This file contains topics for Express Connection Editor only.
Remember to update AHLPINFO.DOC when you add,rename,or delete a topic!

File contents:(description here)

File structure:alphabetical

Audit trail:

(new audit trail entries here)

(date)	(name)	(description;wraps automatically)

04/23/98	RN	Final edits.

04/16/98	RN	Updated for 6.2 release.Added stuff aboutPersonal Express 6.

10/07/97	RN	Added Renee Fishman's review comments.

10/06/97	RN	Clarified Connection Settings Dialog Box and RAM Connections Settings Dialog Box at Support's request.

08/18/97 RN	Updated protocol info for Server 6.1 RTM:removed 2 new protocols (will go in Oct 3 RTM).

08/05/97 RN	Added transport protocols (Connection Settings Dialog Box).

04/25/97	CJ	More changes for 2.0.4

04/02/97	CJ	Drafted changes for 2.0.2.4.

01/29/97	DKH	Added Audit Trail header.


Oracle Express Web Publisher
Oracle Expressコネクション・エディタ

Expressコネクション・エディタの使用

接続の定義

既存の接続の編集

リレーショナル・データベースへの接続の管理

接続ファイルのパスの設定

ダイアログ・ボックス

「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックス

「接続設定」ダイアログ・ボックス

「コネクション・ファイル（.XCF）の位置」ダイアログ・ボックス

「コネクション・ファイル（.XCF）のパス」ダイアログ・ボックス

「Relational Access Manager接続設定」ダイアログ・ボックス


「コネクション・エディタ・ヘルプ」のバージョン

A23781-1

042498


接続の定義

Expressコネクション・エディタを使用して、Expressへの接続情報を指定します。各接続の接続情報は、拡張子.XCFのファイルに保存されています。この情報は、Expressへの接続時にAdministratorおよびクライアント・アプリケーションにより使用されます。

接続を定義するには、次のようにします。

1.	「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックスで、「定義」を選択します。「接続設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2.	「コネクション・ファイル名」ボックスに、この接続ファイル名（拡張子.XCFなし）を入力します。ファイル名を入力しないと、接続ファイルを保存できません。

3.	「説明」ボックスに、この接続の説明を入力します。Expressへの接続の選択時に、ユーザーに説明が表示されます。そのため、説明は40文字以下にしてください。説明を入力しないと、接続ファイルを保存できません。

4.	「Expressバージョン」ボックスで、この接続に使用するExpressのバージョンを選択します。選択するバージョンにより、ダイアログ・ボックスで使用できるオプションが異なります。

5.	ダイアログ・ボックスで残りの情報をすべて入力します。また、リレーショナル・データベースへの接続の定義もできます。

6.	接続情報を指定したら、「保存」を選択します。Expressコネクション・エディタには、「コネクション・ファイル（.XCF）の位置」ダイアログ・ボックスが表示されます。

7.	このダイアログ・ボックスで、この接続ファイルを保存するディレクトリを選択し、「OK」を選択します。

Expressの新規インスタンスに対して接続を定義する場合、このExpressインスタンスで使用されるデータベース探索パスに、Oracle Express Clientサポート・ファイルすべての位置が含まれることを必ず検証してください。この場合、Express Configuration Managerで「設定の編集」ダイアログ・ボックスの「ファイルI/O」タブにあるServerDBPath設定を検証します。ServerDBPathの詳細は、Express Configuration Managerヘルプ・システムを参照してください。Oracle Express Clientサポート・ファイルの詳細は、「データベース管理者ガイド」を参照してください。


既存の接続の編集

Expressへの接続がすでに定義されている場合は、Expressコネクション・エディタを使用して、これらの接続を編集できます。

既存の接続を編集には、次のようにします。

1.	「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックスで、編集する接続を選択します。

2.	「編集」を選択します。「接続設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。

3.	接続情報を編集します。また、リレーショナル・データベースへの接続の定義や編集もできます。

「コネクション・ファイル名」ボックスでは、この接続ファイル名の変更はできません。

4.	接続情報を指定したら、「OK」を選択します。


リレーショナル・データベースへの接続の管理

Expressコネクション・エディタでは、接続を定義または編集することにより、Relational Access Managerを使用してリレーショナル・データベースにアクセスできるように設定できます。

リレーショナル・データベースへの接続の定義や編集を行うには、次のようにします。

1.	「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックスで、「定義」または「編集」を選択します。「接続設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2.	接続先をPersonal Express 6、OLAP Server 6、Personal Express 5またはOLAP Server 5に指定します。

3.	「Relational Access Manager接続」ボックスを選択します。

4.	「ダイレクト」（OLAP Serverへのダイレクト接続の場合）または「XCA」（Personal Express 5からのXCA接続の場合）を選択します。

5.	「設定」を選択すると、「Relational Access Manager接続設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。

6.	ダイアログ・ボックスで残りの情報をすべて入力してから「OK」を選択すると、「接続設定」ダイアログ・ボックスに戻ります。

7.	接続情報の指定を完了したら、ファイルを保存します。


接続ファイルのパスの設定

Expressコネクション・エディタでは、接続指定は.XCF拡張子の付いたファイルに保存されます。ファイルごとに1つの接続を指定します。Administratorまたはクライアント・アプリケーションによりExpressへの接続が行われる場合、これらの接続ファイルが検索されます。Expressコネクション・エディタを使用して、これらの製品で接続ファイルを検索するときのパスを指定します。

接続ファイルのパスを設定するには、次のようにします。

1.	「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックスで、「パスの設定」を選択します。「コネクション・ファイル（.XCF）のパス」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2.	接続ファイルが保存されているディレクトリの絶対パス名を入力します。パス名は、セミコロンで区切ります。

3.	「OK」を選択します。


「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックス

参照

「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックスを使用して、Expressへの接続情報の表示、追加および編集を行います。

ダイアログ・ボックスのコンポーネント

「接続文字列」ボックス－以前に設定を作成した接続の説明がリストされます。接続ファイルを読込み専用に指定してある場合は、説明の後ろに文字列"（読込み専用）"が表示されます。

「編集」ボタン－「接続設定」ダイアログ・ボックスが表示され、ここで接続情報を編集します。

「定義」ボタン－「接続設定」ダイアログ・ボックスが表示され、ここで新規作成接続の情報を指定します。

「パス」ボタン－「コネクション・ファイル（.XCF）のパス」ダイアログ・ボックスが表示され、ここで接続ファイルが保存されているパスのリストを指定します。

「情報」ボタン－「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックスが表示され、ここで製品名やバージョンなどの製品情報を参照できます。


「接続設定」ダイアログ・ボックス

参照

「接続設定」ダイアログ・ボックスを使用して、Expressへの接続情報の追加および編集を行います。

ダイアログ・ボックスのコンポーネント

「コネクション・ファイル名」ボックス－コネクション・ファイル名を指定します。新規接続を作成する場合は、8文字までの英数字を入力できます。ダイアログ・ボックスをクローズすると、ユーティリティにより.XCF拡張子の付いたファイルが作成されます。「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックスで「編集」を選択すると、このボックスは読込み専用で、接続ファイルの絶対パス名が表示されます。ファイル名を入力しないと、接続ファイルを保存できません。

「説明」ボックス－接続の説明を指定します。説明は、ユーザーがExpressに接続する際に、AdministratorまたはExpress Client製品で参照する使用可能な接続リストに表示されます。そのため、説明は半角英数字で40文字以下にしてください。説明を入力しないと、接続ファイルを保存できません。

「Expressバージョン」ボックス－ExpresserのバージョンをPersonal Express 5、OLAP Server 6、Personal Express 5またはOLAP Server 5のいずれかに指定します。この設定により、ダイアログ・ボックスの残りの部分で使用できるオプションが異なります。

「サーバー文字列」ボックス－OLAP ServerまたはPersonal Express 6への接続用に自動的に作成される文字列の情報を指定します。このボックスのオプションは、Personal Express 6への接続には使用できません。

「ホスト名」ボックス－OLAP Serverマシンのホスト名またはIPアドレスを指定します。

「トランスポート」ボックス－サーバー・インタフェースにより提供されるRPCトランスポート・プロトコルを指定します。

Personal Express 6の場合、ncalrpcを使用します。

OLAP Server 6リモート接続の場合、UNIXオペレーティング・システムに接続するには、ora_ro_tcp（Oracle Remote Operations）を使用します。Microsoft Windows NTオペレーティング・システムに接続するには、ncacn_ip_tcp（TCP/IP）を使用します。

Microsoft Windows NT上でのOLAP Server 6ローカル接続の場合は、ncalrpcを使用します。Express ClientアプリケーションとOLAP Server 6が同一のマシンに常駐している環境で、Express Clientアプリケーションが32-bitアプリケーションである場合は、このプロトコルを使用してください。ncalrpcプロトコルは、32ビット・アプリケーションの場合に限り有効で、ホスト名を指定する必要はありません。

同一のMicrosoft Windows NTマシンで実行している複数のOLAP Server 6インスタンスに対して、ローカル接続は1つだけしかできず、これはExpressのデフォルト・インスタンスに対して行わなければなりません。したがって，ncalrpcが使用されるExpressのデフォルト・インスタンスに対して1つの接続ファイルを定義します。その他のExpressのインスタンスは、ncacn_ip_tcpが使用される接続ファイルを定義し、各インスタンスに対してUUIDを指定します。

OLAP Server 5の場合、Sun SolarisおよびDigital UNIXオペレーティング・システムに接続するには、ora_ro_tcpを使用します。HP-UXおよびIBMオペレーティング・システムに接続するには、ncacn_ip_tcpを使用します。トランスポート・プロトコルの詳細は、『Oracle ExpressデータベースAPIガイド』を参照してください。

「UUID」ボックス－Expressインスタンスを一意に識別するUniversal Unique Identifier（UUID）を指定します。「トランスポート」ボックスにおけるncacn_ip_tcp指定時に入力するのは、UUIDだけです。ora_ro_tcpプロトコルを使用する場合は、「UUID」ボックスには何も入力せず、そのかわり、「End Point」ボックスに入力します。

OLAP Server 6の場合、UUIDの入力が必要となるのは、同一のマシン上でOLAP Serverのインスタンスが複数実行されている場合です。UUIDは、Express Configuration Managerから取得できます。UUIDは、「識別子」タブ上の「ServiceObjectID」の値です。

OLAP Server 5の場合は、必ずUUIDを指定しなければなりません。UUID番号は、UNIXサーバー上の/etc/mdbrpcd.confファイルから取得できます。UUIDの詳細は、『Oracle ExpressデータベースAPIガイド』を参照してください。

「エンド・ポイント」ボックス－サーバーで接続要求をアクセプトするときのポート番号を指定します。ora_ro_tcpプロトコルを使用する場合に限り、「エンド・ポイント」ボックスに入力してください。「エンド・ポイント」ボックスの設定は、OLAP Server 5またはOLAP Server 6に限り有効です。

OLAP Server 6の場合、ポート番号はExpress Configuration Managerから取得できます。「識別子」タブ上の「RoListenPortNumber」の値を使用します。デフォルトのポートは、12287です。

OLAP Server 5の場合、ポート番号はUNIXサーバー上の/etc/mdbrpcd.confファイルから取得できます。

「アクセス権限のタイプ」ボックス－アクセス権限のタイプを指定します。Personal Express 5への接続の場合、このボックスのオプションは使用できません。これらのタイプの詳細は、OLAP Serverのドキュメンテーションを参照してください。

「なし」ボタン－アクセス権限を指定しません。

「ホスト（サーバー）」ボタン－ホスト・アクセス権限をマシン・ログインで指定します。クライアント・マシンがMicrosoftネットワーク上にない場合は、ホスト・アクセス権限を使用する必要があります。サーバー・マシンがドメインにない（またはドメイン・アカウントがない、あるいはその両方）の場合、ユーザーがサーバー・マシン・アカウントを保有しているときは、「ホスト（サーバー・ログイン）」ボタンを選択してください。サーバー・マシンへのログインに必要なのは、ユーザーIDとパスワードだけです。

「ホスト（ドメイン）」ボタン－ホスト・アクセス権限をドメイン・ログインで指定します。クライアント・マシンがMicrosoftネットワーク上にない場合は、ホスト・アクセス権限を使用する必要があります。サーバー・マシンがドメインにあり、ユーザーがドメイン・アカウントを保有している場合は、「ホスト（ドメイン）ボタン」を選択してください。サーバー・マシンにログインするには、ドメイン名、ユーザーIDおよびパスワードが必要です。OLAP Server 5の場合、このオプションは使用できません。

「ドメイン」ボタン－ドメイン・アクセス権限をドメイン・ログインで指定します。ドメイン・アクセス権限は、Windows NTサーバーおよびOLAP Server 6でクライアントのアクセス権限の認証に推奨される方法です。ドメイン・アクセス権限を使用する場合は、クライアントおよびサーバーがMicrosoftネットワーク上になければなりません。また、ユーザーは、サーバー・マシンが存在している同一のドメインにドメイン・アカウントを保有していなければなりません。

サーバー・マシンにログインするには、ドメイン名、ユーザーIDおよびパスワードが必要です。OLAP Server 5の場合、このオプションは使用できません。

「セキュリティ・レベル」ボックス－セキュリティのタイプを指定します。このボックスのオプションは、アクセス権限のタイプが「ドメイン」の場合に限り使用できます。これらのタイプの詳細は、ご使用のOLAP Serverドキュメンテーションを参照してください。

「接続」ボタン－OLAP Serverへの接続時に、ユーザーIDの確認が行われるように指定します。ユーザーは、有効なユーザー名とパスワードを使用して、ドメインにログインしていなければなりません。

「コール」ボタン－OLAP Serverを呼び出すごとに、ユーザーIDの確認が行われるように指定します。

「パケット」ボタン－OLAP Serverに送信されるパケットごとに、ユーザーIDの確認が行われるように指定します。

「整合性」ボタン－パケットの不正変更の検出を可能にするために計算された暗号チェックサムを、各パケットにアタッチするよう指定します。OLAP Serverに送信されるパケットごとに、ユーザーIDとチェックサムが確認されます。受信側のチェックサムが送信側のチェックサムと一致しない場合、パケットは廃棄されます。

「プライバシー」ボタン－パケットの暗号化を指定します。このオプションでは、「整合性」オプションで使用できるセキュリティ対策も使われます。

「リレーショナル・データ」ボックス－リレーショナル・データにアクセスするための接続の設定に使用されるオプションが含まれています。

「Relational Access Manager接続」ボックス－Relational Access Managerを使用してリレーショナル・データベース管理システムのデータにアクセスする接続を指定します。

「ダイレクト」ボタン－Expressへのダイレクト接続を指定します。

「XCA」ボタン－Personal Express 5からのXCA接続を指定します。Personal Express 6、OLAP Server 6またはOLAP Server 5への接続の場合、このオプションは使用できません。

「設定」ボタン－「Relational Access Manager接続設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。このボタンは、「Relational Access Manager接続」ボックスにチェック・マークが設定されている場合に限り有効です。


「Relational Access Manager接続設定」ダイアログ・ボックス

参照

「Relational Access Manager接続設定」ダイアログ・ボックスを使用して、Relational Access Managerによるリレーショナル・データベースのデータへのアクセスが可能な接続の情報を指定します。これらの設定の詳細は、ご使用のデータベースの管理ガイドを参照してください。

ダイアログ・ボックスのコンポーネント

「パーソナル構成」ボックス－読込み/書込みアクセス権限付きのパーソナル・データベースを作成してアタッチし、カスタム・メジャーをはじめとする多くのOracle Sales Analyzerカスタムの機能を使用可能にするかどうかを指定します。このボックスを選択するには、OLAP Serverシステムにアカウントを保有していなければなりません。このボックスを選択しない場合は、ゲストとしてログインします。このオプションは、OLAP Server 6へのダイレクト接続の場合に限り使用できます。「アクセス権限」のタイプが「なし」の場合は、このオプションは選択できません。

「ExpressのユーザーID入力」ボックス－接続する前にExpressのユーザーIDの入力を求めるプロンプトを表示するかどうかを指定します。OLAP Server 6の場合、このボックスは、「パーソナル構成」ボックスを選択している場合に限り使用できます。

「マスター・データベース」ボックス－最初にアタッチするRelational Access Managerデータベース名を指定します。指定するのはデータベース・ファイル名だけです。データベース名は、次のいずれかの方法で取得できます。

Relational Access Administratorの場合は、「データベース」タブに表示される「Expressデータベース名」です。

.RDCファイルの場合は、[DBInfo]セクションで「DBName」として指定されています。

ファイルがカレント・ディレクトリにない場合は、次の設定で指定されているパスが検索されます。

PCXPATHオプション（Personal Express 5の場合）

EXPRESS_DATABASE環境変数（OLAP Server 5の場合）

OLAP Server 6の場合、このデータベースは、ServerDBPathのパス・リストに含まれているディレクトリに常駐させる必要があります。ServerDBPathは、「Express Configuration Manager」ダイアログ・ボックスの「ファイルI/O」タブで確認できます。

「ODBCソース名」ボックス－Personal Express 5への接続の場合に限ります。32ビットのODBCソース名を指定します。

「SQLサーバー名」ボックス－OLAP Server 5への接続の場合に限ります。RDBMSのインスタンスを指定します。

「RDBMSタイプ」ボックス－OLAP Server 5への接続の場合に限ります。リレーショナル・データベースのタイプを指定します。

「RDCファイル」ボックス－OLAP Server 6への接続の場合に限ります。サーバー上のリモート・データベース構成ファイルの完全ファイル名（フル・パスを含む）を指定します。このファイルにより、コードおよびデータ・データベースの位置などの情報を指定します。UNC（汎用命名規則）の構文を使用すれば、同一ドライブ名をその位置にマップしなくても、複数のユーザーが同じ接続を使ってデータにアクセスできます。UNC構文は、\\ServerName\ShareName\にサブディレクトリまたはファイル名、あるいはその両方が続きます。

「XCAパラメータ」ボックス－XCA接続の情報を指定します。これらのオプションは、XCA接続の場合に限り使用でき、Personal Express 5がExpressバージョンとして指定された場合に使用可能になります。XCA接続の詳細は、ご使用のデータベースの管理ガイドを参照してください。

「読込み/書込み」ボックス－ローカル・データベースを読込み/書込みとしてアタッチするのか、または読込み専用としてアタッチするのかを指定します。ローカル・データベースを生成するには、読込み/書込みアクセスを指定する必要があります。デフォルトは読込み専用です。

「サーバー名」ボックス－XCA接続のサーバー名を指定します。

「スクリプト」ボックス－XCA接続の初期化後に、サーバー上で実行されるスクリプト名を指定します。

「ポート」ボックス－XCA接続を処理するUNIXデーモンにより使用されるインターネット・ポート番号を指定します。デフォルトは、6543です。この設定はオプションです。


「コネクション・ファイル（.XCF）のパス」ダイアログ・ボックス

参照

「コネクション・ファイル（.XCF）のパス」ダイアログ・ボックスを使用して、接続ファイルが保存されているパスのリストを指定します。

ダイアログ・ボックスのコンポーネント

「コネクション・ファイルのパス設定」ボックス－接続ファイルが保存されているパスのリストを指定します。各パス名はセミコロンで区切ります。少なくともローカル・パスを1つ、LANパスを1つ指定することをお奨めします。


「コネクション・ファイル（.XCF）の位置」ダイアログ

参照

「コネクション・ファイル（.XCF）の位置」ダイアログ・ボックスを使用して、新規作成の接続ファイルを保存するパスを指定します。「コネクション・ファイル（.XCF）のパス」ダイアログ・ボックスで指定されているパスのリストから選択できます。

ダイアログ・ボックスのコンポーネント

「コネクション・ファイルのパス」ボックス－接続ファイルを保存するパス名を指定します。


参照－「Expressコネクション・エディタ」ダイアログ・ボックス

接続の定義

既存の接続の編集

接続ファイルのパスの設定


参照－「接続設定」ダイアログ・ボックス

接続の定義

既存の接続の編集

接続ファイルのパスの設定


参照－「Relational Access Manager設定」ダイアログ・ボックス

接続の定義

既存の接続の編集


参照－「コネクション・ファイル（.XCF）のパス」ダイアログ・ボックス

接続の定義

接続ファイルのパスの設定


参照－「コネクション・ファイル（.XCF）の位置」ダイアログ・ボックス

接続の定義

接続ファイルのパスの設定