Einstellungen, während Unix-Systeme nur die Einstellungen 0, -1 und -2 verwenden. In dem Hilfesystem zu dem Express-Anmeldungseditor finden Sie weitere Informationen über diese Einstellungen.
st	Server Type	1: Express Server
ct	Connection Type	0: Express-Anmeldung
sv	Server Version	1: Express 6.2 oder höher
Verwendungshinweise

•	In der Zeichenfolge können falls erforderlich Leerzeichen vorhanden sein (z.B. wenn die Userid Hans Schmidt ist), da die ganze Zeichenfolge in Anführungszeichen steht.

•	Wenn in der Zeichenfolge ein Schrägstrich (/) erforderlich ist, müssen Sie einen weiteren Schrägstrich als Escape-Zeichen benutzen. Wenn die Domäne z.B. tools/reports wäre, würde die Befehlszeile folgendermaßen aussehen:

EXPRESS_SERVER="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=0/st=1/
ct=0/sv=1/ domain=tools//reports"

•	Sie können einfache Anführungszeichen innerhalb der Zeichenfolge benutzen. Diese werden nicht speziell behandelt, da sie innerhalb von doppelten Anführungszeichen stehen.


EXPRESS_SERVER mit RAM (RWRUN60) beispiel

  Verwandte Themen 	 Alle Beispiele

rwrun60 userid=scott/tiger@nt805
express_server="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=0/st=1/
ct=0/sv=1/ramuser=appqa/rampassword=appqa1/ramexpressid=appqa/
ramserverscript=\\olap3-pc\orant\olap\ram6202\ram\sqstnt.rdc/
rammasterdb=sqstnt.db/ramconnecttype=0"
report=exp.rdf destype=file desname=exp1.html
desformat=html batch=yes


Beispiel für EXPRESS_SERVER mit userid, password und domain (RWRUN60)

  Verwandte Themen 	  Alle Beispiele

rwrun60 userid=scott/tiger@nt805
express_server="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=1/st=1/ct=0/
sv=1/ user=orbuild/domain=tools/password=buildme/"
report=exp.rdf destype=file desname=exp1.html
desformat=html batch=yes


Beispiel für EXPRESS_SERVER ohne userid, password und domain (RWRUN60)

  Verwandte Themen 	  Alle Beispiele

rwrun60 userid=scott/tiger@nt805
express_server="server=ncacn_ip_tcp:olap2-pc/sl=0/st=1/ct=0/
sv=1/" report=exp.rdf destype=file desname=exp1.html
desformat=html batch=yes


CUSTOMIZE

  Verwandte Themen

Description  CUSTOMIZE specifies an XML file or list of files that you want to apply to the report selected in the MODULE or REPORT keyword. The XML file contains customizations (e.g., font changes or color changes) that change the report definition in some way.

For more information, refer to the Publishing Reports manual.

Syntax

[CUSTOMIZE=]filename.xml|(filename1.xml, filename2.xml, ...)

Values

The names of files that contain valid XML report definitions, with path information prefixed to the filenames if necessary.

Usage Notes

•	Typically, the file extension of an XML report definition is .XML, but it does not have to be when it is used with the CUSTOMIZE keyword.


SAVE_RDF

  Verwandte Themen

Description  SAVE_RDF specifies a file to which you want to save the report selected in the MODULE or REPORT keyword combined with the XML customization file(s) selected in the CUSTOMIZE keyword. This argument is most useful when you have an .RDF file to which you are applying an XML file via the CUSTOMIZE keyword and want to save the combination of the two to a new .RDF file.

For more information, refer to the Publishing Reports manual.

Syntax

[SAVE_RDF=]filename.rdf

Values

Any valid filename.


<Param>

  Verwandte Themen

Beschreibung  <Param> ist ein Parameter, der Bestandteil der Berichtdefinition ist. Der von Ihnen angegebene Wert wird für den Wert dieses Parameters benutzt.

Syntax

<param>=value

Werte

Beliebiger gültiger Wert für diesen Parameter.

Standardwert

Stammt aus dem Attribut Ausgangswert des Parameters.

Verwendungshinweise

•	Sie können den Standardwert in der Laufzeit-Parametermaske außer Kraft setzen.

•	Werte von Argumenten können in einfachen oder doppelten Anführungszeichen stehen. Die Auswirkung von einfachen oder doppelten Anführungszeichen ist betriebssystemspezifisch.

•	Wenn Sie mit dem Schlüsselwort REPORT ausführbare Dateien angeben, werden die PARAM-Werte mit den Einstellungen validiert, die für jeden Parameter (z.B. Eingabemaske, Validierungs-Trigger) in den Berichten angegeben werden.

•	Wenn Sie keine ausführbaren Dateien mit dem Schlüsselwort REPORT angeben, wird der PARAM-Wert nicht analysiert oder validiert, weil die Parameter die Parameter referenzieren können, die noch nicht definiert wurden.