Was sind Statuscodes?
Was sind Statuscodes

Ansicht Aktuelle Jobs

Status	Bedeutung
Wird geöffnet	Der Bericht wird zur Ausführung geöffnet.
Seite n wird verarbeitet	Der Job wird ausgeführt, und Seite n wird formatiert.
<Trigger-Name> wird ausgeführt	Der Job läuft, und der angegebene Trigger wird ausgeführt.
1,2,3,	Der Job steht in der Warteschlange, wobei 1 bedeutet, daß der Job als nächstes ausgeführt wird.
Abgebrochen	Der Job wurde auf Anforderung des Benutzers abgebrochen und wird entfernt, wenn die Umgebung, in der er ausgeführt wurde, reagiert hat.
Ansicht Erledigte Jobs

Status	Bedeutung
Abgeschlossen	Der Job wurde erfolgreich beendet.
Mit Fehler beendet	Der Job ist beendet, allerdings ist ein Fehler aufgetreten.
Umgebung unerwartet beendet	Der Job ist abgeschlossen, die Umgebung wurde jedoch unerwartet beendet.
Herunterfahren von Server	Der Job wurde abgebrochen, weil der Server heruntergefahren wird.
Abgebrochen	Der Job wurde auf Anforderung des Benutzers abgebrochen.


Warteschlangen wechseln

So wechseln Sie Warteschlangen:

1	Wählen Sie Warteschlange [image] Gehe zu Warteschlange.

2	Geben Sie den Namen der Warteschlange ein, oder wählen Sie ihn aus der Liste aus.

3	Klicken Sie auf OK


Neuen Job über ActiveX-Steuerelement starten

So starten Sie einen neuen Job:

  Wählen Sie Job [image] Neu.


Jobs entfernen

So entfernen Sie einen Job:

1	Wählen Sie den zu entfernenden Job aus.

2	Wählen Sie Job [image] Entfernen aus.

3	Akzeptieren Sie das Bestätigungs-Dialogfeld, wenn es angezeigt wird.


Jobs neu anordnen

So ordnen Sie Jobs neu an:

1	Wählen Sie den zu verschiebenden Job aus.

2	Wählen Sie Job [image] Nach oben, Nach vorne, Nach unten oder Nach hinten.


Jobs erneut planen

So planen Sie Jobs erneut:

1	Wählen Sie den neu zu planenden Job aus.

2	Wählen Sie Job [image] Erneut planen, und füllen Sie das Dialogfeld Job neu planen aus.

3	Klicken Sie auf OK


Jobs;Jobs,,Ausgabe kopieren
Ausgabe kopieren

So kopieren Sie die Ausgabe:

1	Wählen Sie den Job aus, dessen Ausgabe kopiert werden soll.

2	Wählen Sie Job [image] Ausgabe kopieren nach aus, und füllen Sie das Dialogfeld Jobausgabe kopieren nach aus.

3	Klicken Sie auf OK

Verwendungshinweise

•	Sie können die Ausgabe für Jobs nur in der Ansicht Erledigte Jobs (d.h. Jobs, deren Ausführung abgeschlossen ist) kopieren, für die als Ziel Cache angegeben wurde (DESTYPE=CACHE). Sonst ist der Menüpunkt Ausgabe kopieren nach deaktiviert.


Als Warteschlangenadministrator anmelden

So melden Sie sich als Warteschlangenadministrator an:

1	Wählen Sie Optionen [image] Berechtigungen [image] Administrator.

2	Geben Sie die User-ID des Administrators ein.

3	Geben Sie das Kennwort des Administrators ein.

4	Klicken Sie auf OK.


Warteschlange konfigurieren

So konfigurieren Sie die Warteschlange:

1	MeldenSie sich als Administrator an.

2	Wählen Sie Warteschlange [image] Attribute.

3	Im Dialogfeld Warteschlangenattribute können Sie folgende Schritte ausführen:

•	Erhöhen des Wertes Max. unter Gleichzeitig verfügbare Umgebungen, um die Anzahl von verfügbaren Laufzeitumgebungen zu erhöhen. Je mehr Laufzeitumgebungen für den Reports Server verfügbar sind, desto mehr Jobs können abgearbeitet werden.

•	Verringern des Wertes Min. unter Gleichzeitig verfügbare Umgebungen, um die Anzahl von benutzten Laufzeitumgebungen zu minimierren. Je mehr Laufzeitumgebungen für Reports Server verfügbar sind, desto mehr Systemressourcen werden belegt.

•	Verringern des Wertes Max. Leerlaufzeit, um nicht benötigte Laufzeitumgebungen schneller herunterzufahren.

•	Wenn Sie die Ausgabe von vielen Berichten im Reports Server-Cache speichern möchten, sollten Sie die Einstellung für Cache-Größe erhöhen. Wenn Sie nur wenige Ausgaben im Cache speichern möchten und nur über beschränkte Systemressourcen verfügen, sollten Sie die Cache-Größe reduzieren.

4	Klicken Sie auf OK


Administrator-Kennwort ändern

So ändern Sie das Administrator-Kennwort:

1	Melden Sie sich als Administrator an.

2	Wählen Sie Optionen [image] Kennwort ändern aus.

3	Geben Sie das alte Kennwort ein.

4	Geben Sie das neue Kennwort ein.

5	Geben Sie das neue Kennwort erneut zur Bestätigung ein.

6	Klicken Sie auf OK


Als anderer Benutzer anmelden

So melden Sie sich als ein anderer Benutzer an:

1	Wählen Sie Optionen [image] Benutzer ändern.

2	Geben Sie den Benutzernamen ein.

3	Geben Sie das Kennwort ein.

4	Klicken Sie auf OK.


Warteschlange herunterfahren

So fahren Sie die Warteschlange herunter:

1	Melden Sie sich als Administrator an.

2	Wählen Sie Warteschlange [image] Herunterfahren.

3	Wählen Sie, wie heruntergefahren werden soll (Normal oder Sofort).

4	Klicken Sie auf OK


Reports Server-Cache

Der Reports Server-Cache kann die Leistung wesentlich verbessern. Wenn Sie einen Bericht ausführen, der als Ziel cache oder tolerance= hat, wird eine Kopie der Berichtausgabe im Reports Server-Cache gespeichert. Wenn derselbe Bericht später erneut innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ausgeführt wird, kann die Ausgabe aus dem Cache benutzt werden, anstatt den Bericht erneut ausführen zu müssen. Bei jeder Anforderung zur Ausführung eines Berichts gibt das Befehlszeilenargument tolerance an, daß die aktuelle Anforderung als Duplikat-Job erkannt wird, wenn derselbe Bericht mit denselben Parametern innerhalb der angegebenen Zeittoleranz gestartet wird. Wenn der andere Job beendet wird oder schon beendet ist, wird die im Cache gespeicherte Ausgabe erneut benutzt.


Öffnet eine neue Instanz von Queue Manager.


Zeigt das Dialogfeld Gehe zu Warteschlange an, in dem Sie eine anzuzeigende Warteschlange auswählen können.


Fährt die aktuelle Warteschlange herunter. Sie müssen als Administrator angemeldet sein, um die Warteschlange herunterfahren zu können.


Zeigt die Warteschlangenattribute der aktuellen Warteschlange an. Wenn Sie nicht der Administrator sind, sind die Attribute schreibgeschützt.


Beendet den Queue Manager.


Startet das ActiveX-Steuerelement von Reports Server, mit dem Sie einen Bericht ausführen können.


Entfernt den ausgewählten Bericht aus der Warteschlange.


Zeigt das Dialogfeld Jobausgabe kopieren nach an. Aus diesem Dialogfeld können Sie die Ausgabe des ausgewählten Jobs an eine andere Stelle kopieren.


Zeigt die Ausgabe des ausgewählten Jobs an.


Zeigt das Dialogfeld Job neu planen an, in dem Sie eine neue Anfangszeit und ein Wiederholungsintervall für den Job angeben können.


Leitet den ausgewählten Job zur erneuten Ausführung an Reports Server weiter.


Zeigt das Dialogfeld Job-Details für den ausgewählten Job an. Die Details umfassen Name, Eigentümer, Ziel, aktuellen Status sowie Zeitpunkt, an dem der Job in die Warteschlange gestellt, gestartet und beendet wurde.


Verschiebt den ausgewählten Job in der Warteschlange um eine Stelle nach oben.


Verschiebt den ausgewählten Job an den Anfang der Warteschlange.


Verschiebt den ausgewählten Job an das Ende der Warteschlange.


Verschiebt den ausgewählten Job in der Warteschlange um eine Stelle nach unten.


Zeigt die Jobs an, die noch in der Warteschlange warten.


Zeigt die Jobs an, die schon innerhalb des Intervalls abgeschlossen wurden, das in den Voreinstellungen angegeben wurde.


Zeigt alle Jobs in der aktuellen Warteschlange an.


Zeigt nur Ihre Jobs in der aktuellen Warteschlange an.


Zeigt die Jobs an, die zur Ausführung zu einem bestimmten Zeitpunkt geplant sind.


Zeigt den Eigentümer jedes Jobs in der Warteschlange an.


Zeigt das Ziel für jeden Job in der Warteschlange an (z.B. Drucker oder Datei).


Zeigt den Namen des Ziels für jeden Job in der Warteschlange an (z.B. Druckername oder Dateiname).


Zeigt Statusinformationen für jeden Job in der Warteschlange an.


Zeigt die Zeit an, zu der der Job in die Warteschlange eingegeben wurde.


Zeigt die Zeit an, bei der mit der Ausführung des Jobs begonnen wurde.


Zeigt die Zeit an, bei der die Ausführung des Jobs abgeschlossen wurde.


Zeigt das Intervall an, in dem der Job zur Ausführung geplant ist.


Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Job das letzte Mal ausgeführt wurde.


Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Job das nächste Mal zur Ausführung geplant ist.


Sortiert die Jobs nach Name.


Sortiert die Jobs nach Eigentümer.


Sortiert die Jobs nach Ziel (z.B. Drucker oder Datei).


Sortiert die Jobs nach Name des Ziels (z.B. Druckername oder Dateiname).


Sortiert die Jobs nach Status.


Sortiert die Jobs nach der Zeit, zu der sie in die Warteschlange gestellt wurden.


Sortiert die Jobs nach Anfangszeit.


Sortiert die Jobs nach Endzeit.


Sortiert die Jobs nach dem Intervall, in dem sie zur Ausführung geplant sind.


Sortiert die Jobs nach der letzten Ausführungszeit.


Sortiert die Jobs nach der nächsten geplanten Ausführungszeit.


Zwingt den Queue Manager, Verbindung mit dem Server aufzunehmen und die Informationen über die Jobs in der Warteschlange aufzufrischen.


Zeigt das Dialogfeld Voreinstellungen an, in dem Sie Ihre Voreinstellungen für den Queue Manager festlegen können.


Gibt an, daß Sie die normalen (Nicht-Administrator) Berechtigungen im Queue Manager haben.


Zeigt das Dialogfeld Administrator-Anmeldung an, in dem Sie sich als Administrator der Warteschlange anmelden können.


Zeigt das Dialogfeld Administrator-Kennwort ändern an.


Verbirgt die Spalte, in der der Cursor gerade steht, wenn Sie das Menü aufrufen.


Zeigt den Eigentümer für jeden Job in der Warteschlange an.


Zeigt das Ziel für jeden Job in der Warteschlange an (z.B. Drucker oder Datei).


Zeigt den Namen des Ziels für jeden Job in der Warteschlange an (z.B. Druckername oder Dateiname).


Zeigt die Statusinformationen für jeden Job in der Warteschlange an.


Zeigt die Zeit an, zu der der Job in die Warteschlange eingegeben wurde.


Zeigt die Anfangszeit des Jobs an.


Zeigt die Endzeit des Jobs an.


Zeigt das Intervall an, in dem der Job zur Ausführung geplant ist.


Zeigt die letzte Ausführungszeit des Jobs an.


Zeigt die nächste geplante Ausführungszeit des Jobs an.


Info Reports Queue Manager

Dieses Dialogfeld enthält Versionsinformationen über Reports Queue Manager.


Dialogfeld Administrator-Anmeldung

Mit diesem Dialogfeld kann sich der Administrator bei der Warteschlange von Reports Server anmelden. Wenn die Administrator-Berechtigungen aktiviert sind, können Sie Verwaltungsaufgaben ausführen wie:

•	Warteschlange konfigurieren

•	Administrator-Kennwort ändern

•	Warteschlange herunterfahren


Administrator-Kennwort für die Warteschlange von Reports Server.


Administrator-Benutzername für die Warteschlange von Reports Server.


Dialogfeld Warteschlangenattribute

Dieses Dialogfeld enthält die Attribute für die Warteschlange. Wenn Sie nicht der Administrator sind, wird dieses Dialogfeld nur zu Informationszwecken angezeigt. Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie die Konfiguration der Warteschlange ändern.


Status der aktuellen Warteschlange.


Rechner, auf dem die aktuelle Warteschlange ausgeführt wird.


Anzahl von gerade ausgeführten Jobs.


Anzahl von Laufzeitumgebungen in Reports Server.


Mindestanzahl von Laufzeitumgebungen, die jederzeit in Reports Server verfügbar sind.


Datum und Uhrzeit, zu der die aktuelle Warteschlange gestartet wurde.


Momentan belegter Cache (in Megabyte) von Reports Server.


Maximale Anzahl von Laufzeitumgebungen, die jederzeit für Reports Server verfügbar sind.


Zeit, während der eine Laufzeitumgebung im Leerlauf sein kann, bevor Reports Server sie herunterfährt.


Größe des Cache (in Megabyte), in dem Reports Server die Ausgabe aus erledigten Jobs speichert.


Leert den Reports Server-Cache sofort.


Dialogfeld Administrator-Kennwort ändern

In diesem Dialogfeld können Sie das Administrator-Kennwort für die Warteschlange von Reports Server ändern, die gerade angezeigt wird. Sie müssen

•	Ihr aktuelles Kennwort eingeben.

•	Ihr neues Kennwort eingeben.

•	Ihr neues Kennwort erneut zur Bestätigung eingeben.


Altes Administrator-Kennwort.


Neues Administrator-Kennwort.


Neues Administrator-Kennwort zur Bestätigung.


Dialogfeld Anzuzeigende Warteschlange

In diesem Dialogfeld können Sie die anzuzeigende Warteschlange angeben. Dieses Dialogfeld wird besonders dann benutzt, wenn mehrere Warteschlangen von Reports Server vorhanden sind und Sie zwischen diesen wechseln möchten. Sie geben eine Warteschlange an, indem Sie deren Namen eingeben oder die Warteschlange aus der Liste wählen. Wenn Sie das Dialogfeld Anzuzeigende Warteschlange akzeptieren, nimmt Reports Queue Manager Verbindung mit der angegebenen Warteschlange auf und zeigt deren Inhalt an.


Anzuzeigende Warteschlange.


Dialogfeld Herunterfahren

Dieses Dialogfeld fährt die aktuelle Warteschlange herunter. Sie haben die Möglichkeit, die Warteschlange sofort herunterzufahren, sollten diese Option jedoch nur benutzen, wenn es keine Rolle spielt, ob in der Warteschlange stehende Jobs entfernt werden.


Fährt die Warteschlange normal herunter.


Fährt die Warteschlange sofort herunter.


Dialogfeld Entfernen bestätigen

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie angefordert haben, daß ein Job aus der Warteschlange entfernt wird. Sie können das Dialogfeld akzeptieren, wobei der ausgewählte Job aus der Warteschlange entfernt wird. Sie können es auch abbrechen. In diesem Fall bleibt der Job in der Warteschlange stehen. Wenn das Dialogfeld Entfernen bestätigen in Zukunft nicht angezeigt werden soll, werden die Jobs entfernt, sobald Sie Job [image] Entfernen auswählen.


Bedeutet, daß dieses Dialogfeld in Zukunft beim Entfernen von Jobs angezeigt werden soll. Wenn dieses Dialogfeld beim Entfernen eines Jobs nicht angezeigt werden soll, heben Sie die Auswahl dieser Einstellung auf.


Dialogfeld Anzuzeigende Warteschlange

Dies ist das Start-Dialogfeld für Reports Queue Manager. Sie können den Namen der anzuzeigenden Warteschlange angeben, indem Sie ihn eingeben oder einen Namen aus der Liste auswählen. Wenn beim Hochfahren keine Warteschlange angezeigt werden soll, wählen Sie die Schaltfläche Überspringen. Wenn Sie eine Warteschlange angeben, wird Queue Manager mit dem Inhalt dieser Warteschlange hochgefahren. Wenn Sie keine Warteschlange angeben, wird Queue Manager ohne Inhalt der Warteschlange hochgefahren.


Anzuzeigende Warteschlange.


Zeigt dieses Dialogfeld beim Hochfahren an. Heben Sie die Auswahl dieser Einstellung auf, wenn das Dialogfeld in Zukunft nicht angezeigt werden soll.


Dialogfeld Job-Details

Dieses Dialogfeld enthält Informationen für den ausgewählten Job.


Name des Jobs.


Eigentümer des Jobs.


Ziel des Jobs (z.B. Drucker oder Datei).


Name des Ziels für den Job (z.B. Druckername oder Dateiname).


Status des Jobs und, wenn dieser ausgeführt wird, welcher Teil gerade ausgeführt wird (z.B. eine Seitennummer oder "Vor-Bericht-Trigger wird ausgeführt").


Zeigt zusätzliche Meldungen über den Job aus dem Reports Server an.


Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde.


Anfangszeit des Jobs.


Endzeit des Jobs.


Dialogfeld Job-Details

Dieses Dialogfeld enthält Informationen für den ausgewählten Job.


Name des Jobs.


Eigentümer des Jobs.


Ziel des Jobs (z.B. Drucker oder Datei).


Zielname des Jobs (z.B. Druckername oder Dateiname).


Letzte Ausführungszeit des Jobs.


Nächste Ausführungszeit des Jobs.


Wiederholungsintervall für den Job.


Register Warteschlangen des Dialogfelds Voreinstellungen

In diesem Register werden die Voreinstellungen für die Warteschlange angegeben.


Intervall, in dem Queue Manager die Warteschlangeninformationen abgleicht.


Gibt an, daß Sie mit einem Prompt gefragt werden möchten, welche Warteschlange beim Öffnen von Queue Manager angezeigt werden soll.


Bedeutet, daß die letzte angezeigte Warteschlange der Warteschlange entspricht, die beim Öffnen von Queue Manager angezeigt werden soll.


Bedeutet, daß Sie einen Warteschlangennamen eingeben und die Verbindung zu dieser Warteschlange herstellen möchten, wenn Queue Manager das nächste Mal gestartet wird.


Register Erledigte Jobs des Dialogfelds Voreinstellungen

In diesem Register werden die Voreinstellungen für erledigte Jobs angegeben, die in der Warteschlange angezeigt werden sollen.


Bedeutet, daß alle erledigten Jobs in der Warteschlange angezeigt werden sollen.


Bedeutet, daß nur die in den letzten n Tagen erledigten Jobs in der Warteschlange angezeigt werden sollen.


Bedeutet, daß nur die letzten n erledigten Jobs in der Warteschlange angezeigt werden sollen.


Register Bestätigungen des Dialogfelds Voreinstellungen

In diesem Register wird angegeben, welche Warnmeldungen in Queue Manager angezeigt werden sollen, wenn Sie Jobs entfernen.


Bedeutet, daß ein Bestätigungs-Dialogfeld angezeigt werden soll, bevor ein Job aus der Warteschlange entfernt wird.


Bedeutet, daß ein Bestätigungs-Dialogfeld angezeigt werden soll, bevor geplante Jobs entfernt werden.


Dialogfeld Job neu planen

In diesem Dialogfeld können Sie die Parameter eines momentan geplanten Jobs ändern oder einen neuen geplanten Job weiterleiten. Wenn Sie das Dialogfeld akzeptieren, werden Ihre Änderungen für den bestehenden Job angewendet bzw. für das Erstellen neuer Jobs benutzt. Wenn Sie dieses Dialogfeld abbrechen, werden die Änderungen ignoriert.


Bedeutet, daß der Job jetzt zur Ausführung geplant werden soll.


Bedeutet, daß der Job zur Ausführung bei dem angegebenen Datum und der angegebenen Zeit geplant werden soll.


Zeit, zu der der Bericht ausgeführt werden soll. Geben Sie eine Zeit ein, oder wählen Sie eine Zeit mit den Pfeilen nach oben/unten.


Datum, an dem der Bericht ausgeführt werden soll. Geben Sie ein Datum ein, oder wählen Sie ein Datum mit den Pfeilen nach oben/unten.


Bedeutet, daß der Job einmal ausgeführt wird.


Bedeutet, daß die Berichtausführung in bestimmten Intervallen geplant wird.


Gibt an, wie oft der Job pro Zeiteinheit ausgeführt wird (wenn die Zeiteinheit z.B. Stunden ist und Sie eine zweimalige Ausführung angeben, wird der Bericht alle zwei Stunden ausgeführt). Wählen Sie eine Zahl mit den Pfeilen nach oben/unten.


Zeiteinheit zur Definition des Intervalls, in dem der Bericht ausgeführt wird (z.B. Stunden). Wählen Sie ein Datum mit den Pfeilen nach oben/unten.


Bedeutet, daß der Job monatlich an dem angegebenen Tag ausgeführt wird (z.B. erster Montag in jedem Monat).


Vorkommen des angegebenen Tages, an dem der Job ausgeführt wird (z.B. erstes Vorkommen). Wählen Sie die Woche mit den Pfeilen nach oben/unten.


Tag, an dem der Job ausgeführt wird (z.B. Montag). Wählen Sie den Tag mit den Pfeilen nach oben/unten.


Bedeutet, daß der Job am letzten Tag jedes Monats am oder vor dem angegebenen Datum (z.B. am letzten Wochentag jedes Montas oder vor dem 15.).


Letzter Tag, an dem der Job ausgeführt wird (z.B. Montag, Wochentag). Wählen Sie einen Tag mit den Pfeilen nach oben/unten.


Datum, an oder vor dem der Job ausgeführt wird (z.B. 15.). Geben Sie ein Datum ein, oder wählen Sie ein Datum mit den Pfeilen nach oben/unten.


Datum, an oder vor dem der Job ausgeführt wird (z.B. 15.). Geben Sie ein Datum ein, oder wählen Sie ein Datum mit den Pfeilen nach oben/unten.


Bedeutet, daß der Server versucht, einen nicht erfolgreich ausgeführten Job in einem bestimmten Intervall erneut auszuführen.


Gibt an, wie oft die Ausführung eines Jobs wiederholt werden soll, der nicht erfolgreich ausgeführt wurde. Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie eine Zahl mit den Pfeilen nach oben/unten..


Gibt an, wie oft die Ausführung eines Jobs wiederholt werden soll, der nicht erfolgreich ausgeführt wurde. Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie eine Zahl mit den Pfeilen nach oben/unten.


Zeit zwischen den geplanten Wiederholungsversuches eines Jobs durch den Server (z.B. 1 Stunde). Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie eine Zahl mit den Pfeilen nach oben/unten.


Zeit zwischen den geplanten Wiederholungsversuches eines Jobs durch den Server (z.B. 1 Stunde). Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie eine Zahl mit den Pfeilen nach oben/unten.


Zeiteinheit für die Wiederholungsversuche eines Jobs durch den Server (z.B. Stunden). Wählen Sie eine Zeiteinheit mit den Pfeilen nach oben/unten.


Dialogfeld Benutzeranmeldung

Mit diesem Dialogfeld können Sie sich bei diesem eingeschränkten Reports Server anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Berichte ausführen und anzeigen, zu denen Sie eine Zugriffsberechtigung haben.


Ihr  WebDB-Benutzername, mit dem Sie sich bei dem eingeschränkten Reports Server anmelden. Fragen Sie Ihren DBA, wenn Sie sich nicht anmelden können.


Ihr Kennwort. Fragen Sie Ihren DBA, wenn Sie sich nicht anmelden können.


Interne Fehler

Ein interner Fehler ist ein ungewöhnlicher Fehler, der eigentlich gar nicht auftreten dürfte. Nehmen Sie Verbindung mit dem Warteschlangenadministrator oder einem Systemadministrator für den Rechner auf, auf dem Reports Server läuft, um die Ursache der Fehlermeldung zu bestimmen, wie z.B. einen Benutzer- oder Systemfehler. Wenn Sie feststellen, daß die Meldung nicht auf einen Benutzerfehler oder ein Systemproblem zurückzuführen ist, sollten Sie folgende Schritte ausführen:

1	Schreiben Sie den Text der Fehler- oder Warnmeldung auf.

2	Schreiben Sie die Umstände auf, die zu der Meldung geführt haben. Versuchen Sie, sich an die getroffenen Maßnahmen, (gegebenenfalls) die betroffenen Objekte und die genaue Folge der Vorgänge zu erinnern, die Sie vor Auftreten der Meldung ausgeführt haben.

3	Nehmen Sie Verbindung mit der Zentralen Kundenunterstützung von Oracle auf.


Ungültiger Benutzername bzw. ungültiges Kennwort.

Ursache:  Der angegebene Benutzername und/oder das angegebene Kennwort waren falsch.

Maßnahme:  Versuchen Sie, den Benutzernamen und das Kennwort erneut einzugeben.


Verbindung zu Warteschlange '%1' nicht möglich. Die Warteschlange läuft möglicherweise nicht oder ist belegt. Diese Warteschlange dennoch anzeigen?

Ursache:  Es konnte keine Verbindung zu der Warteschlange hergestellt werden. Möglicherweise läuft sie nicht, möglicherweise sind zu viele Verbindungen vorhanden oder liegt ein Netzwerkfehler vor.

Maßnahme:  Um erneut zu versuchen, Verbindung mit der Warteschlange aufzunehmen, klicken Sie auf Ja, und gleichen Sie dann die Vorschau (Menü Ansicht) ab.


Warteschlange '%1' kann nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob ein Eintrag in der Datei TNSNAMES.ORA oder in Oracle Names vorhanden ist.

Ursache:  Der Name der Warteschlange wurde in TNSNAMES.ORA oder Oracle Names nicht gefunden. Die Vorschau kann nur dann Verbindung mit einer Warteschlange aufnehmen, wenn diese in TNSNAMES.ORA oder Oracle Names vorhanden ist.

Maßnahme:  Geben Sie den Namen der Warteschlange erneut ein, oder nehmen Sie Verbindung mit dem Systemadministrator auf, um sicherzustellen, daß die Datei in TNSNAMES.ORA oder Oracle Names gespeichert ist.


Das neue und das bestätigte Kennwort stimmen nicht überein. Bitte geben Sie die Kennwörter erneut ein.

Ursache:  Sie haben zwei Kennwörter eingegeben, die nicht identisch sind.

Maßnahme: Bitte geben Sie beide Kennwörter erneut richtig ein.


Das alte Kennwort ist falsch. Kennwort bleibt unverändert.

Ursache:  Das Kennwort konnte nicht geändert werden. Möglicherweise haben Sie ein falsches altes Kennwort angegeben, oder es liegt ein Netzwerkfehler vor.

Maßnahme:  Versuchen Sie, das alte Kennwort erneut einzugeben.


Befehlszeilenoptionen sind nicht korrekt. Der Queue Manager konnte Ihre Befehlszeile nicht verstehen.

Ursache:  Die Befehlszeilenoptionen konnten nicht analysiert werden. Die Syntax ist:

rwqmu60[/q QueueName [/u AdminUsername /w AdminPassword]]

wobei:

QueueName der Name der anzuzeigenden Warteschlange ist.

AdminUsername der Benutzername des Warteschlangenadministrators ist.

AdminPassword das Kennwort des Administrators ist.

Maßnahme:  Prüfen Sie, ob Ihre Befehlszeile der obigen Syntax entspricht.


Die Höchstzahl von Umgebungen muß größer sein als die Mindestzahl.

Ursache:  Die Höchstzahl von Umgebungen, die Sie eingegeben haben, ist kleiner als die Mindestzahl.

Maßnahme:  Ändern Sie die Mindest- oder Höchstzahl von Umgebungen, so daß die Höchstzahl größer ist als die Mindestzahl.


Geben Sie den Namen der Warteschlange ein, zu der Sie gehen möchten, oder wählen Sie einen Namen aus der Liste.

Ursache:  Sie haben keine Warteschlange eingegeben oder ausgewählt.

Maßnahme:  Wählen Sie eine Warteschlange aus der Liste, oder geben Sie den Namen einer Warteschlange ein.


Geben Sie den Namen der Warteschlange ein, die Sie anfänglich öffnen möchten, oder wählen Sie einen Namen aus der Liste.

Ursache:  Sie haben keine Warteschlange eingegeben oder ausgewählt.

Maßnahme:  Wählen Sie eine Warteschlange aus der Liste der am häufigsten aufgerufenen Warteschlangen, oder geben Sie den Namen einer Warteschlange ein.


Bitte wählen Sie nur einen Job aus.

Ursache:  Dieser Vorgang ist nur bei einem einzelnen Job gültig.

Maßnahme:  Wählen Sie einen Job aus.


Möchten Sie den bzw. die ausgewählten Jobs wirklich aus der Warteschlange entfernen?

Ursache:  Sie haben einen oder mehrere Jobs ausgewählt, die aus der Warteschlange entfernt werden sollen.

Maßnahme:  Wenn Sie diese wirklich entfernen möchten, klicken Sie auf Ja, sonst klicken Sie auf Nein. Wenn Sie auf Nein klicken, kehren Sie in die Vorschau zurück, ohne irgendeine Maßnahme auszuführen.


Möchten Sie den bzw. die geplanten Jobs wirklich aus der Warteschlange entfernen?

Ursache:  Sie haben einen oder mehrere geplante Jobs ausgewählt, die aus der Warteschlange entfernt werden sollen.

Maßnahme:  Wenn Sie diese wirklich entfernen möchten, klicken Sie auf Ja, sonst klicken Sie auf Nein. Wenn Sie auf Nein klicken, kehren Sie in die Vorschau zurück, ohne daß irgendeine Maßnahme ausgeführt wird.


Der Job konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden.

Ursache:  Der ausgewählte Job konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden. Möglicherweise läuft die Warteschlange nicht mehr, liegt ein Neztwerkfehler vor oder steht der Job nicht mehr in der Warteschlange.

Maßnahme:  Um zu prüfen, ob der Job noch in der Warteschlange steht, klicken Sie auf OK, und gleichen Sie dann die Vorschau (Menü Ansicht) ab.


Der geplante Job konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden.

Ursache:  Der ausgewählte geplante Job konnte nicht gelöscht werden. Möglicherweise läuft die Warteschlange nicht mehr, liegt ein Netzwerkfehler vor oder steht der Job nicht mehr in der Warteschlange.

Maßnahme:  Um zu prüfen, ob der Job noch in der Warteschlange steht, klicken Sie auf OK, und gleichen Sie dann die Vorschau (Menü Ansicht) ab.


Mindestens einer der Jobs konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden. Prüfen Sie, ob Sie die Berechtigung für das Entfernen der Jobs haben ...

Ursache:  Einer oder mehrere der ausgewählten Jobs konnten nicht aus der Warteschlange entfernt werden. Möglicherweise läuft die Warteschlange nicht mehr, liegt ein Netzwerkfehler vor, hatten Sie keine Berechtigung für das Entfernen des Jobs oder stehen der bzw. die Jobs nicht mehr in der Warteschlange.

Maßnahme:  Um zu prüfen, ob der bzw. die Jobs noch in der Warteschlange stehen, gleichen Sie die Vorschau (Menü Ansicht) ab.


Mindestens einer der geplanten Jobs konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden. Prüfen Sie, ob Sie die Berechtigung für das Entfernen der Jobs haben ...

Ursache:  Einer oder mehrere der ausgewählten geplanten Jobs konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden. Möglicherweise läuft die Warteschlange nicht mehr, liegt ein Netzwerkfehler vor, hatten Sie keine Berechtigung für das Entfernen des Jobs oder stehen der bzw. die Jobs nicht mehr in der Warteschlange.

Maßnahme:  Um zu prüfen, ob der bzw. die Jobs noch in der Warteschlange stehen, gleichen Sie die Vorschau (Menü Ansicht) ab.


Sie konnten sich nicht als Administrator abmelden. Sie können den Versuch wiederholen, zu einer anderen Warteschlange gehen oder die Anwendung beenden ...

Ursache:  Die Warteschlange konnte Sie nicht als Administrator abmelden. Möglicherweise läuft die Warteschlange nicht mehr oder liegt ein Netzwerkfehler vor.

Maßnahme:  Um sicherzustellen, daß Sie abgemeldet sind, können Sie die Anwendung beenden.


Das Kennwort des Administrators wurde geändert.

Ursache:  Sie haben das Kennwort des Administrators erfolgreich geändert.

Maßnahme:  Keine.


Die Jobausgabe konnte nicht kopiert werden. Prüfen Sie, ob der Job fehlerfrei ausgeführt wurde und ob das Ziel für ...

Ursache:  Die Jobausgabe konnte nicht kopiert werden. Dies kann auf einen Netzwerkfehler zurückzuführen sein. Möglicherweise war auch keine Ausgabe für den Job vorhanden (der Job muß z.B. ausgeführt worden sein, um eine Ausgabedatei zu generieren), wurde die Jobausgabe gelöscht oder haben Sie keine Berechtigung für das Kopieren der Jobausgabe.

Maßnahme:  Keine.


Ein oder mehrere Jobs konnten nicht weitergeleitet werden, weil Sie keine entsprechende Berechtigung haben ...

Ursache:  Ein oder mehrere der ausgewählten Jobs konnten nicht erneut weitergeleitet werden. Möglicherweise liegt ein Netzwerkfehler vor oder haben Sie keine Berechtigung für das erneute Weiterleiten der Jobs.

Maßnahme:  Keine.


Die Verbindung zu Warteschlange '%1' ist unterbrochen. Entweder liegt ein Netzwerkproblem vor, oder die Warteschlange wurde heruntergefahren.

Ursache:  Die Vorschau hat keine Verbindung mehr mit der Warteschlange.

Maßnahme:  Um zu versuchen, die Verbindung zu der Warteschlange wiederherzustellen, gleichen Sie die Ansicht ab (Menü Ansicht).


Die Warteschlange hat die Höchstzahl von Verbindungen erreicht. Wiederholen Sie den Versuch später, oder schließen Sie eine aktive Verbindung.

Ursache:  Eine Warteschlange kann nur eine feste Anzahl von Verbindungen verwalten. Wenn versucht wird, eine weitere Verbindung herzustellen, ist dies erfolglos.

Maßnahme:  Sie können warten, bis eine Verbindung von einer anderen Vorschau beendet wird, oder können eine bestehende Verbindung beenden, zu der Sie die Zugriffsberechtigung haben.


Ein nicht angegebener interner Fehler ist aufgetreten. Die Anwendung wird beendet.

Ursache:  Ein interner Fehler, der nicht abgearbeitet werden kann, ist aufgetreten. Die Anwendung wird beendet, wenn Sie auf OK klicken.

Maßnahme:  Wenn der Fehler erneut auftritt, nehmen Sie Verbindung mit dem Systemadministrator auf.


Ein nicht angegebener Fehler ist beim Initialisieren der Anwendung aufgetreten. Diese Anwendung wird beendet.

Ursache:  Beim Initialisieren der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten, der nicht abgearbeitet werden kann. Die Anwendung wird beendet, wenn Sie auf OK klicken.

Maßnahme:  Wenn dieser Fehler weiter bestehen bleibt, nehmen Sie Verbindung mit dem Systemadministrator auf.


Ein oder mehrere Jobs konnten nicht verschoben werden, weil sie in der Warteschlange nicht gefunden wurden.

Ursache:  Ein oder mehrere der ausgewählten Jobs konnten nicht verschoben werden. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß sie entweder schon am Anfang oder Ende der Warteschlange stehen. Außerdem ist es möglich, daß der Job gerade ausgeführt wird oder nicht mehr in der Warteschlange steht.

Maßnahme: Um die aktuelle Position der Jobs in der Warteschlange zu überprüfen, gleichen Sie die Vorschau (Menü Ansicht) ab.


Der Job konnte nicht neu geplant werden, weil er nicht in der Warteschlange gefunden wurde.

Ursache:  Der ausgewählte Job konnte nicht neu geplant werden. Möglicherweise wird der Job gerade ausgeführt oder steht er nicht mehr in der Warteschlange.

Maßnahme:  Um die aktuelle Position des Jobs in der Warteschlange zu überprüfen, gleichen Sie die Vorschau (Menü Ansicht) ab.


Das angegebene Datum bzw. die angegebene Uhrzeit ist schon abgelaufen. Geben Sie ein späteres Datum und eine spätere Zeit ein.

Ursache:  Das Datum und die Uhrzeit, die für den als nächstes auszuführenden Job angegeben wurden, sind schon abgelaufen. Sie müssen eine spätere Anfangszeit angeben.

Maßnahme:  Ändern Sie Uhrzeit und/oder Datum auf einen späteren Zeitpunkt.


Neue Warteschlangenattribute konnten nicht festgelegt werden. Einer der Werte liegt wahrscheinlich außerhalb des gültigen Bereichs.

Ursache:  Reports Queue Manager hat versucht, die Mindest- und Höchstzahl von gleichzeitig auszuführenden Jobs sowie die maximale Leerzeit vor dem Herunterfahren der Umgebung festzulegen, dies war jedoch nicht erfolgreich. Wahrscheinlich liegt einer der Werte außerhalb des Bereichs für diese Warteschlange.

Maßnahme:  Wiederholen Sie den Vorgang. Bitten Sie den Systemadministrator, die Höchstzahl von gleichzeitig auszuführenden Jobs anzugeben.


Der Listener für den TNS-Namen ist kein Reports Server. Prüfen Sie den Eintrag in der Datei TNSNAMES.ORA oder in Oracle Names.

Ursache:  Der angegebene TNS-Name entspricht keinem Reports Server.

Maßnahme:  Prüfen Sie, ob der benutzte TNS-Name ein Reports Server ist.


Die Warteschlange bei dem angegebenen TNS-Namen benutzt einen anderen Zeichensatz als Sie. Eine Konvertierung ist nicht möglich.

Ursache:   Die Variable NLS_LANG, die Sie benutzen, ist nicht ausreichend kompatibel mit der Variablen, die die Warteschlange benutzt. Somit ist eine Verbindung zu der Warteschlange nicht möglich.

Maßnahme:  Wählen Sie eine NLS_LANG, die eine Zeichensatzkonvertierung ermöglicht.


Der Cache konnte nicht geleert werden, weil Sie keine entsprechende Berechtigung haben.

Ursache:  Sie haben versucht, den Cache zu leeren, haben jedoch keine Administrator-Berechtigungen. Sie benötigen Administrator-Berechtigungen, um den Cache zu leeren.

Maßnahme:  Wenn Sie der Administrator sind, melden Sie sich als Administrator an, und leeren Sie den Cache.


Der Job konnte wegen eines internen Syntaxfehlers nicht neu geplant werden.

Ursache:  Bei der Neuplanung ist ein interner Syntaxfehler aufgetreten.

Maßnahme:  Versuchen Sie, einen neuen Job mit Job [image] Neu weiterzuleiten.


Der geplante Job konnte nicht entfernt werden, weil Sie keine Berechtigung für das Entfernen haben.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job zu entfernen, der Ihnen nicht gehört, und Sie sind nicht als Administrator angemeldet. Sie müssen Eigentümer des Jobs sein oder die Administrator-Berechtigungen haben, um den Job zu entfernen.

Maßnahme:  Wenn Sie der Administrator sind, melden Sie sich als Administrator an, und entfernen Sie den Job.


Der Job konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden, weil er nicht gefunden wurde.

Ursache:  Der gewählte Job steht nicht mehr in der Warteschlange. Möglicherweise ist er schon abgeschlossen oder wurde abgebrochen.

Maßnahme:  Überprüfen Sie die Ansicht Erledigte Jobs, um festzustellen, ob der Job vorhanden ist.


Der Job konnte wegen eines internen Fehlers nicht geplant werden.

Ursache:  Der Job konnte wegen eines unbekannten internen Fehlers nicht geplant werden.

Maßnahme:  Keine.


Die Jobausgabe konnte nicht kopiert werden, weil Sie keine Berechtigung für das Kopieren haben, weil die Jobausgabe nicht ...

Ursache:  Sie können die Jobausgabe nur kopieren, wenn Sie der Eigentümer des Jobs sind. Die Jobausgabe wird nur gespeichert, wenn als Ziel für den Job Datei, Drucker, Mail oder Cache angegeben wurde. Wenn der Cache jedoch geleert wurde oder vor kurzem nicht auf die Jobausgabe zugegriffen wurde, wurde die Ausgabe möglicherweise gelöscht.

Maßnahme:  Wenn Sie der Eigentümer des Jobs sind, können Sie den Job erneut ausführen, um die Ausgabe erneut zu generieren. Sonst müssen Sie die Ausgabe von dem Eigentümer anfordern oder den Eigentümer bitten, den Job erneut auszuführen.


Ein oder mehrere Jobs konnten nicht weitergeleitet werden, weil sie in der Warteschlange nicht gefunden wurden.

Ursache:  Der Job wurde in der Warteschlange nicht gefunden.

Maßnahme:  Leiten Sie einen neuen Job mit Job [image] Neu weiter.


Die Warteschlangenattribute konnten wegen eines internen Fehlers nicht eingestellt werden.

Ursache:  Die Attribute konnten wegen eines unbekannten internenFehlers nicht eingestellt werden.

Maßnahme:  Keine.


Ein oder mehrere Jobs konnten nicht verschoben werden, weil sie in der Warteschlange nicht gefunden wurden.

Ursache:  Der bzw. die Jobs stehen nicht mehr in der Warteschlange. Möglicherweise sind sie abgeschlossen oder wurden abgebrochen.

Maßnahme:  Überprüfen Sie die Ansicht Erledigte Jobs, um festzustellen, ob die Jobs vorhanden sind.


Die Warteschlangenattribute konnten nicht eingestellt werden, weil Sie keine entsprechende Berechtigung haben.

Ursache:  Sie haben versucht, die Warteschlangenattribute zu ändern, haben jedoch nicht die erforderlichen Berechtigungen. Sie benötigen die Administrator-Berechtigungen, um die Warteschlangenattribute einzustellen.

Maßnahme:  Wenn Sie der Warteschlangenadministrator sind, melden Sie sich als solcher an, und nehmen Sie die Änderungen vor. Sonst nehmen Sie Verbindung mit dem Administrator auf.


Die Jobausgabe konnte nicht kopiert werden, weil der Job nicht in der Warteschlange gefunden wurde.

Ursache:  Der ausgewählte Job steht nicht mehr in der Warteschlange, und auf die vorherige Ausgabe kann nicht mehr zugegriffen werden.

Maßnahme:  Führen Sie den Job erneut aus, um die Ausgabe neu zu generieren.


Ein oder mehrere Jobs konnten wegen eines internen Syntaxfehlers nicht weitergeleitet werden.

Ursache:  Während der erneuten Weiterleitung des Jobs ist ein interner Syntaxfehler aufgetreten.

Maßnahme:  Leiten Sie den Job mit Job [image] Neu weiter.


Die Jobausgabe konnte nicht kopiert werden, weil der Job mit einem Fehler beendet wurde, weil er abgebrochen wurde oder noch nicht beendet ist.

Ursache:  Sie haben versucht, eine Jobausgabe zu kopieren, die nicht vorhanden ist. Der Job verfügt über keine Ausgabe, weil er mit einem Fehler beendet wurde, weil er abgebrochen wurde oder noch nicht beendet ist.

Maßnahme:  Wenn der Job noch ausgeführt wird, warten Sie, bis er abgeschlossen ist.


Der Job konnte nicht neu geplant werden. Möglicherweise wird er schon ausgeführt.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job neu zu planen, dies war jedoch nicht möglich, wahrscheinlich, weil er schon ausgeführt wird.

Maßnahme:  Prüfen Sie in der Ansicht Aktuelle Jobs, ob der Job gerade ausgeführt wird. Wenn ja, warten Sie, bis er abgeschlossen ist, bevor Sie ihn neu planen.


Ein oder mehrere Jobs konnten nicht weitergeleitet werden, weil Sie keine entsprechende Berechtigung haben.

Ursache:  Sie haben versucht, einen bzw. mehrere Jobs weiterzuleiten, haben jedoch nicht die erforderlichen Berechtigungen. Sie müssen der Eigentümer des Jobs sein oder die Administrator-Berechtigungen haben, um den Job weiterleiten zu können.

Maßnahme:  Wenn Sie der Administrator sind, melden Sie sich als solcher an, und leiten Sie den Job weiter. Sonst bitten Sie den Eigentümer oder Administrator, den Job für Sie weiterzuleiten.


Die Anmeldung war wegen eines internen Fehlers nicht erfolgreich.

Ursache:  Die Anmeldung konnte wegen eines unbekannten internen Fehlers nicht durchgeführt werden.

Maßnahme:  Keine.


Der Cache konnte wegen eines internen Fehlers nicht geleert werden.

Ursache:  Der Cache konnte wegen eines unbekannten internen Fehlers nicht geleert werden.

Maßnahme:  Keine.


Ein oder mehrere Jobs konnten nicht weitergeleitet werden, weil die Warteschlange heruntergefahren wird.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job weiterzuleiten, während die Warteschlange heruntergefahren wurde.

Maßnahme:  Wenn die Warteschlange wieder hochgefahren wird, leiten Sie den Job weiter.


Der Job konnte nicht aus der Warteschlange entfernt werden, weil Sie keine Berechtigung für das Entfernen haben.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job zu entfernen, der Ihnen nicht gehört, und sind nicht als Administrator angemeldet. Sie müssen Eigentümer des Jobs sein oder die Administrator-Berechtigungen haben, um den Job zu entfernen.

Maßnahme:  Wenn Sie der Administrator sind, melden Sie sich als solcher an, und entfernen Sie den Job. Sonst bitten Sie den Administrator oder den Eigentümer, den Job zu entfernen.


Ein oder mehrere Jobs konnten wegen eines internen Fehlers nicht verschoben werden.

Ursache:  Der Job konnte wegen eines internen Fehlers nicht verschoben werden.

Maßnahme:  Keine.


Die angeforderten Jobs konnten nicht verschoben werden, weil nur ein Administrator die Berechtigung für das Verschieben von Jobs hat.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job in der Warteschlange zu verschieben, haben jedoch keine Administrator-Berechtigungen. Sie benötigen die Administrator-Berechtigungen, um den Job zu verschieben.

Maßnahme:  Wenn Sie der Administrator sind, melden Sie sich als solcher an, und verschieben Sie den Job. Sonst nehmen Sie Verbindung mit dem Administrator auf.


Der Job konnte nicht neu geplant werden, weil Sie keine Berechtigung dafür haben.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job neu zu planen, der Ihnen nicht gehört, und Sie sind nicht als Administrator angemeldet. Sie müssen Eigentümer des Jobs sein oder die Administrator-Berechtigungen haben, um ihn neu planen zu können.

Maßnahme:  Wenn Sie der Administrator sind, melden Sie sich als solcher an, und planen Sie den Job neu. Sonst nehmen Sie Verbindung mit dem Administrator auf.


Die Jobausgabe konnte wegen eines internen Fehlers nicht kopiert werden.

Ursache:  Die Jobausgabe konnte wegen eines internen Fehlers nicht kopiert werden.

Maßnahme:  Bitten Sie den Administrator um Unterstützung.


Der Job konnte nicht neu geplant werden, weil die Warteschlange heruntergefahren wird.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job neu zu planen, während die Warteschlange heruntergefahren wurde. Jobs können nicht neu geplant werden, während eine Warteschlange heruntergefahren wird.

Maßnahme:  Warten Sie, bis die Warteschlange wieder hochgefahren wird, um den Job neu zu planen.


Das Kennwort konnte wegen eines internen Fehlers nicht geändert werden.

Ursache:  Das Kennwort konnte wegen eines unbekannten internen Fehlers nicht eingestellt werden.

Maßnahme:  Keine.


Ein oder mehrere Jobs konnten wegen eines internen Fehlers nicht weitergeleitet werden.

Ursache:  Der Job konnte wegen eines unbekannten internen Fehlers nicht weitergeleitet werden.

Maßnahme:  Keine.


Der Job konnte nicht neu geplant werden, weil er nicht in der Warteschlange gefunden wurde.

Ursache:  Sie haben versucht, einen Job neu zu planen, der in der Warteschlange nicht gefunden wurde.

Maßnahme:  Keine.


Der Job konnte aus einem unbekannten Grund nicht entfernt werden.

Ursache:  Der Job konnte aus einem unbekannten Grund nicht entfernt werden.

Maßnahme:  Bitten Sie den Administrator um Unterstützung.


Über Reports Queue Manager

Mit Reports Queue Manager können Sie Jobanforderungen überwachen und bearbeiten, die an Reports Server gesendet wurden.


Reports Server

Reports Server soll eine mehrschichtige Architektur zur Ausführung Ihrer Berichte implementieren. Mit Reports Server können Sie Berichte auf einem entfernten Server ausführen. Reports Server kann auf Windows NT, Windows 95 oder Unix installiert werden. Reports Server bearbeitet Client-Anforderungen zur Ausführung von Berichten, indem alle Anforderungen in eine Job-Warteschlange eingegeben werden. Wenn eine der Laufzeitumgebungen des Servers verfügbar wird, wird der nächste Job in der Warteschlange zur Ausführung weitergeleitet. Je größer die Anzahl von Jobs in der Warteschlange wird, desto mehr Laufzeitumgebungen kann der Server starten, bis die beim Starten des Serverprozesses angegebene Obergrenze erreicht ist. Leere Laufzeitumgebungen werden heruntergefahren, wenn sie länger als während der angegebenen Zeit nicht benutzt wurden.

Sie können Reports Server auch verwenden, um Berichte automatisch auszuführen. Mit einem der Befehle zur zeitlichen Planung von Reports Server können Sie Uhrzeit und Häufigkeit für den Bericht angeben. Nur nicht-interaktive Berichte (d.h. Berichte, die nicht auf dem Bildschirm ausgeführt werden und für die die Laufzeit-Parametermaske unterdrückt wird) können an Reports Server weitergeleitet werden.

Reports Server verfolgt eine vordefinierte Höchstzahl von erledigten Jobs. Die Zeitstempel, die Auskunft darüber geben, wann die Jobs in die Warteschlange gestellt, gestartet und abgeschlossen wurden, bleiben alle bestehen, ebenso wie der abschließende Status des Berichts. Diese Informationen können aus Reports Queue Manager abgerufen und überprüft werden.


UNICODE

rwqmu60.exe ist der UNICODE-Build von Reports Queue Manager und muß in einer Doppel-Byte-Umgebung ausgeführt werden. Beachten Sie, daß dieser Build auch in einer Einfach-Byte-Umgebung läuft, allerdings wird er nur in der Doppel-Byte-Umgebung wirklich benötigt.

Verwendungshinweise

•	Benutzen Sie UNICODE-Builds von Reports Queue Manager und die Reports ActiveX-Steuerelemente konsistent. Wenn Sie z.B. den UNICODE-Build des Reports ActiveX-Steuerelements (rwsxu60.ocx) benutzen, sollten Sie auch den UNICODE-Build von Reports Queue Manager verwenden.  Sonst müssen Sie sicherstellen, daß die Umgebungsvariable USER_NLS_LANG angegeben ist. Wenn Sie die US-Standardkonfiguration verwenden, gelten diese Einschränkungen nicht.

•	UNICODE-Builds laufen unter Windows NT 4.0, jedoch nicht unter Windows 95.